Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configuração

1. Instalação do syslog-ng na máquina Ubuntu

Etapa 1. Configure network settings

Etapa 2. Instalar o syslog-ng

2. Instalar a Autoridade de Certificação Raiz no Servidor Syslog para Autenticação do Servidor

Criar diretórios e gerar chaves

Calcular impressão digital

3. Configurar o Arquivo de Configuração do Servidor syslog-ng

4. Instalar a Root Certificate Authority no Dispositivo SD-WAN do Cisco IOS XE para Autenticação do Servidor

Configurar a partir do CLI

Assine o certificado no Servidor Syslog

Validar a configuração

5. Configurar o servidor TLS Syslog no roteador Cisco IOS XE SD-WAN

6. Verificações

Verificar registros no roteador

Verificar logs no Servidor Syslog

Verificar

Troubleshooting

Introdução

Este documento descreve um guia abrangente para configurar um servidor Syslog TLS em dispositivos Cisco IOS® XE SD-WAN.

Pré-requisitos

Antes de prosseguir com a configuração de um servidor TLS Syslog em dispositivos SD-WAN Cisco IOS XE, certifique-se de atender aos requisitos:

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Controladores SD-WAN - Certifique-se de que sua rede inclua controladores SD-WAN configurados corretamente.

- Roteador SD-WAN Cisco IOS XE - Um roteador compatível que executa a imagem SD-WAN do Cisco IOS XE.

- Servidor Syslog - Um servidor Syslog baseado em Ubuntu, como syslog-ng, para coletar e gerenciar dados de log.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- vManage: Versão 20.9.4

- SD-WAN do Cisco IOS XE: Versão 17.9.4

- Ubuntu Versão 22.04

- syslog-ng: Versão 3.27

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configuração

1. Instalação do syslog-ng na máquina Ubuntu

Para configurar o syslog-ng no servidor Ubuntu, siga estas etapas para garantir a instalação e a configuração adequadas.

Etapa 1. Configure network settings

Depois de instalar o servidor Ubuntu, configure um endereço IP estático e um servidor DNS para garantir que a máquina possa acessar a Internet. Isso é crucial para o download de pacotes e atualizações.

Etapa 2. Instalar o syslog-ng

Abra um terminal em sua máquina Ubuntu e execute:

sudo apt-get install syslog-ng

sudo apt-get install syslog-ng openssl

2. Instalar a Autoridade de Certificação Raiz no Servidor Syslog para Autenticação do Servidor

Criar diretórios e gerar chaves

cd /etc/syslog-ng

mkdir cert.d key.d ca.d

cd cert.d

openssl genrsa -out ca.key 2048

openssl req -new -x509 -key ca.key -out PROXY-SIGNING-CA.ca -days 730

# Copy key to the key.d folder

cp ca.key ../key.d

Calcular impressão digital

Execute o comando e copie a saída:

openssl x509 -in PROXY-SIGNING-CA.ca -fingerprint -noout | awk -F "=" '{print $2}' | sed 's/://g' | tee fingerprint.txt

# Exemplo de saída: 54F371C8EE2BFB06E2C2D0944245C288FBB07163

3. Configurar o Arquivo de Configuração do Servidor syslog-ng

Edite o arquivo de configuração syslog-ng:

sudo nano /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf

Adicione a configuração:

source s_src {

network(

ip(0.0.0.0) port(6514)

transport("tls")

tls(

key-file("/etc/syslog-ng/key.d/ca.key")

cert-file("/etc/syslog-ng/cert.d/PROXY-SIGNING-CA.ca")

peer-verify(optional-untrusted)

)

);

};

destination remote {

file("/var/log/syslog");

};

log { source(s_src); destination(remote); };

4. Instalar a Root Certificate Authority no Dispositivo SD-WAN do Cisco IOS XE para Autenticação do Servidor

Configurar a partir do CLI

1. Entre no modo de configuração:

config-t

2. Configure o ponto confiável:

crypto pki trustpoint PROXY-SIGNING-CA

enrollment url bootflash:

revocation-check none

rsakeypair PROXY-SIGNING-CA 2048

subject-name cn=proxy-signing-cert

fqdn none

fingerprint 54F371C8EE2BFB06E2C2D0944245C288FBB07163 >> The fingerprint configured was obtained from the fingerprint.txt file above

commit

3. Copie o arquivo PROXY-SIGNING-CA.ca do seu Servidor syslog para o bootflash do roteador usando o mesmo nome.

4. Autenticar o ponto confiável:

crypto pki authenticate PROXY-SIGNING-CA

example:

Router#crypto pki authenticate PROXY-SIGNING-CA

Reading file from bootflash:PROXY-SIGNING-CA.ca

Certificate has the  attributes:

Fingerprint MD5: 7A97B30B 2AE458FF D9E7D91F 66488DCF

Fingerprint SHA1: 21E0F09B B67B2E9D 706DBE69 856E5AA3 D39A268A

Trustpoint Fingerprint: 21E0F09B B67B2E9D 706DBE69 856E5AA3 D39A268A

Certificate validated - fingerprints matched.

Trustpoint CA certificate accepted.

5. Registre o ponto confiável:

crypto pki enroll PROXY-SIGNING-CA

example:

vm32#crypto pki enroll PROXY-SIGNING-CA

Start certificate enrollment ..

The subject name in the certificate will include: cn=proxy-signing-cert

The fully-qualified domain name will not be included in the certificate

Certificate request sent to file system

The 'show crypto pki certificate verbose PROXY-SIGNING-CA' commandwill show the fingerprint.

6. Copie o arquivo PROXY-SIGNING-CA.req do roteador para o Servidor syslog.

Assine o certificado no Servidor Syslog

openssl x509 -in PROXY-SIGNING-CA.req -req -CA PROXY-SIGNING-CA.ca -CAkey ca.key -out PROXY-SIGNING-CA.crt -CAcreateserial -extensions ca_extensions

7. Copie o arquivo gerado (PROXY-SIGNING-CA.crt) para o bootflash do roteador. copiar scp: flash de inicialização:

8. Importar o certificado:

crypto pki import PROXY-SIGNING-CA certificate

example:

Router# crypto pki import PROXY-SIGNING-CA certificate

% The fully-qualified domain name will not be included in the certificate

% Request to retrieve Certificate queued

Validar a configuração

show crypto pki trustpoint PROXY-SIGNING-CA status

example:

Router#show crypto pki trustpoint PROXY-SIGNING-CA status

Trustpoint PROXY-SIGNING-CA:

Issuing CA certificate configured:

Subject Name:

o=Internet Widgits Pty Ltd,st=Some-State,c=AU

Fingerprint MD5: 7A97B30B 2AE458FF D9E7D91F 66488DCF

Fingerprint SHA1: 21E0F09B B67B2E9D 706DBE69 856E5AA3 D39A268A

Router General Purpose certificate configured:

Subject Name:

cn=proxy-signing-cert

Fingerprint MD5: 140A1EAB FE945D56 D1A53855 FF361F3F

Fingerprint SHA1: ECA67413 9C102869 69F582A4 73E2B98C 80EFD6D5

Last enrollment status: Granted

State:

Keys generated ............. Yes (General Purpose, non-exportable)

Issuing CA authenticated ....... Yes

Certificate request(s) ..... Yes

5. Configurar o servidor TLS Syslog no roteador Cisco IOS XE SD-WAN

Configure o Servidor syslog usando os comandos:

logging trap syslog-format rfc5424

logging source-interface GigabitEthernet0/0/0

logging tls-profile tls-profile

logging host X.X.X.X transport tls profile tls-profile

tls-version TLSv1.2

6. Verificações

Verificar registros no roteador

show logging

Showing last 10 lines

Log Buffer (512000 bytes):

Apr 9 05:59:48.025: %DMI-5-CONFIG_I: R0/0: dmiauthd: Configured from NETCONF/RESTCONF by admin, transaction-id 189410

Apr 9 05:59:48.709: %DMI-5-AUTH_PASSED: R0/0: dmiauthd: User 'vmanage-admin' authenticated successfully from 1.1.1.1:58393 for netconf over ssh. External groups:

Apr 9 05:59:50.015: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to administratively down

Apr 9 05:59:51.016: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down

Apr 9 05:59:52.242: %SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process iosp_dmiauthd_conn_100001_vty_100001 from console as admin on vty4294966494

Verificar logs no Servidor Syslog

tail -f /var/log/syslog

root@server1:/etc/syslog-ng# tail -f /var/log/syslog

Apr 9 15:51:14 10.66.91.94 188 <189>1 2024-04-09T05:51:51.037Z - - - - - BOM%DMI-5-AUTH_PASSED: R0/0: dmiauthd: User 'vmanage-admin' authenticated successfully from 1.1.1.1:38032 for netconf over ssh. External groups:

Apr 9 15:59:10 10.66.91.94 177 <189>1 2024-04-09T05:59:47.463Z - - - - - BOM%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process iosp_dmiauthd_conn_100001_vty_100001 from console as admin on vty4294966494

Apr 9 15:59:10 10.66.91.94 177 <189>1 2024-04-09T05:59:47.463Z - - - - - BOM%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process iosp_dmiauthd_conn_100001_vty_100001 from console as admin on vty4294966494

Apr 9 15:59:10 10.66.91.94 143 <189>1 2024-04-09T05:59:47.463Z - - - - - BOM%DMI-5-CONFIG_I: R0/0: dmiauthd: Configured from NETCONF/RESTCONF by admin, transaction-id 189410

Apr 9 15:59:11 10.66.91.94 188 <189>1 2024-04-09T05:59:48.711Z - - - - - BOM%DMI-5-AUTH_PASSED: R0/0: dmiauthd: User 'vmanage-admin' authenticated successfully from 1.1.1.1:58393 for netconf over ssh. External groups:

Apr 9 15:59:13 10.66.91.94 133 <189>1 2024-04-09T05:59:50.016Z - - - - - BOM%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to administratively down

Apr 9 15:59:13 10.66.91.94 137 <189>1 2024-04-09T05:59:50.016Z - - - - - BOM%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down

Apr 9 15:59:15 10.66.91.94 177 <189>1 2024-04-09T05:59:52.242Z - - - - - BOM%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process iosp_dmiauthd_conn_100001_vty_100001 from console as admin on vty4294966494

Apr 9 15:59:15 10.66.91.94 177 <189>1 2024-04-09T05:59:52.242Z - - - - - BOM%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process iosp_dmiauthd_conn_100001_vty_100001 from console as admin on vty4294966494

Apr 9 15:59:18 10.66.91.94 188 <189>1 2024-04-09T05:59:55.286Z - - - - - BOM%DMI-5-AUTH_PASSED: R0/0: dmiauthd: User 'vmanage-admin' authenticated successfully from 1.1.1.1:34575 for netconf over ssh. External groups:

Apr 9 15:59:21 10.66.91.94 113 <187>1 2024-04-09T05:59:58.882Z - - - - - BOM%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

Apr 9 15:59:21 10.66.91.94 135 <189>1 2024-04-09T05:59:59.882Z - - - - - BOM%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

Apr 9 15:59:28 10.66.91.94 177 <189>1 2024-04-09T06:00:05.536Z - - - - - BOM%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process iosp_dmiauthd_conn_100001_vty_100001 from console as admin on vty4294966494

Apr 9 15:59:43 10.66.91.94 188 <189>1 2024-04-09T06:00:20.537Z - - - - - BOM%DMI-5-AUTH_PASSED: R0/0: dmiauthd: User 'vmanage-admin' authenticated successfully from 1.1.1.1:43530 for netconf over ssh. External groups:

Captura de tela do pacote e você pode ver comunicações criptografadas acontecendo:

ISR4331-branch-NEW_Branch#show logging

Trap logging: level informational, 6284 message lines logged

Logging to 10.66.91.170  (tls port 6514, audit disabled,

link up),

131 message lines logged,

0 message lines rate-limited,

0 message lines dropped-by-MD,

xml disabled, sequence number disabled

filtering disabled

tls-profile: tls-proile

Logging Source-Interface:       VRF Name:

GigabitEthernet0/0/0

TLS Profiles:

Profile Name: tls-proile

Ciphersuites: Default

Trustpoint: Default

TLS version: TLSv1.2

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.