Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar Autoridade de Certificação (CA) no Gerenciador

Adicione o Perfil de recurso de acesso remoto a um Grupo de configuração existente.

Habilitar o acesso remoto na VPN de serviço

Configurar o recurso de acesso remoto

Protocolo SDRA

Configurar servidor RADIUS

Configuração do servidor CA

Configurar o AnyConnect EAP

Configurar a política de AAA

Configurações de IKEv2 e IPSec

Associar dispositivo e implantar

Verificar

Solicitar certificados PKI

Depurações de criptografia PKI

Referência: Atributos RADIUS

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como configurar o acesso remoto SD-WAN (SDRA) usando um grupo de configuração existente.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Rede de longa distância definida por software da Cisco (SD-WAN)

- Infraestrutura de chave pública (PKI)

- FlexVPN

- servidor RADIUS

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- C8000V versão 17.12.03a

- vManage versão 20.12.03a

- Servidor de Autoridade de Certificação (CA) com protocolo de registro de certificado simples (SCEP)

- AnyConnect Secure Mobility Client versão 4.10.04071

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar Autoridade de Certificação (CA) no Gerenciador

Esta seção o guia pela configuração de um servidor de Autoridade de Certificação (CA) para inscrição automática baseada em SCEP através do Gerenciador de SD-WAN.

Observação: os dispositivos habilitados para acesso remoto recebem um certificado desta autoridade de certificação. Os dispositivos usam o certificado para autenticar clientes de acesso remoto.

Etapa 1. Navegue até CA Corporativa para configurar o certificado CA através do vManage. Na GUI do vManage:

Configuração -> Autoridade de Certificação -> Autoridade de Certificação Corporativa

Observação: as outras opções de CA, como CA empresarial sem SCEP, Cisco vManage como CA e Cisco vManage como CA intermediária, não são suportadas para o recurso SD-WAN RA

Etapa 2. Depois que a CA Corporativa for exibida, selecione a SCEP opção.

Etapa 3. Copie e cole o certificado CA na caixa Certificado raiz.

Etapa 4. Preencha as informações do servidor de CA:

Observação: o servidor de CA foi colocado no serviço VRF 1. O servidor de CA deve estar acessível através do serviço VRF para todos os headends de RA SD-WAN.

Etapa 5. Clique em Salvar autoridade de certificado para salvar a configuração.

Observação: as configurações de CA relacionadas são aplicadas quando a configuração de acesso remoto é concluída e implementada no dispositivo.

Adicione o Perfil de recurso de acesso remoto a um Grupo de configuração existente.

Configure o acesso remoto modificando um grupo de configuração existente.

Observação: a SDRA pode ser configurada usando o modelo de complemento CLI ou Grupos de configuração. No entanto, ele não suporta o uso de modelos de recursos.

Habilitar o acesso remoto na VPN de serviço

Aviso: a habilitação do acesso remoto em uma VPN de serviço é uma etapa obrigatória. Sem isso, nenhuma configuração subsequente para parâmetros de acesso remoto (perfil/recurso) será propagada para o dispositivo.

Etapa 1. Na GUI do vManage, navegue até Configuration -> Configuration Groups. Clique nos três pontos (...) à direita do seu grupo de configuração preexistente e clique em Editar.

Etapa 2. Role para baixo até Service Profile:<name> e expanda a seção. Clique nos três pontos (...) à direita do perfil de VPN desejado e clique em Edit Feature.

Etapa 3.

Marque a caixa de seleção Habilitar acesso remoto SD-WANss

Etapa 4. Click Save.

Configurar o recurso de acesso remoto

Etapa 1. Na GUI do vManage, navegue atéConfiguration->Configuration Groups-> <Config Group Name>. Clique nos três pontos (...) no lado direito e clique emEditar.

Expanda a seção Perfil do sistema:<Nome>. Clique em Adicionar recurso e procure porAcesso remoto.

Protocolo SDRA

Observação: o SDRA suporta IPSec e SSL; no entanto, o guia especifica o uso de IPSec para este laboratório, enquanto observa que a configuração de SSL é opcional e segue amplamente as mesmas etapas.

Configurar servidor RADIUS

A primeira parte das configurações é a Configuração do servidor Radius ao configurar o acesso remoto. Clique em Adicionar grupo Radius para expandi-la e, em seguida, Adicionar grupo Radius.

Expanda a Servidor RADIUS e clique em Adicionar servidor RADIUS.

Preencha a configuração do servidor RADIUS com o Endereço IPv4 e a Chave RADIUS e clique em Adicionar conforme mostrado no exemplo.

Expanda a Grupo RADIUS e clique em Adicionar grupo RADIUS.

Selecione a lista suspensa para à esquerda de VPN e selecione Global.

Adicione o servidor RADIUS que foi configurado anteriormente.

Depois de configurar o RADIUS Group como mostrado na imagem, clique em adi para salvar o grupo RADIUS.

Este é um exemplo de configuração RADIUS concluída. Click Save.

Observação: os headends da RA da SD-WAN usam um servidor RADIUS/EAP para autenticação de clientes de acesso remoto e para gerenciar a política por usuário. O servidor RADIUS/EAP deve estar acessível a partir de todos os headends do RA da SD-WAN em uma VPN de serviço.

Configuração do servidor CA

A próxima seção é a Configuração do servidor CANo entanto, como esta CA foi configurada em uma tarefa anterior, ela a extrai automaticamente. Nenhuma configuração necessária aqui.

Configurar o AnyConnect EAP

A próxima seção é a configuração do AnyConnect EAP, nesse cenário, o usuário é autenticado, portanto a caixa de seleçãoUsuário Autenticaçãoé a opção selecionada (padrão).

Observação: se a autenticação dupla para usuário/senha e certificado de cliente for desejada, selecione a opção Autenticação de usuário e dispositivo. Essa configuração corresponde ao comando CLI:authentication remote anyconnect-eap aggregate cert-request

Configurar a política de AAA

Para este guia SDRA, os usuários remotos contêm um domínio de e-mail, por exemplo, sdra-user@test.com. Portanto, para conseguir isso, selecione a opção Derivar nome do domínio de identidade de mesmo nível.

No campo Policy Passwordfield:cisco12345

Configurações de IKEv2 e IPSec

Você pode deixar todas essas configurações como padrão e clicar em Salvar.

Associar dispositivo e implantar

Depois que o acesso remoto tiver sido configurado, continue a implantar a configuração por meio do Dispositivos associados guia.

Marque a caixa de seleção do dispositivo desejado e Implantar.

CliquePróximo

CLI SelectPreview

Na próxima tela, selecione Implantar mais uma vez.

Verificar

Solicitar certificados PKI

Após a conclusão da implantação, você precisa solicitar o certificado de ID no Headend do RA por meio da CLI.

1. Faça login no Headend do RA da CLI.

2. Verifique se a configuração do ponto de confiança foi implantada com êxito com o comando show run | comando sec crypto pki trustpoint.

crypto pki trustpoint sdra_trustpoint

enrollment url http://192.168.6.3:80

fingerprint 8F0B275AA454891B706AC5F27610157C4BE4C277

subject-name CN=SDRA-6-10.0.0.6-Spoke4-CG

vrf 1

revocation-check none

rsakeypair sdra_trustpoint 2048

auto-enroll 80

hash sha256

3. Verifique se o Certificado de CA (certificado raiz) está instalado no sdra_trustpoint

show crypto pki cert sdra_trustpoint

4. Se não houver um Certificado de CA associado, faça a autenticação no Servidor de CA

crypto pki authenticate sdra_trustpoint

5. Solicite o Certificado de ID para o dispositivo de borda que é utilizado para a conexão de Acesso Remoto (RA)

Observação: verifique se os dois certificados listados estão instalados e corretamente associados ao sdra_trustpoint para garantir que o acesso remoto funcione conforme pretendido.

crypto pki enroll sdra_trustpoint

Spoke4-CG#show crypto pki cert sdra_trustpoint

Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number (hex): 03

Certificate Usage: General Purpose

Issuer:

cn=CA-SERVER-SDRA-CLUS2024

Subject:

Name: Spoke4-CG

hostname=Spoke4-CG

cn=SDRA-6-10.0.0.6-Spoke4-CG

Validity Date:

start date: 21:22:15 UTC Apr 26 2024

end   date: 21:22:15 UTC Apr 26 2025

renew date: 21:22:14 UTC Feb 12 2025

Associated Trustpoints: sdra_trustpoint

Storage: nvram:CA-SERVER-SD#3.cer

CA Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number (hex): 01

Certificate Usage: Signature

Issuer:

cn=CA-SERVER-SDRA-CLUS2024

Subject:

cn=CA-SERVER-SDRA-CLUS2024

Validity Date:

start date: 22:37:07 UTC Apr 22 2024

end   date: 22:37:07 UTC Apr 22 2027

Associated Trustpoints: sdra_trustpoint

Storage: nvram:CA-SERVER-SD#1CA.cer

Depurações de criptografia PKI

Se você encontrar algum problema ao solicitar os certificados, habilite os comandos debug para ajudar na solução de problemas:

debug crypto pki messages debug crypto pki scep debug crypto transactions

Referência: Atributos RADIUS

Um servidor RADIUS precisa ser configurado com os atributos do par atributo-valor (AV) da Cisco correspondentes ao usuário de acesso remoto.

Este é um exemplo de uma configuração de usuário FreeRADIUS.

Atributos do par IPSec Cisco AV:

test.com Cleartext-Password := "cisco12345"

Cisco-AVPair = "ip:interface-config=vrf forwarding 1",

Cisco-AVPair += "ip:interface-config=ip unnumbered GigabitEthernet1",

Cisco-AVPair += "ipsec:addr-pool=sdra_ip_pool",

Cisco-AVPair += "ipsec:route-set=prefix 192.168.6.0/24"

Atributos do par SSL Cisco AV:

sdra_sslvpn_policy Cleartext-Password := "cisco"

Cisco-AVPair = "ip:interface-config=vrf forwarding 1",

Cisco-AVPair += "ip:interface-config=ip unnumbered GigabitEthernet1",

Cisco-AVPair += "webvpn:addr-pool=sdra_ip_pool"

Informações Relacionadas

- Configurar o acesso remoto SD-WAN com AnyConnect e ISE Server

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems