Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como executar um downgrade de software em um roteador que executa o Cisco IOS® XE SD-WAN de volta para o software original.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Observação: esse processo para roteadores SD-WAN que executam versões anteriores à 17.2.x.

Problema

O usuário não pode configurar boot system flash bootflash: configurações de imagem para inicializar a imagem original do Cisco IOS XE:

router#config-transaction

admin connected from 127.0.0.1 using console on router

router(config)#boot ?

^

% Invalid input detected at '^' marker.

router(config)#boot system flash bootflash:c1100-universalk9_ias.16.06.05.SPA.bin

-------------------^

syntax error: unknown command

Solução

O procedimento é semelhante a um upgrade de software para o software Cisco IOS XE SD-WAN.

1. Copie o software necessário para o flash de inicialização ou carregue-o em uma unidade flash USB.

2. Verifique se o roteador está conectado a um console de gerenciamento.

3. Se o PnP estiver em execução, interrompa o PnP para permitir o acesso à CLI:

router#pnpa service discovery stop

4. Altere o config-register para 0x0:

router#config-transaction

router(config)#config-register 0x0

router(config)#commit

router(config)#end

5. Verifique se config-register está definido como 0x0 quando o roteador for reinicializado:

router#show bootvar

BOOT variable = bootflash:packages.conf,1;bootflash:prev_packages.conf,1;

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x0

Standby not ready to show bootvar

6. Reinicialize o roteador:

router#reload

Proceed with reload? [confirm] Yes

O roteador é reinicializado e entra no modo ROMMON.

7. Verifique o bootflash do roteador para obter o nome da imagem de software a ser carregada:

rommon 1> dir bootflash

rommon 2> boot bootflash:c1100-universalk9_ias.16.06.05.SPA.bin

O roteador é reinicializado com a imagem de software anterior.

8. Defina config-register para o valor original (por exemplo, 0x2102) após o recarregamento e salve-o:

router#config terminal

router(config)#config-register 0x2102

router(config)#end

router#write

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco