Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Protocolo SSH

Troca SSH

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve a troca de nível de pacote durante a negociação Secure Shell (SSH).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento de conceitos básicos de segurança:

- Autenticação

- Confidencialidade

- Integridade

- Métodos de Troca de Chaves

Componentes Utilizados

Este documento não está restrito a uma versão de hardware específica.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial.

Protocolo SSH

O protocolo SSH é um método para um login remoto seguro de um computador para outro. Os aplicativos SSH são baseados em uma arquitetura cliente-servidor, conectando uma instância de cliente SSH com um servidor SSH.

Troca SSH

1. A primeira etapa do SSH é chamada  Identification String Exchange.

a. O cliente constrói um pacote e o envia ao servidor contendo:

- Versão do protocolo SSH

- Versão de software

A versão do protocolo do cliente é SSH2.0 e a versão do software é Putty_0.76.

b. O servidor responde com seu próprio Identification String Exchange, incluindo a versão do protocolo SSH e a versão do software.

A versão do protocolo do servidor é SSH2.0 e a versão do software é Cisco1.25

2. Próxima Etapa é  Algorithm Negotiation. Nesta etapa, o Cliente e o Servidor negociam estes algoritmos:

- Troca de chaves

- Criptografia

- HMAC (Hash-based Message Authentication Code, Código de Autenticação de Mensagem Baseado em Hash)

- Compressão

1. O cliente envia uma mensagem Key Exchange Init ao servidor, especificando os algoritmos aos quais dá suporte. Os algoritmos são listados em ordem de preferência.

Inicialização de Troca de Chaves

Algoritmos suportados pelo cliente

b. O servidor responde com sua própria mensagem Key Exchange Init, listando os algoritmos aos quais dá suporte.

c. Como essas mensagens são trocadas simultaneamente, ambas as partes comparam suas listas de algoritmos. Se houver uma correspondência nos algoritmos suportados por ambos os lados, eles passarão para a próxima etapa. Se não houver correspondência exata, o servidor seleciona o primeiro algoritmo na lista do cliente que ele também suporta.

d. Se o cliente e o servidor não conseguirem chegar a um acordo sobre um algoritmo comum, a troca de chaves falhará.

Inicialização de Troca de Chave de Servidor

3. Depois disso, ambos os lados entram na fase Key Exchangepara gerar segredo compartilhado usando a troca de chave DH e autenticar o servidor:

a. O cliente gera um par de chavesPublic and Privatee envia a chave pública DH no pacote Init de troca de grupo DH. Esse par de chaves é usado para o cálculo de chave secreta.

Chave pública DH do cliente e inicialização de intercâmbio de grupo Diffie-Hellman

b. O servidor gera seu próprioPublic and Privatepar de chaves. Ele usa a chave pública do cliente e seu próprio par de chaves para computar o segredo compartilhado.

c. O servidor também calcula um hash do Exchange com estas entradas:

- Cadeia de Caracteres de Identificação de Clientes

- Cadeia de Caracteres de Identificação do Servidor

- Payload do cliente KEXINIT

- Carga do servidor KEXINIT

- Servers Public-key from Host keys ( Par de chaves RSA )

- Chave pública DH dos clientes

- Chave pública DH dos servidores

- Chave Secreta Compartilhada

d. Depois de calcular o hash, o servidor o assina com sua chave privada RSA.

e. O servidor constrói uma mensagem DH_Exchange_Reply que inclui:

- RSA-Chave pública do servidor (para ajudar o cliente a autenticar o servidor)

- Chave DH-Pública do Servidor (para calcular o segredo compartilhado)

- HASH (para autenticar o servidor e provar que o servidor gerou o segredo compartilhado, pois a chave secreta faz parte do cálculo do hash)

Resposta de Troca de Grupo Diffie-Hellman e Chave Pública DH do Servidor

f. Após receber a DH_Exchange_Reply, o cliente calcula o hash da mesma forma e o compara com o hash recebido, descriptografando-o usando a chave pública RSA do servidor.

g. Antes de descriptografar o HASH recebido, o cliente deve verificar a chave pública do servidor. Essa verificação é feita por meio de um certificado digital assinado por uma CA (Autoridade de Certificação). Se o certificado não existir, cabe ao cliente decidir se aceita a chave pública do servidor.

Observação: quando você usa pela primeira vez o SSH em um dispositivo que não usa um certificado digital, você pode encontrar um pop-up solicitando que você aceite manualmente a chave pública do servidor. Para evitar que esse pop-up seja exibido toda vez que você se conectar, você pode optar por adicionar a chave de host do servidor ao cache.

Chave RSA do servidor

4. Como o segredo compartilhado agora é gerado, ambos os endsl o usam para derivar essas chaves :

- Chaves de criptografia

- Chaves IV - São números aleatórios usados como entrada para algoritmos simétricos para aumentar a segurança

- Chaves de integridade

O fim da troca de chaves é sinalizado pela troca da  NEW KEYS'  mensagem, que informa a cada parte que todas as mensagens futuras serão criptografadas e protegidas usando essas novas chaves .

Chaves novas do cliente e do servidor

5. A etapa final é a Solicitação de Serviço. O cliente envia um pacote de solicitação de serviço SSH ao servidor para iniciar a autenticação do usuário. O servidor responde com uma mensagem SSH Service Accept, solicitando que o cliente faça login. Essa troca ocorre através do canal seguro estabelecido.

Informações Relacionadas

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/secure-shell-ssh/4145-ssh.html

- https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4253

- Suporte técnico e downloads da Cisco