Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para solucionar esta mensagem de erro se ela for exibida quando você tentar salvar a configuração em um Adaptive Security Appliance (ASA):

ASA# write memory

Building configuration...

[ERROR] write mem

Building configuration...

Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45

%Error reading system:/running-config

(Configuration line too long)

Error executing command

[FAILED]

ASA#

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Troubleshoot

Quando você insere o comando write memory no ASA ou clica em Save no Adaptive Security Device Manager, o firewall tenta gravar a configuração da memória em armazenamento permanente (flash compacto ou não). Se esse processo não for concluído, uma mensagem de erro poderá ser exibida. Neste exemplo, o erro visto é:

[ERROR] write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45

%Error reading system:/running-config (Configuration line too long)

Error executing command

[FAILED]

Para solucionar esse erro, ative essas depurações e tente salvar a configuração no firewall novamente:

- debug disk file

- debug disk filesystem

- debug disk file-verbose

Procure os indicadores de um problema específico nas depurações exibidas. Por exemplo, o erro "Linha de configuração muito longa" no exemplo anterior foi devido a uma configuração de banner de login. As depurações exibiram esta mensagem:

ch_running_config: Write failed, following config line exceeds 512 characters:

ASA#   banner value groupPolicy_VPN attributes

A redução do tamanho do banner eliminou o erro e permitiu que a configuração fosse salva com êxito.