Contents

Introduction

Prerequisites

Recomendações

Componentes Utilizados

Background

Configuração

Verificação

Introduction

Este documento descreve a configuração para executar um NAT estático do VRF do lado do serviço para o VRF de transporte em um roteador SD-WAN Cisco IOS-XE.

Prerequisites

Devem ser usados dispositivos Cisco IOS-XE SD-WAN na versão 17.2.1 ou código posterior.

Recomendações

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Rede de longa distância definida por software da Cisco (SD-WAN)

- Tradução de Endereço de Rede (NAT)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware.

- C8000V versão 17.6.3a

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Background

Para configurar o Serviço de Transporte de NAT Estático descrito neste documento, esta topologia é usada.

Configuração

Essa configuração pode ser executada por meio da CLI do roteador ou de um modelo complementar da CLI do vManage.

A configuração de sobrecarga de NAT é necessária

ip nat inside source list nat-dia-vpn-hop-access-list interface <WAN Interface> overload

Configurar uma instrução de NAT estático

ip nat inside source static <inside local IP of server> <inside global IP of server> vrf <vrf server is in> egress-interface <WAN Interface>

Configure uma rota no roteamento Virtual Routing and Forwarding (VRF) de tráfego de volta para o VRF global para tráfego de saída

ip nat route vrf <vrf of server> <inside global IP of server> 255.255.255.255 global

Ative o NAT na interface:

interface

ip nat outside

Exemplo de configuração:

ip nat inside source list nat-dia-vpn-hop-access-list interface GigabitEthernet1 overload

ip nat inside source static 192.168.173.5 172.18.123.213 vrf 10 egress-interface GigabitEthernet1

ip nat route vrf 10 172.18.123.213 255.255.255.255 global

interface GigabitEthernet1

ip nat outside

Verificação

Uma vez concluída a configuração, a funcionalidade pode ser verificada com o comando show ip nat translations.

cEdge#sh ip nat translations

Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global

---  172.18.123.213        192.168.173.5         ---                   ---

tcp  172.18.123.213:22     192.168.173.5:22      172.18.123.224:50708  172.18.123.224:50708

tcp  172.18.123.213:53496  192.168.173.5:53496   10.165.200.226:443    10.165.200.226:443

Na saída acima, é visto que agora há conversões de NAT bem-sucedidas no roteador. Para testar, uma sessão ssh foi executada no próprio PC a partir de outro dispositivo no vrf de transporte.