Contents

Introdução

Pré-requisitos

Componentes Utilizados

Pré-verificação para execução antes da atualização do vEdge

Atualize os roteadores vEdge por meio da interface gráfica do usuário (GUI) do vManage

Atualizar roteadores vEdge através da CLI

Validação Pós-Atualização

Troubleshooting

Relógio incorreto

Troubleshooting Adicional

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve o processo para atualizar os roteadores vEdge da Rede de Longa Distância Definida por Software (SD-WAN).

Pré-requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Rede de longa distância definida por software da Cisco (SD-WAN)

- Cisco Software Central - baixe o software Controladores fromsoftware.cisco.com

- Matriz de compatibilidade do Cisco SD-WAN

Componentes Utilizados

Cisco vManage

Roteadores Cisco vEdge

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Pré-verificação para execução antes da atualização do vEdge

Caution: Se essas pré-verificações forem ignoradas, a atualização do vEdge poderá falhar devido a espaço em disco insuficiente.

1. Verifique se o relógio do dispositivo está na hora correta.

2. Verifique se a versão atual é a única listada sob o comando show software.

vedge# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4 true true false auto 2023-10-05T16:48:45-00:00

20.9.1 false false true user 2023-05-02T19:16:09-00:00

20.6.4 false false false user 2023-05-10T10:57:31-00:00

3. Verifique se a versão atual está definida como padrão no comando show software version.

vedge# request software set-default 20.9.4

status mkdefault 20.9.4: successful

vedge#

4. Se mais versões estiverem listadas, remova quaisquer versões não ativas com o comando request software remove <version>. Isso aumenta o espaço disponível para prosseguir com a atualização.

vedge# request software remove 20.9.4

status remove 20.9.4: successful

vedge-1# show software

VERSION   ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4   true   true    false    auto      2023-10-05T16:48:45-00:00

vedge-1#

5. Use o vShell e o comando df -h para confirmar se há espaço livre em disco suficiente para executar a atualização.

vedge# vshel

vedge:~$ df -h

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on

none            1.4G  8.0K  1.4G   1% /dev

/dev/sda1      1013M  518M  445M  54% /boot

/dev/loop0       78M   78M     0 100% /rootfs.ro

/dev/sda2       6.0G  178M  5.5G   4% /rootfs.rw

aufs            6.0G  178M  5.5G   4% /

tmpfs           1.4G  300K  1.4G   1% /run

shm             1.4G   48K  1.4G   1% /dev/shm

tmp             600M   84K  600M   1% /tmp

tmplog          120M   37M   84M  31% /var/volatile/log/tmplog

svtmp           1.0M  312K  712K  31% /etc/sv

6. Se /tmp estiver cheio,abra um TAC SR para obter assistência para liberar espaço no diretório /tmp/tmp antes da atualização.

Atualize os roteadores vEdge por meio da interface gráfica do usuário (GUI) do vManage

1. Carregue o novo software vEdge no vManage via Manutenção > Repositório de software

2. Vá para a página Manutenção do vManage > Atualização de software e selecione o(s) dispositivo(s) que deseja atualizar.

3. Clique em Atualizar, selecione a versão no menu suspenso e clique em Atualizar.

4. Volte para a mesma página. Escolha o vEdge e clique emAtivar.

Note: Você pode combinar as etapas 3 e 4 se marcar a caixa de seleção ao lado de Ative and Reboot.

5. Navegue de volta para a página Manutenção vManage > Atualização de software, selecione os dispositivos

6. Clique em Definir Versão Default, selecione a versão no menu drop-down e clique em Definir Default.

Atualizar roteadores vEdge através da CLI

1. Transfira o software para o roteador via scp, ftp ou, se aplicável, via USB.

2. Instale o software através do comando request software install <caminho_do_arquivo>.

vedge2_20_6_3# request software install /home/admin/viptela-20.6.5-x86_64.tar.gz

3. Confirme se o software foi instalado com o comando show software.

vedge# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   true     true      user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    true    false    false     user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    false   false    false     -          -

4.  Ative o software por meio do comando request software ativate <version>

vedge# request software activate 20.6.5

5. Dentro de 15 minutos da atualização, você precisa confirmar a atualização do software através do comando request upgrade-confirm.

vedge# request software upgrade-confirm

Aviso: Falha ao confirmar a atualização antes da expiração do temporizador de confirmação de atualização resulta no dispositivo revertendo para sua versão de software anterior. O temporizador de confirmação de atualização tem uma duração padrão de 15 minutos.

6. Defina a versão recém-instalada como a versão padrão usando o comando request software set-default <version>.

vedge# request software set-default 20.6.5

This will change the default software version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

vedge2_20_6_3# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   false    false     user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    false   false    true      user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    true    true     false     user       2023-10-06T00:09:40-00:00

Validação Pós-Atualização

- Verificar as conexões de controle e as sessões BFD

- Verificar rotas OMP e rotas de VPN de serviço - testar o ping fim-a-fim em cada segmento de VPN de serviço entre vEdge e hub/outros nós

Troubleshooting

Relógio incorreto

Se você recebeu esse erro abaixo, verifique se o relógio do dispositivo está ajustado para a hora correta.

The local time of vEdge router was incorrect and hence were getting following error message:

tar: md5sum: time stamp 2018-12-20 06:12:07 is 7096084.404035963 s in the future

tar: rootfs.img: time stamp 2018-12-20 06:11:44 is 7096048.610879825 s in the future

Bad signing cert

Signature verification failed.

Troubleshooting Adicional

Você pode verificar o vdebug localizado no diretório /var/log/tmplog quanto a erros relacionados à atualização.

Informações Relacionadas

Atualize os controladores SD-WAN com o uso da GUI ou CLI do vManage

Vídeo - Atualize os dispositivos de borda da Cisco SD-WAN via CLI

Vídeo - Atualize os dispositivos de borda da Cisco SD-WAN a partir da GUI do vManage

Atualize o Cisco SD-WAN Edge Router com o uso de CLI ou vManage

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems