Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Novo dispositivo vEdge integrado pelo processo ZTP SD-WAN

O que é o ZTP?

Processo envolvido no ZTP

Introdução

Este documento descreve como integrar um novo dispositivo vEdge pelo processo de provisionamento automatizado (ZTP) SD-WAN.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Um dispositivo de rede com ZTP

- Conexão do provedor de serviços

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- vManage

- vSmart

- vBond

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

1. O servidor de protocolo de configuração dinâmica de host deve ser configurado no lado do provedor de serviços.

2. O número de série do dispositivo deve ser adicionado ao portal plug-and-play da Cisco.

3. A configuração predefinida deve ser conectada ao dispositivo no vManage.

Novo dispositivo vEdge integrado pelo processo ZTP SD-WAN

Novo dispositivo vEdge integrado pelo processo ZTP SD-WAN

O que é o ZTP?

O ZTP é um método para provisionar novos dispositivos que são configurados automaticamente sem o console do dispositivo. O ZTP ajuda as equipes de TI a implantar rapidamente dispositivos de rede em um ambiente de grande escala, eliminando a maior parte do trabalho manual envolvido com o ZTP.

Processo envolvido no ZTP

Etapa 1. O dispositivo é conectado ao provedor de serviços.

Etapa 2. O dispositivo vEdge recebe o endereço IP do ISP (Provedor de serviços de Internet). O servidor de protocolo de configuração de host dinâmico deve ser configurado na extremidade do provedor de serviços.

Etapa 3. Há uma URL ZTP predefinida configurada na caixa vEdge.

Etapa 4. Agora ele alcança o servidor dnsviptela.

Etapa 5. Após o redirecionamento para o servidor ZTP, o número de série deve ser verificado e verificado, e o servidor ZTP o redireciona para o orquestrador vBond e verifica o número de série e o certificado, formando-se a conexão do plano de controle entre o vEdge e o vBond.

Etapa 6. Depois que a autenticação do vEdge é feita, o vEdge obtém o endereço IP do vManage e do vSmart fornecido pelo vBond. Paralelamente, o vBond informa outros controladores sobre o novo dispositivo.

Passo 7. O vEdge é autenticado pelo vManage e obtém o endereço Systemip.

Etapa 8. O vManage envia a configuração predefinida para o vEdge e, paralelamente, o vSmart envia a política para o vEdge.

Etapa 9. O vEdge é integrado com êxito à sobreposição de SD-WAN e está pronto para trocar mensagens omp.

Etapa 10. Agora o vEdge estabelece túneis IPsec para o tráfego do plano de dados com outros vEdges dentro da sobreposição.