Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Problema

Solução

Etapa 1. Localize o certificado .pfx

Etapa 2. Extraia os certificados e a chave do arquivo .pfx

Etapa 3. Verificar os certificados em um editor de texto

Etapa 4. Verifique a chave privada em um Bloco de notas

Etapa 5. Dividir os certificados CA

Etapa 6. Mesclar os certificados em um arquivo PKCS12

Passo 7. Importe o arquivo PKCS12 no FMC

Verificar

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas e corrigir o erro de importação da autoridade de certificação (CA) em dispositivos Firepower Threat Defense gerenciados pelo FMC.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Public Key Infrastructure (PKI)

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

- OpenSSL

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- MacOS x 10.14.6

- CVP 6.4

- OpenSSL

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Observação: em dispositivos FTD, o certificado CA é necessário antes que a CSR (Certificate Signing Request, Solicitação de assinatura de certificado) seja gerada.

- Se o CSR for gerado em um servidor externo (como o Windows Server ou o OpenSSL), o método de registro manual falhará, pois o FTD não oferece suporte ao registro manual de chave. Um método diferente deve ser usado, como PKCS12.

Problema

Neste cenário específico, o FMC exibe uma cruz vermelha no status do certificado da CA (como mostrado na imagem), que indica que a inscrição do certificado falhou ao instalar o certificado da CA. Esse erro é normalmente visto quando o certificado não foi empacotado corretamente ou o arquivo PKCS12 não contém o certificado do emissor correto, como mostrado na imagem.

Observação: nas versões mais recentes do FMC, esse problema foi resolvido para corresponder ao comportamento do ASA que cria um ponto de confiança adicional com a CA raiz incluída na cadeia de confiança do certificado .pfx.

Solução

Etapa 1. Localize o certificado .pfx

Obtenha o certificado pfx que foi registrado na GUI do FMC, salve-o e localize o arquivo no Mac Terminal (CLI).

ls

Etapa 2. Extraia os certificados e a chave do arquivo .pfx

Extraia o certificado do cliente (não certificados CA) do arquivo pfx (a senha usada para gerar o arquivo .pfx é necessária).

openssl pkcs12 -in cert.pfx -clcerts -nokeys -out id.pem

exportação de identidade

Extraia os certificados CA (não os certificados do cliente).

openssl pkcs12 -in cert.pfx -cacerts -nokeys -out certs.pem

exportação de cacerts

Extraia a chave privada do arquivo pfx (a mesma senha da Etapa 2 é necessária).

openssl pkcs12 -in cert.pfx -nocerts -out key.pem

exportação de chave

Agora existem quatro arquivos: cert.pfx (o pacote pfx original), certs.pem (os certificados CA), id.pem (certificado do cliente) e key.pem (a chave privada).

ls após exportação

Etapa 3. Verificar os certificados em um editor de texto

Verifique os certificados com o uso de um editor de texto (por exemplo, nano certs.pem).

Para este cenário específico, certs.pem continha somente a sub CA (CA emissora).

Começando na etapa 5, este artigo aborda o procedimento para o cenário em que o arquivo certs.pem contém 2 certificados (uma CA raiz e uma sub CA).

exibição de certificados

Etapa 4. Verifique a chave privada em um Bloco de notas

Verifique o conteúdo do arquivo key.pem com o uso de um editor de texto (por exemplo, nano certs.pem).

Etapa 5. Dividir os certificados CA

Caso o arquivo certs.pem tenha 2 certificados (1 CA raiz e 1 sub CA), a CA raiz precisa ser removida da cadeia de confiança para poder importar o certificado formatado em pfx no FMC, deixando apenas a sub CA na cadeia para fins de validação.

Divida o certs.pem em vários arquivos, o próximo comando renomeia os certs como cacert-XX.

split -p "-----BEGIN CERTIFICATE-----" certs.pem cacert-

dividir

ls após divisão

Adicione a extensão .pem a esses novos arquivos com o comando descrito abaixo.

for i in cacert-*;do mv "$i" "$i.pem";done

script de renomeação

Examine os dois novos arquivos e determine qual deles contém a CA raiz e qual contém a sub CA com os comandos descritos.

Primeiro, localize o emissor do arquivo id.pem (que é o certificado de identidade).

openssl x509 -in id.pem -issuer -noout

exibição do emissor

Agora, localize o assunto dos dois arquivos cacert- (certificados CA).

openssl x509 -in cacert-aa.pem -subject -noout

openssl x509 -in cacert-ab.pem -subject -noout

verificação de assunto

O arquivo cacert que corresponde ao Assunto com o Emissor do arquivo id.pem (como mostrado nas imagens anteriores) é a Sub CA que é usada mais tarde para criar o certificado PFX.

Excluir o arquivo cacert que não tem o Assunto correspondente. Nesse caso, esse certificado era cacert-aa.pem.

rm -f cacert-aa.pem

Etapa 6. Mesclar os certificados em um arquivo PKCS12

Mescle o certificado da sub CA (nesse caso, o nome era cacert-ab.pem) com o certificado de ID (id.pem) e a chave privada (key.pem) em um novo arquivo pfx. Você deve proteger este arquivo com uma senha. Se necessário, altere o nome do arquivo cacert-ab.pem para corresponder ao seu arquivo.

openssl pkcs12 -export -in id.pem -certfile cacert-ab.pem -inkey key.pem -out new-cert.pfx

pfx-creation

Passo 7. Importe o arquivo PKCS12 no FMC

No FMC, navegue até Device > Certificates e importe o certificado para o firewall desejado conforme mostrado na imagem.

registro de certificado

Insira um nome para o novo certificado.

Inscrição

Adicione o novo certificado e aguarde o processo de inscrição implantar o novo certificado no FTD.

new-cert

O novo certificado deve estar visível sem uma cruz vermelha no campo CA.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

No Windows, você pode encontrar um problema em que o SO exibe a cadeia inteira para o certificado, mesmo que o arquivo .pfx contenha apenas o certificado de ID, caso ele tenha a cadeia subCA, CA em seu armazenamento.

Para verificar a lista de certificados em um arquivo .pfx, ferramentas como certutil ou openssl podem ser usadas.

certutil -dump cert.pfx

O certutil é um utilitário de linha de comando que fornece a lista de certificados em um arquivo .pfx. Você deve ver toda a cadeia com ID, SubCA, CA incluídos (se houver).

Como alternativa, você pode usar um comando openssl, como mostrado no comando abaixo.

openssl pkcs12 -info -in cert.pfx

Para verificar o status do certificado junto com as informações de CA e ID, você pode selecionar os ícones e confirmar se ele foi importado com êxito: