Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Diagrama de Rede

Configurações

Modelo de recurso de VPN

Modelo do dispositivo

Verificação

Casos de uso

Limitações

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como configurar a extensão TLOC usando o modelo de recurso vManage.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Uso do modelo de recurso do vManage

- Dois (2) dispositivos vEdge devem ser integrados com êxito no vManage

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco vManage versão 20.6.3

- vEdge 20.6.3

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Diagrama de Rede

Topologia de rede

Configurações

Este documento supõe que você já tenha o restante dos modelos de recursos configurados. O mesmo fluxo de trabalho de modelo de recurso se aplica aos dispositivos Cisco IOS® XE SD-WAN.

Crie um total de 4 modelos de recursos para aplicar ao modelo de dispositivo vEdge.

Modelo de recurso de VPN

Este modelo de recurso inclui VPN 0, VPN Interface Ethernet (conexão WAN primária), VPN Interface Ethernet (Tunnel/NoTlocExt) e VPN Interface Ethernet (TlocExt/NoTunnel):

Modelos de recursos de VPN

Etapas para criar modelos de recurso:

1. VPN 0: Selecione o valor do dispositivo específico para VPN de Transporte na seção de configuração básica e adicione o endereço do servidor DNS na seção DNS:

Configuração básica do modelo de recurso VPN 0

Adicione um prefixo com valores de dispositivo específicos para o endereço do próximo salto 2 (WAN primária e TLOC-EXT) na seção de rota IPv4:

Rota IPv4 do modelo de recurso da VPN 0

Salto seguinte da rota IPv4 do modelo de recurso da VPN 0

2. VPN Interface Ethernet (Conexão WAN Primária): Certifique-se de que a interface esteja no estado no shutdown. Selecione valores de dispositivos específicos para o nome, a descrição e o endereço IP da interface:

Configuração básica do modelo de recurso da interface WAN primária

Certifique-se de que a interface Tunnel esteja definida como ON. Selecione o valor do dispositivo específico para a cor WAN primária:

Interface de túnel de modelo de recurso VPN 0

Certifique-se de que o NAT esteja definido como ON para a interface WAN pública:

Modelo de interface VPN 0 NAT

3. Interface VPN Ethernet (TLOC-EXT/NO Tunnel Interface): Certifique-se de que a interface TLOC-Ext esteja no estado no shutdown. Selecione os valores de dispositivo específicos para interface, descrição e endereço IP. Certifique-se de que a interface do túnel esteja definida como Off:

TLOC-EXT/NO Tunnel Interface Configuração básica

Adicione a interface TLOC-Ext na seção Avançado:

interface TLOC-Ext

4. VPN Interface Ethernet (Tunnel Interface/No Tloc-ext): Certifique-se de que a interface esteja no estado no shutdown. Selecione os valores de dispositivo específicos para interface, descrição e endereço IP:

Interface de túnel/Sem configuração básica Tloc-ext

Verifique se a interface de túnel está definida como ON. Selecione o valor do dispositivo específico para a cor Tloc-Ext:

Interface de túnel

Modelo do dispositivo

Etapas para criar o modelo de dispositivo:

1. Crie o modelo de dispositivo a partir do modelo de recurso:

Modelo de dispositivo do Modelo de recurso

2. Preencha todos os modelos de recursos necessários:

Detalhes do modelo de dispositivo com configuração básica de modelos de recursos

Detalhes do modelo de dispositivo com modelos de recursos Transporte e gerenciamento

3. Anexe ambos os dispositivos ao modelo do dispositivo:

Anexar dispositivos a modelos

4. Mova os dois dispositivos dos dispositivos disponíveis para a guia de dispositivos selecionados:

Mover dispositivos de disponíveis para selecionados

5. Informe todos os detalhes necessários para ambos os dispositivos:

Local35_vEdge1

Atualizar valores 1

Site35_vEdge2

Atualizar valores 2

6. Verifique se os valores selecionados são destinados a estes dispositivos:

Local35_vEdge1

Visualização da configuração 1

Site35_vEdge2

Visualização da configuração 2

6. Finalmente, envie estas configurações para o dispositivo:

Confirmar configuração

A próxima saída captura a configuração atual para vpn 0 quando o modelo é enviado com êxito:

Local35_vEdge1

Site35_vEdge1# show run vpn 0

vpn 0

interface ge0/0

ip address 10.201.237.120/24

ipv6 dhcp-client

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private1

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

interface ge0/1

description TunnelInterface_NoTLOCExt

ip address 192.168.30.4/24

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private2

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

interface ge0/2

description TLOC_NoTunnelInterface

ip address 192.168.40.4/24

tloc-extension ge0/0

no shutdown

!

ip route 0.0.0.0/0 10.201.237.1

ip route 0.0.0.0/0 192.168.30.5

!

Site35_vEdge1#

Site35_vEdge2

Site35_vEdge2#

Site35_vEdge2#

Site35_vEdge2#

Site35_vEdge2# sh run vpn 0

vpn 0

interface ge0/0

ip address 10.201.237.66/24

ipv6 dhcp-client

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private2

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

interface ge0/1

description TLOC_NoTunnelInterface

ip address 192.168.30.5/24

tloc-extension ge0/0

no shutdown

!

interface ge0/2

description TunnelInterface_NoTLOCExt

ip address 192.168.40.5/24

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private1

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

ip route 0.0.0.0/0 10.201.237.1

ip route 0.0.0.0/0 192.168.40.4

!

Site35_vEdge2#

Verificação

1. O modelo foi anexado com êxito a ambos os dispositivos:

Êxito no envio do modelo

2. A conexão de controle está ativa através da WAN Primária e da Interface TLOC-Ext:

Verificação da conexão de controle 1

Verificação da conexão de controle 2

Casos de uso

Dependendo do projeto do site local, a extensão TLOC também pode ser implementada usando a extensão TLOC L2 ou L3.

1. Extensão TLOC L2: Essas extensões estão no mesmo domínio de broadcast ou na mesma sub-rede.

2. Extensão TLOC L3: Essas extensões são separadas por um dispositivo L3 e podem executar qualquer protocolo de roteamento (só há suporte em dispositivos Cisco IOSXE SD-WAN)

Observação: consulte a seção TLOC Extension no capítulo WAN Edge Deployment do Cisco SD-WAN Design Guide.

Limitações

● As interfaces de extensão TLOC e TLOC são suportadas somente em interfaces roteadas L3. As portas/SVIs do switch L2 não podem ser usadas como interfaces de WAN/túnel e só podem ser usadas no lado do serviço.

● LTE também não é usado como uma interface de extensão TLOC entre roteadores de borda da WAN.

● extensão TLOC L3 é suportada apenas em roteadores Cisco IOSXE SD-WAN e eles não são suportados em roteadores vEdge.

● extensão TLOC não funciona em interfaces de transporte que estão ligadas a interfaces de túnel de loopback.

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco