Contents

Introdução

Pré-requisitos

Problema

Solução

Como inicializar o Cisco Wireless IXM Gateway para o modo U-Boot da Marvell

Introdução

Este documento descreve as etapas para recuperar o IXM do modo de inicialização U.

Pré-requisitos

Os componentes necessários para executar a recuperação no IXM usando o console:

- Cabo RJ45 para serial para acesso de console

- Acesso à rede TFTP

- PoE ou fonte de alimentação para o IXM

- Imagens de firmware

Problema

Cenário 1. O módulo IXM entra no Marvell Prompt com a mensagem de erro no console:

Booting LPWA modem kernel...

Wrong Image Format for bootm command

ERROR: can't get kernel image!

No previous OS finded!

Marvell>>

Cenário 2. O IXM fica travado e lança erros python:

Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>

Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]

ImportError: No module named site

Cenário 3. Em alguns casos, por exemplo, após o downgrade ou upgrade do firmware, o IXM trava em loop contínuo com a mensagem de erro:

mkdir: can't create directory '/etc/ipsec.d/': No space left on device

mkdir: can't create directory '/etc/ipsec.d/': No space left on device

mkdir: can't create directory '/etc/ipsec.d/': No space left on device

Solução

Observação: em casos específicos, como os descritos nos cenários 2 e 3, o dispositivo IXM não pode entrar no prompt de aterrissagem automática da Marvell. Nessas situações, você deve ativar manualmente o modo de inicialização U para iniciar o processo de recuperação ou reinstalação do sistema. Para obter etapas detalhadas sobre como conseguir isso e acessar o prompt Marvell, consulte as instruções encontradas na seção intitulada "Como inicializar o IXM para o modo U-Boot Marvell".

Preparação:

As imagens de firmware podem ser baixadas do CCO: imagens IXM

Etapa 1. Faça o download da versão de imagem mais recente do CCO. Por exemplo: ixm_mdm_i_k9-2.x.x.tar.gz

Etapa 2. Extraia o arquivo baixado e verifique se o arquivo recovery.itb e release.itb está disponível no servidor TFTP.

Etapa 3. Usando a sessão de console no prompt Marvell, defina as configurações de rede.

Marvell>>setenv ipaddr 10.1.1.2 (Set the appropriate static IP Address)

Marvell>>setenv serverip 10.1.1.1 (Set the TFTP server IP Address)

Marvell>>setenv netmask 255.255.255.0 (Set the subnet mask )

Marvell>>ping 10.1.1.1 (Check if you can reach TFTP-server)

Using egiga0 device

host 10.1.1.1 is alive

Para salvar as configurações de endereço IP e máscara de rede, execute o comando.

Observação: ignore se você vir o comando Disabled saveenv .

Marvell>>saveenv

Defina as variáveis de ambiente para inicializar o arquivorelease.itb  do servidor TFTP.

Marvell>>setenv bootargs $console $nandEcc $mtdparts root=/dev/ram0 rw initrd=0x8000000,128M ramdisk_size=128000000

Marvell>>setenv bootcmd_fit 'tftpboot 0x3000000 release.itb;bootm 0x3000000'

(Note: In this example release.itb file is placed in the default tftp-boot directory. Customize it with the full path of this file on your tftpserver.)

Marvell>>saveenv

Carregue a imagem do kernel:

Marvell>>run bootcmd_fit

Aguarde até que o IXM seja inicializado normalmente para acessar o prompt Gateway >.

Etapa 4 (opcional). Pode ser feita a atualização para a versão de firmware mais recente.

Observação: se o dispositivo estiver no modo virtual, execute um switchover para o modo autônomo antes de continuar. Gateway# switchover switch mode to = st

Em seguida, é necessário atualizar para o arquivo de firmware.

Referência adicional para atualização do IXM: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/interface-module-lorawan/software/configuration/guide/b_lora_scg/iosfs.html#con_1258237)

Gateway>enable

Gateway#configure terminal

Gateway(config)#interface FastEthernet 0/1

Gateway(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0 (Configure FastEthernet0/1 to reach TFTP)

Gateway(config-if)#exit

Gateway(config)#ip default-gateway 10.1.1.1

Gateway(config)#

Gateway#archive download-sw firmware /uboot-factory /save-reload tftp://10.1.1.1/ ixm_mdm_i_k9-2.3.1.tar.gz

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Após o gateway IXM ser recarregado, verifique a versão atualizada do firmware.

Gateway>enable

Gateway#

Gateway#show version

or using :

gateway#sh inventory

Name : gateway

ImageVer : 2.3.1

BootloaderVer : 20180130_cisco

SerialNumber : FOC20304ZAH

PID : IXM-LPWA-800-16-K9

UTCTime : 20:12:35.076 UTC Wed Jun 23 2023

FPGAVersion : 61

FPGAStatus : Ready

ChipID : LSB = 0x286f0218 MSB = 0x00f14086

TimeZone : IST

LocalTime : Thu Jun 24 01:42:35 IST 2023

ACT2 Authentication: PASS

gateway#

Como inicializar o Cisco Wireless IXM Gateway para o modo U-Boot da Marvell

Problema:

Cenário 1. O procedimento de reinicialização IXM não funciona.

Cenário 2. Recupere o IXM do modo de inicialização.

Cenário 3. Em alguns casos, como após um downgrade ou upgrade de firmware, o IXM fica preso em um loop contínuo com a mensagem de erro.

mkdir: can't create directory '/etc/ipsec.d/': No space left on device

mkdir: can't create directory '/etc/ipsec.d/': No space left on device

mkdir: can't create directory '/etc/ipsec.d/': No space left on device

Solução:

Para ir para o shell U-Boot, execute as etapas:

1. Verifique se você estabeleceu uma conexão de console com o IXM (conecte o cabo de console ao RJ45 no IXM e à porta serial do seu PC e abra um terminal com estas configurações: 8/N/1/115200).

2. Reinicie o IXM, por meio de um comando reload, do botão reset ou simplesmente removendo/aplicando energia.

3. Quando a inicialização U estiver iniciando, mantenha pressionada Space + 1 a tecla no teclado na sessão do console.

1. Se tudo continuar como esperado, o usuário encontrará um prompt Marvell >>>.

Um bom momento para pressionar a combinação de teclado na Etapa 3., é quando a mensagem aparece como:

BootROM: Image checksum verification PASSED

Aqui está um exemplo da saída ao inicializar no U-Boot:

Restarting system.

BootROM - 1.73

Booting from SPI flash, Secure mode

BootROM: RSA Public key verification PASSED

BootROM: CSK block signature verification PASSED

BootROM: Boot header signature verification PASSED

BootROM: Box ID verification PASSED

BootROM: JTAG is disabled

General initialization - Version: 1.0.0

AVS selection from EFUSE disabled (Skip reading EFUSE values)

Overriding default AVS value to: 0x23

mvSysEnvIsFlavourReduced: TWSI Read of 'flavor' failed

Detected Device ID 6810

High speed PHY - Version: 2.0

Initialize DB-GP board topology

Device 6810 supports only 2 GbE ports: SGMII-2 @ lane5 disabled (setting USB3.0 H1 instead)

updateTopologySatR: TWSI Read of 'gpserdes1/2' failed

Device 6810 does not supports SerDes Lane #4: replaced topology entry with lane #5

Device 6810/20 supports only 2 SATA interfaces: SATA Port 3 @ lane3 disabled

board SerDes lanes topology details:

| Lane # | Speed|    Type     |

------------------------------|

|   0    |  5   |  PCIe0      |

|   1    |  3   |  SATA0      |

|   2    |  3   |  SATA1      |

|   5    |  5   |  USB3 HOST1 |

-------------------------------

PCIe, Idx 0: detected no link

High speed PHY - Ended Successfully

DDR4 Training Sequence - Ver TIP-0.21.(Sublib 0.5)0

DDR4 Training Sequence - Switching XBAR Window to FastPath Window

DDR Training Sequence - Start scrubbing

DDR Training Sequence - End scrubbing

DDR4 Training Sequence - Ended Successfully

Not detected suspend to RAM indication

BootROM: Image checksum verification PASSED

BootROM: Boot image signature verification PASSED

Marvell>>