Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Restrições

Configuração

Configuração via CLI

Configuração via modelo

Modelo de recurso

Verificar

Introdução

Este documento descreve como configurar e monitorar a utilização de largura de banda de upstream e downstream em uma interface de transporte em roteadores vEdge.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Rede de longa distância definida por software da Cisco (SD-WAN)

Componentes Utilizados

Este documento é baseado nestas versões de software e hardware:

- Controladores SD-WAN (20.9.4.1)

- Roteador de nuvem vEdge (20.6.4)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O recurso de largura de banda de upstream e downstream ajuda a gerar eventos de notificação quando o tráfego excede 85% da largura de banda total disponível na interface WAN da VPN 0.

- Para gerar alarmes quando o tráfego recebido na interface WAN exceder 85% da largura de banda disponível, configure o comando downstream bandwidth.

- Para gerar alarmes quando o tráfego transmitido na interface WAN exceder 85% da largura de banda disponível, configure o comando upstream bandwidth.

O valor de bandwidth-upstream e bandwidth-downstream é fornecido em kilo bits por segundos (kbps). Se a interface atingir 85% do limite específico configurado, um evento será gerado.

Nota:Os eventos gerados localmente no roteador são enviados ao Cisco Catalyst SD-WAN Manager através do Network Configuration Protocol (NETCONF).

Restrições

- Este recurso não é suportado em dispositivos SDWAN Cisco® IOS XE, mas no vEdge que executa o Viptela OS.

- ID de bug da Cisco CSCvq89912.

Configuração

Configuração via CLI

Insira os valores desejados em kbps e salve a configuração.

vEdge# config

vEdge(config)# vpn 0

vEdge(config-vpn-0)# interface ge0/0

vEdge(config-interface-ge0/0)# bandwidth-upstream 5

vEdge(config-interface-ge0/0)# bandwidth-downstream 5

vEdge(config-interface-ge0/0)# commit

Configuração via modelo

Modelo de recurso

Navegue até Configuration > Templates > Feature Template > Add Template > VPN Interface Ethernet.

Insira os valores desejados e salve o modelo.

Verificar

Use estes comandos para verificar se a configuração foi corretamente aplicada.

vEdge# show run vpn 0

vpn 0

interface ge0/0

ip dhcp-client

ipv6 dhcp-client

tunnel-interface

encapsulation ipsec

allow-service all

!

no shutdown

bandwidth-upstream   5

bandwidth-downstream 5

vEdge#show interface detail | begin ge0/0

----- output omitted ------

bandwidth-upstream            5

bandwidth-downstream          5

----- output omitted ------

Verifique o alarme no dispositivo Viptela Edge.

vEdge# show notification stream viptela

notification

eventTime 2024-04-11T17:13:57.072397+00:00

interface-bw

severity-level major

host-name vEdge

system-ip 192.168.4.1

vpn-id 0

if-name ge0/0

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction upstream

duration 300

!

notification

eventTime 2024-04-11T16:42:57.072397+00:00

interface-bw

severity-level major

host-name vEdge

system-ip 192.168.4.1

vpn-id 0

if-name ge0/0

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction downstream

duration 300

Na interface gráfica do usuário (GUI) do Cisco Catalyst SD-WAN Manager, a notificação é visível em Monitor > logs > Events.

Navegue até o alarme e clique nos três pontos do alarme (...) > Device details. A GUI do Cisco Catalyst SD-WAN Manager fornece todas as informações relacionadas ao alarme:

- Em que direção o tráfego é transmitido.

- O limite configurado.

- Nome e duração da interface (em segundos).

Informações Relacionadas

- Referência de comando

- Monitorando a largura de banda em um circuito de transporte