Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve as melhores práticas de como configurar o Viptela vEdges no momento da janela de manutenção do cliente, para evitar interrupções indesejadas devido às alterações de configuração que são feitas, o que pode resultar em consequências indesejadas.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Quando a implantação do cliente é exibida, é sempre recomendado para configurar com "exclusivo" para que você possa verificar o

antes da confirmação.

Isso permite qualquer configuração não intencional, não entrar em produção que possa causar problemas. Eles podem se manifestar no

forma de perda de conectividade com o dispositivo ou quando uma política errada é aplicada. Isso permite a reversão da configuração para um (anterior)

estado de funcionamento.

É sempre recomendável apresentar uma configuração antes da janela de manutenção e testar no laboratório antes de você aplicar no roteador de produção.

Estas são as opções de configuração permitidas no vEdges.

vEdge# config ?

Possible completions:

exclusive  no-confirm  shared  terminal  |

Configure com o comando exclusivo.

vEdge# config exclusive

Entering configuration mode exclusive

Warning: uncommitted changes will be discarded on exit

vEdge(config)#

Esta é a mensagem que aparece quando o comando commit não é executado.

vEdge(config)# vpn 1

vEdge(config-vpn-1)# ip route 23.23.23.23/32 null0

vEdge(config-vpn-1)# commit confirmed 1

Warning: The configuration will be reverted if you exit the CLI without

performing the commit operation within 1 minutes.

vEdge(config-vpn-1)# exit

vEdge(config)# exit

vEdge# config exclusive

Aborted: confirmed commit in progress

vEdge#

Message from system at 2019-07-08 01:07:13...

confirmed commit operation not confirmed by admin from cli

configuration rolled back

vEdge#

vEdge# config exclusive

Entering configuration mode exclusive

Warning: uncommitted changes will be discarded on exit

vEdge(config)# vpn 1

vEdge(config-vpn-1)# ip route 23.23.23.23/32 null0

vEdge(config-vpn-1)# commit confirmed 1

Warning: The configuration will be reverted if you exit the CLI without

performing the commit operation within 1 minutes.

vEdge(config-vpn-1)#

Message from system at 2019-07-08 21:07:37...

confirmed commit operation not confirmed by admin from cli

configuration rolled back

vEdge(config-vpn-1)#

Depois de ter certeza de que tudo está no lugar, você pode executar o comando commit.

vEdge(config-vpn-1)# commit

Commit complete. Configuration is now permanent.

vEdge(config-vpn-1)#

Para a opção confirmar confirmada, é recomendado para ter 5 a 10 minutos para validar a configuração que foi posto em prática. Aqui, 1 minuto é usado como exemplo.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Execute o comando show running-config ou config-sub-block apropriado.

Aqui está um exemplo de validação:

vEdge# show running-config  vpn 1 ip

vpn 1

ip route 23.23.23.23/32 null0

!

vEdge#

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.