Contents

Introdução

Informações de Apoio

Procedimento de atualização de cluster do SD-WAN Manager: Versão 20.9.x a 20.12.x

Pré-requisitos

Verificações de Validação de Pré-Atualização

Procedimento de atualização

Verificações de Validação Pós-Atualização

Procedimento de atualização de cluster do SD-WAN Manager: Versão 20.9.5.2/20.9.7 para 20.15.x

Pré-requisitos

Verificações de Validação de Pré-Atualização

Procedimento de atualização

Verificações de Validação Pós-Atualização

Procedimento de atualização de cluster do SD-WAN Manager: Versão 20.12.x a 20.15.x

Pré-requisitos

Verificações de Validação de Pré-Atualização

Procedimento de atualização

Verificações de Validação Pós-Atualização

Procedimento de atualização de cluster do SD-WAN Manager: Versão 20.15.x a 20.18.x

Pré-requisitos

Verificações de Validação de Pré-Atualização

Procedimento de atualização

Verificações de Validação Pós-Atualização

Procedimento de atualização de cluster do SD-WAN Manager: Versão 20.15.x a 26.x

Pré-requisitos

Verificações de Validação de Pré-Atualização

Procedimento de atualização

Verificações de Validação Pós-Atualização

Procedimento de atualização de cluster do SD-WAN Manager: Versão 20.18.x a 26.x

Pré-requisitos

Verificações de Validação de Pré-Atualização

Procedimento de atualização

Verificações de Validação Pós-Atualização

Introdução

Este documento descreve uma referência clara e prática para atualizar clusters Cisco SD-WAN vManage em diferentes versões de software.

Informações de Apoio

Este documento aborda todos os principais cenários de atualização, incluindo caminhos diretos e de várias etapas, para ajudar os engenheiros a planejar e executar atualizações com segurança. O documento também descreve as sequências recomendadas, as principais pré-verificações, as considerações de cluster e as validações pós-atualização para garantir o mínimo de interrupção e estabilidade consistente do sistema.

Procedimento de atualização de cluster do SD-WAN Manager: Versão 20.9.x a 20.12.x

Pré-requisitos

Note: A versão base deve ser 20.9.5.2 ou posterior na versão de treinamento 20.9.x para atualizar para a versão 20.12.x ou posterior. Se a versão atual for inferior a 20.9.5.2, atualize para 20.9.5.2 ou uma versão posterior 20.9.x.

1. Instantâneos do Controlador

Crie instantâneos completos de todos os controladores SD-WAN antes de iniciar o processo de atualização.

2. Backup do Banco de Dados de Configuração

Execute um backup do banco de dados de configuração e armazene-o em um local externo ao servidor do gerenciador SD-WAN usando o comando request nms configuration-db backup path <path_and_filename> .

3. Verificação de integridade do AURA nos nós do gerenciador de SD-WAN

Execute a verificação de integridade do AURA em todos os nós do gerenciador de SD-WAN, conforme documentado em https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/sd-wan/220514-execute-the-aura-script-on-vmanage.html.

4. Distribuição de imagens para servidores gerenciadores SD-WAN

Copie manualmente a imagem de atualização 20.12.5 'vmanage-20.12.5-x86_64.tar.gz' para o diretório /home/admin em cada servidor do gerenciador Cisco SD-WAN no cluster.

5. Verificação de imagem

Verifique se a imagem de atualização foi copiada com êxito para o local /home/admin em todos os servidores do gerenciador SD-WAN.

6. Verificação Persona de Cluster de Seis Nós

Para atualizações de cluster do gerenciador SD-WAN de seis nós, verifique se a distribuição pessoal do gerenciador SD-WAN consiste em três nós COMPUTE_DATA e três nós DATA. Essas informações podem ser confirmadas na página de gerenciamento de cluster do gerenciador de SD-WAN.

7. Gerenciamento de Inventário de Software

- Execute o comando show software em cada nó do gerenciador SD-WAN para verificar as versões de software instaladas.

- Certifique-se de que não sejam instaladas mais de duas imagens de software em cada nó do gerenciador SD-WAN.

- Se imagens adicionais estiverem presentes, remova as imagens instaladas obsoletas usando o comando request software remove <version>.

Saída de exemplo:

vmanage3-2093# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.5 false false - - 2025-11-24T05:09:38-00:00

20.9.7 true true - - 2025-11-24T05:09:30-00:00

Verificações de Validação de Pré-Atualização

8. Verificação da Estabilidade da Conexão de Controle

- Verifique a estabilidade das conexões de controle entre todos os controladores SD-WAN.

- Capture uma captura de tela do painel do gerenciador de SD-WAN para fins de documentação.

9. Verificação no Local

Escolha locais representativos e capture estes logs e saídas:

a. Verificação de Conexão de Controle

show sd-wan control connections

b. Verificação de sessão BFD

show sd-wan bfd sessions

c. Verificação da tabela de roteamento

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

d. Teste de serviços de aplicativos

Você deve executar testes de serviço de aplicativos a partir de um mínimo de cinco filiais.

10. Verificação do controlador vSmart

a. Conexões de controle

Execute show control connections para verificar se cada vSmart mantém conexões de controle com todos os controladores.

b. Status do peer OMP

Execute show omp peers para verificar o número de peers em cada controlador vSmart.

c. Resumo do OMP

Execute show omp summary para verificar o status geral do OMP.

Procedimento de atualização

Estas etapas de alto nível descrevem o processo de atualização:

1. Instalação de Software

Instale a imagem de atualização em cada servidor gerenciador Cisco SD-WAN usando o comando request software install <caminho>. Não ative a imagem neste estágio.

2. Ativação do software

Ative a imagem de atualização em cada servidor gerenciador Cisco SD-WAN usando o comando request software ativate <version>. Observe que todos os nós do gerenciador de SD-WAN serão reinicializados simultaneamente.

3. Confirmação de Atualização

Confirme a atualização dentro de 15 minutos da ativação usando o comando request software upgrade-confirm.

Note: Após a atualização, uma atualização manual do banco de dados de configuração é necessária. Aguarde de 20 a 25 minutos após a reinicialização para que os serviços sejam inicializados. Durante esse período, você observará que os serviços do servidor de aplicativos e do banco de dados de configuração não são iniciados automaticamente, pois exigem um procedimento de atualização manual.

4. Verificação do Status do Serviço

- Execute 'request nms all status' em todos os nós para verificar o status dos serviços.

- Verifique se todos os serviços, exceto o servidor de aplicativos e o banco de dados de configuração, estão operacionais.

Observação esperada: O servidor de aplicativos estará em um estado inativo e o banco de dados de configuração será reiniciado continuamente.

5. Atualização do Banco de Dados de Configuração

- Execute o upgrade do banco de dados de configuração somente em um nó que esteja executando o serviço do banco de dados de configuração.

- Após a conclusão bem-sucedida, os serviços de servidor de aplicativos e config-DB serão reiniciados em todos os nós.

Execute este comando em um nó do banco de dados de configuração:

vmanage-2# request nms configuration-db upgrade

== Upgrading configuration-db to 4.4.15 version..

== The configuration-db upgrade logs are available at /var/log/nms/neo4j-upgrade.log file

== Previous software version on this vmanage: 20.9.7

== Copying dump files remotely

== Loading configuration-db on remote nodes

== Starting configuration-db in all nodes

== Checking for remote nodes

== Starting application server.

== Configuration-db upgrade completed!

== Waiting for instances to synchronize...

== Successfully upgraded configuration-db to 4.4.15 version.

6. Verificação final do status do serviço

- Aguarde aproximadamente cinco minutos após a conclusão do upgrade do banco de dados de configuração.

- Execute 'request nms all status' em todos os nós para verificar se todos os serviços estão operacionais.

Verificações de Validação Pós-Atualização

1. Verificação da Versão do Software

Verifique se todas as controladoras estão executando a versão correta do software.

2. Verificação do Status do Serviço do Gerenciador de SD-WAN

Confirme se todos os serviços nos servidores do gerenciador SD-WAN estão operacionais.

3. Verificação da conexão entre controladores

Verifique as conexões de controle entre todos os controladores.

4. Verificação da Ativação da Política

Confirme se as políticas estão ativadas corretamente nos servidores do gerenciador SD-WAN.

5. Verificação da Distribuição da Conexão de Controle

- Verifique se as conexões de controle estão distribuídas corretamente em todos os nós do gerenciador de SD-WAN.

- Navegue até Monitor > Network e verifique a coluna de conexão de controle.

6. Validação Pós-Atualização em Nível de Site

Execute estes testes de validação em todos os locais onde foram realizadas verificações pré-atualização:

a. Conexão de controle e verificação de sessão BFD

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

b. Verificação de roteamento

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

c. Alcance dos serviços de data center

Verifique o acesso a todos os serviços do data center.

d. Verificação de Sincronização de Modelo

Verifique se os modelos de dispositivo estão conectados corretamente e sincronizados após a atualização.

e. Verificação de política da vSmart

Execute 'show sd-wan policy from-vsmart' para verificar a distribuição da política.

f. Teste de aceitação do usuário

Realizar testes de aceitação do usuário em todos os locais validados para garantir a funcionalidade do aplicativo.

Procedimento de atualização de cluster do SD-WAN Manager: Versão 20.9.5.2/20.9.7 para 20.15.x

Pré-requisitos

1. Instantâneos do Controlador

Crie instantâneos completos de todos os controladores SD-WAN antes de iniciar o processo de atualização.

2. Backup do Banco de Dados de Configuração

Execute um backup do banco de dados de configuração e armazene-o em um local externo ao servidor do gerenciador SD-WAN usando o comando request nms configuration-db backup path <path_and_filename>.

3. Verificação de integridade do AURA nos nós do gerenciador de SD-WAN

Execute a verificação de integridade do AURA em todos os nós do gerenciador de SD-WAN, conforme documentado em https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/sd-wan/220514-execute-the-aura-script-on-vmanage.html.

4. Distribuição de imagens para servidores gerenciadores SD-WAN

Copie manualmente a imagem de atualização 20.15.2 'vmanage-20.15.2-x86_64.tar.gz' para o diretório /home/admin em cada servidor do gerenciador Cisco SD-WAN no cluster.

5. Verificação de imagem

Verifique se a imagem de atualização foi copiada com êxito para o local /home/admin em todos os servidores do gerenciador SD-WAN.

6. Verificação Persona de Cluster de Seis Nós

Para atualizações de cluster do gerenciador SD-WAN de seis nós, verifique se a distribuição pessoal do gerenciador SD-WAN consiste em três nós COMPUTE_DATA e três nós DATA. Essas informações podem ser confirmadas na página de gerenciamento de cluster do gerenciador de SD-WAN.

7. Gerenciamento de Inventário de Software

- Execute o comando show software em cada nó do gerenciador SD-WAN para verificar as versões de software instaladas.

- Certifique-se de que não sejam instaladas mais de duas imagens de software em cada nó do gerenciador SD-WAN.

- Se imagens adicionais estiverem presentes, remova as imagens instaladas obsoletas usando o comando request software remove <version>.

Saída de exemplo:

Verificações de Validação de Pré-Atualização

8. Verificação da Estabilidade da Conexão de Controle

- Verifique a estabilidade das conexões de controle entre todos os controladores SD-WAN.

- Capture uma captura de tela do painel do gerenciador de SD-WAN para fins de documentação.

9. Verificação no Local

Escolha locais representativos e capture estes logs e saídas:

a. Verificação de Conexão de Controle

show sd-wan control connections

b. Verificação de sessão BFD

show sd-wan bfd sessions

c. Verificação da tabela de roteamento

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

d. Teste de serviços de aplicativos

Você deve executar testes de serviço de aplicativos a partir de um mínimo de cinco filiais.

10. Verificação do controlador vSmart

a. Conexões de controle

Execute 'show control connections' para verificar se cada vSmart mantém conexões de controle com todos os controladores.

b. Status do peer OMP

Execute 'show omp peers' para verificar o número de peers em cada controlador vSmart.

c. Resumo do OMP

Execute 'show omp summary' para verificar o status geral do OMP.

Procedimento de atualização

Estas etapas de alto nível descrevem o processo de atualização:

1. Instalação de Software

Instale a imagem de atualização em cada servidor gerenciador Cisco SD-WAN usando o comando request software install <caminho>. Não ative a imagem neste estágio.

vmanage1#request software install /home/admin/vmanage-20.15.2-x86_64.tar.gz

Signature verification Suceeded.

Signature verification Suceeded.

[2025-09-25 09:04:19,066][INFO][upgrade-context]: Upgrade context written to destination path: /opt/data/extra-packages/20.15.2/upgrade-context.json

Signature verification Suceeded.

Successfully installed version: 20.15.2

vmanage1#

vmanage2#request software install /home/admin/vmanage-20.15.2-x86_64.tar.gz

Signature verification Suceeded.

Signature verification Suceeded.

[2025-09-25 09:04:19,066][INFO][upgrade-context]: Upgrade context written to destination path: /opt/data/extra-packages/20.15.2/upgrade-context.json

Signature verification Suceeded.

Successfully installed version: 20.15.2

vmanage2#

vmanage3#request software install /home/admin/vmanage-20.15.2-x86_64.tar.gz

Signature verification Suceeded.

Signature verification Suceeded.

[2025-09-25 09:04:19,066][INFO][upgrade-context]: Upgrade context written to destination path: /opt/data/extra-packages/20.15.2/upgrade-context.json

Signature verification Suceeded.

Successfully installed version: 20.15.2

vmanage3#

2. Ativação do software

Ative a imagem de atualização em cada servidor gerenciador Cisco SD-WAN usando o comando request software ativate <version>. Observe que todos os nós do gerenciador de SD-WAN serão reinicializados simultaneamente.

vmanage1# request software activate 20.15.2

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

vmanage2# request software activate 20.15.2

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

vmanage3# request software activate 20.15.2

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

3. Confirmação de Atualização

Confirme a atualização dentro de 15 minutos da ativação usando o comando request software upgrade-confirm:

Note: Após a atualização, uma atualização manual do banco de dados de configuração é necessária. Aguarde de 20 a 25 minutos após a reinicialização para que os serviços sejam inicializados. Durante esse período, você observará que os serviços do servidor de aplicativos e do banco de dados de configuração não são iniciados automaticamente, pois exigem um procedimento de atualização manual.

4. Verificação do Status do Serviço

- Execute 'request nms all status' em todos os nós para verificar o status dos serviços.

- Verifique se todos os serviços, exceto o servidor de aplicativos e o banco de dados de configuração, estão operacionais.

Observação esperada: O servidor de aplicativos estará em um estado inativo e o banco de dados de configuração será reiniciado continuamente.

5. Atualização do Banco de Dados de Configuração

- Execute o upgrade do banco de dados de configuração somente em um nó que esteja executando o serviço do banco de dados de configuração.

- Após a conclusão bem-sucedida, os serviços de servidor de aplicativos e config-DB serão reiniciados em todos os nós.

Execute o comando request nms configuration-db upgrade em um nó do banco de dados de configuração:

6. Verificação final do status do serviço

- Aguarde aproximadamente cinco minutos após a conclusão do upgrade do banco de dados de configuração.

- Execute 'request nms all status' em todos os nós para verificar se todos os serviços estão operacionais.

Verificações de Validação Pós-Atualização

1. Verificação da Versão do Software

Verifique se todas as controladoras estão executando a versão correta do software.

2. Verificação do Status do Serviço do Gerenciador de SD-WAN

Confirme se todos os serviços nos servidores do gerenciador SD-WAN estão operacionais.

3. Verificação da conexão entre controladores

Verifique as conexões de controle entre todos os controladores.

4. Verificação da Ativação da Política

Confirme se as políticas estão ativadas corretamente nos servidores do gerenciador SD-WAN.

5. Verificação da Distribuição da Conexão de Controle

- Verifique se as conexões de controle estão distribuídas corretamente em todos os nós do gerenciador de SD-WAN.

- Navegue até Monitor > Network e verifique a coluna de conexão de controle.

6. Validação Pós-Atualização em Nível de Site

Execute estes testes de validação em todos os locais onde foram realizadas verificações pré-atualização:

a. Conexão de controle e verificação de sessão BFD

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

b. Verificação de roteamento

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

c. Alcance dos serviços de data center

Verifique o acesso a todos os serviços do data center.

d. Verificação de Sincronização de Modelo

Verifique se os modelos de dispositivo estão conectados corretamente e sincronizados após a atualização.

e. Verificação de política da vSmart

Execute 'show sd-wan policy from-vsmart' para verificar a distribuição da política.

f. Teste de aceitação do usuário

Realizar testes de aceitação do usuário em todos os locais validados para garantir a funcionalidade do aplicativo.

Procedimento de atualização de cluster do SD-WAN Manager: Versão 20.12.x a 20.15.x

Pré-requisitos

1. Instantâneos do Controlador

Crie instantâneos completos de todos os controladores SD-WAN antes de iniciar o processo de atualização.

2. Backup do Banco de Dados de Configuração

Execute um backup do banco de dados de configuração e armazene-o em um local externo ao servidor do gerenciador SD-WAN usando o comando request nms configuration-db backup path <path_and_filename>.

3. Verificação de integridade do AURA nos nós do gerenciador de SD-WAN

Execute a verificação de integridade do AURA em todos os nós do gerenciador de SD-WAN, conforme documentado em https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/sd-wan/220514-execute-the-aura-script-on-vmanage.html.

4. Distribuição de imagens para servidores gerenciadores SD-WAN

Copie manualmente a imagem de atualização 20.15.x 'vmanage-20.15.3-x86_64.tar.gz' para o diretório /home/admin em cada servidor do gerenciador Cisco SD-WAN no cluster.

5. Verificação de imagem

Verifique se a imagem de atualização foi copiada com êxito para o local /home/admin em todos os servidores do gerenciador SD-WAN.

6. Gerenciamento de Inventário de Software

- Execute o comando show software em cada nó do gerenciador SD-WAN para verificar as versões de software instaladas.

- Certifique-se de que não sejam instaladas mais de duas imagens de software em cada nó do gerenciador SD-WAN.

- Se imagens adicionais estiverem presentes, remova as imagens instaladas obsoletas usando o comando request software remove <version>.

Saída de exemplo:

Verificações de Validação de Pré-Atualização

7. Verificação da Estabilidade da Conexão de Controle

- Verifique a estabilidade das conexões de controle entre todos os controladores SD-WAN.

- Capture uma captura de tela do painel do gerenciador de SD-WAN para fins de documentação.

8. Verificação no Local

Escolha locais representativos e capture estes logs e saídas:

a. Verificação de Conexão de Controle

show sd-wan control connections

b. Verificação de sessão BFD

show sd-wan bfd sessions

c. Verificação da tabela de roteamento

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

d. Teste de serviços de aplicativos

Você deve executar testes de serviço de aplicativos a partir de um mínimo de cinco filiais.

9. Verificação do controlador vSmart

a. Conexões de controle

Execute 'show control connections' para verificar se cada vSmart mantém conexões de controle com todos os controladores.

b. Status do peer OMP

Execute 'show omp peers' para verificar o número de peers em cada controlador vSmart.

c. Resumo do OMP

Execute 'show omp summary' para verificar o status geral do OMP.

Procedimento de atualização

Estas etapas de alto nível descrevem o processo de atualização:

1. Instalação de Software

Instale a imagem de atualização em cada servidor gerenciador Cisco SD-WAN usando o comando request software install <caminho>. Não ative a imagem neste estágio.

2. Ativação do software

Ative a imagem de atualização em cada servidor gerenciador Cisco SD-WAN usando o comando request software ativate <version>. Observe que todos os nós do gerenciador de SD-WAN serão reinicializados simultaneamente.

vmanage1# request software activate 20.15.3

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [no,yes] yes

status activate 20.15.3: successful

vmanage2# request software activate 20.15.3

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [no,yes] yes

status activate 20.15.3: successful

vmanage3# request software activate 20.15.3

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [no,yes] yes

status activate 20.15.3: successful

3. Confirmação de Atualização

Confirme a atualização dentro de 15 minutos da ativação usando o comando request software upgrade-confirm.

4. Verificação do Status do Serviço

- Aguarde aproximadamente 30 minutos após a reinicialização para que os serviços sejam inicializados.

- Execute 'request nms all status' em todos os nós para verificar o status dos serviços.

Saída esperada:

Verificações de Validação Pós-Atualização

1. Verificação da Versão do Software

Verifique se todas as controladoras estão executando a versão correta do software.

2. Verificação do Status do Serviço do Gerenciador de SD-WAN

Confirme se todos os serviços nos servidores do gerenciador SD-WAN estão operacionais.

3. Verificação da conexão entre controladores

Verifique as conexões de controle entre todos os controladores.

4. Verificação da Ativação da Política

Confirme se as políticas estão ativadas corretamente nos servidores do gerenciador SD-WAN.

5. Verificação da Distribuição da Conexão de Controle

- Verifique se as conexões de controle estão distribuídas corretamente em todos os nós do gerenciador de SD-WAN.

- Navegue até Monitor > Network e verifique a coluna de conexão de controle.

6. Validação Pós-Atualização em Nível de Site

Execute estes testes de validação em todos os locais onde foram realizadas verificações pré-atualização:

a. Conexão de controle e verificação de sessão BFD

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

b. Verificação de roteamento

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

c. Alcance dos serviços de data center

Verifique o acesso a todos os serviços do data center.

d. Verificação de Sincronização de Modelo

Verifique se os modelos de dispositivo estão conectados corretamente e sincronizados após a atualização.

e. Verificação de política da vSmart

Execute 'show sd-wan policy from-vsmart' para verificar a distribuição da política.

f. Teste de aceitação do usuário

Realizar testes de aceitação do usuário em todos os locais validados para garantir a funcionalidade do aplicativo.

Procedimento de atualização de cluster do SD-WAN Manager: Versão 20.15.x a 20.18.x

Pré-requisitos

Note: A versão base deve ser 20.15.x para atualizar para 20.18.x ou versão posterior. Se a versão atual for anterior à 20.15.x, atualize para a versão 20.15.x primeiro.

1. Instantâneos do Controlador

Crie instantâneos completos de todos os controladores SD-WAN antes de iniciar o processo de atualização.

2. Backup do Banco de Dados de Configuração

Execute um backup do banco de dados de configuração e armazene-o em um local externo ao servidor do gerenciador SD-WAN usando o comando request nms configuration-db backup path <path_and_filename>.

3. Cópia da imagem para servidores gerenciadores SD-WAN

Copie a imagem de upgrade 20.18.x 'manage-20.18.1-x86_64.tar.gz' para o repositório do gerenciador SD-WAN.

4. Gerenciamento de Inventário de Software

- Execute o comando show software em cada nó do gerenciador SD-WAN para verificar as versões de software instaladas.

- Certifique-se de que não sejam instaladas mais de duas imagens de software em cada nó do gerenciador SD-WAN.

- Se imagens adicionais estiverem presentes, remova as imagens instaladas obsoletas usando o comando request software remove <version>.

Saída de exemplo:

5. Verificar o status do contêiner

Verifique o status do contêiner de docket usando o comando mostrado:

vmanage2# request nms container-manager dia

NMS container manager

Checking container-manager status

Listing all containers

------------------------

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

3578e5ac3e1e sd-wan/messaging-server:0.20.0 "/entrypoint.sh" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:4222->4222/tcp, 127.0.0.1:6222->6222/tcp, 127.0.0.1:8222->8222/tcp messaging-server

e2c1e54dd48f sd-wan/olap-db:23.3.13.6 "/usr/bin/docker-ini…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:8123->8123/tcp olap-db

e3375e1c2254 sd-wan/coordination-server:3.7.1 "/docker-entrypoint.…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:2181->2181/tcp, 127.0.0.1:2888->2888/tcp, 127.0.0.1:3888->3888/tcp coordination-server

8ae9ce33bbc8 cloudagent-v2:91a62b952db9 "./entrypoint.sh" 25 minutes ago Up 25 minutes 127.0.0.1:9051-9052->9051-9052/tcp cloudagent-v2

b1a298cc3d4e sd-wan/ratelimit:latest "/usr/local/bin/rate…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 6379/tcp, 127.0.0.1:8460-8462->8460-8462/tcp ratelimit

c077a9cc59b0 sd-wan/reporting:latest "/sbin/tini -g -- py…" 25 minutes ago Up 25 minutes 80/tcp, 127.0.0.1:9080->9080/tcp reporting

07dcbc92acbb sd-wan/data-collection-agent:1.0.1 "/usr/bin/docker-ini…" 25 minutes ago Up 12 minutes (healthy) data-collection-agent

ca58a770f2dc sd-wan/vault:1.0.1 "docker-entrypoint.s…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 8200/tcp, 127.0.0.1:8201->8201/tcp vault

ca838f61299f sd-wan/service-proxy:1.27.2 "/entrypoint.sh" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) service-proxy

8c0e15c9e552 sd-wan/configuration-db:4.4.19 "/usr/bin/docker-ini…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:5000->5000/tcp, 127.0.0.1:6000->6000/tcp, 127.0.0.1:6362->6362/tcp, 127.0.0.1:6372->6372/tcp, 127.0.0.1:7000->7000/tcp, 127.0.0.1:7473-7474->7473-7474/tcp, 127.0.0.1:7687-7688->7687-7688/tcp configuration-db

671dfed47394 sd-wan/device-data-collector:1.0.0 "/bin/sh -c /vMDDC/v…" 25 minutes ago Up 12 minutes (healthy) 127.0.0.1:8129->8129/tcp device-data-collector

ceb808046e34 sd-wan/application-server:19.1.0 "/sbin/tini -g -- /e…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) application-server

dd744e0aa80f sd-wan/host-agent:1.0.1 "/entrypoint.sh pyth…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:9099->9099/tcp host-agent

972a13290a15 sd-wan/cluster-oracle:1.0.1 "/entrypoint.sh java…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:9090->9090/tcp cluster-oracle

Verificações de Validação de Pré-Atualização

6. Verificação da Estabilidade da Conexão de Controle

- Verifique a estabilidade das conexões de controle entre todos os controladores SD-WAN.

- Capture uma captura de tela do painel do gerenciador de SD-WAN para fins de documentação.

7. Verificação no Local

Escolha locais representativos e capture estes logs e saídas:

a. Verificação de Conexão de Controle

show sd-wan control connections

b. Verificação de sessão BFD

show sd-wan bfd sessions

c. Verificação da tabela de roteamento

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

d. Teste de serviços de aplicativos

Você deve executar testes de serviço de aplicativos a partir de um mínimo de cinco filiais.

8. Verificação do controlador vSmart

a. Conexões de controle

Execute 'show control connections' para verificar se cada vSmart mantém conexões de controle com todos os controladores.

b. Status do peer OMP

Execute 'show omp peers' para verificar o número de peers em cada controlador vSmart.

c. Resumo do OMP

Execute 'show omp summary' para verificar o status geral do OMP.

Procedimento de atualização

Aqui estão as etapas de alto nível a serem observadas para a atualização:

Navegue para Manutenção > Atualização de software > Gerenciador > Ação de imagem de software e escolha Atualização. A imagem será instalada nos três nós.

A instalação da imagem é bem-sucedida nos três nós.

Quando a instalação estiver concluída, ative a imagem 20.18.1. Todos os três nós serão reinicializados.

Verificação do status do serviço

- Aguarde aproximadamente 30 minutos após a reinicialização para que os serviços sejam inicializados.

- Execute 'request nms all status' em todos os nós para verificar o status dos serviços.

Saída esperada:

Verificar o status do contêiner do docker após a atualização:

vmanage2# request nms container-manager dia

NMS container manager

Checking container-manager status

Listing all containers

------------------------

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

378d13a98478 sd-wan/messaging-server:0.20.0 "/bin/bash /entrypoi…" 9 minutes ago Up 9 minutes (healthy) 127.0.0.1:4222->4222/tcp, 127.0.0.1:6222->6222/tcp, 127.0.0.1:8222->8222/tcp messaging-server

cf4f3dae69bc sd-wan/olap-db:24.3.6.48 "/usr/bin/tini -- /e…" 10 minutes ago Up 10 minutes (healthy) 127.0.0.1:8123->8123/tcp, 127.0.0.1:9363->9363/tcp olap-db

e6af832a551d sd-wan/configuration-db:4.4.38 "/usr/bin/tini -g --…" 10 minutes ago Up 10 minutes (healthy) 127.0.0.1:2004->2004/tcp, 127.0.0.1:5000->5000/tcp, 127.0.0.1:6000->6000/tcp, 127.0.0.1:6362->6362/tcp, 127.0.0.1:6372->6372/tcp, 127.0.0.1:7000->7000/tcp, 127.0.0.1:7473-7474->7473-7474/tcp, 127.0.0.1:7687-7688->7687-7688/tcp configuration-db

3ff5a7f12bbd sd-wan/coordination-server:3.8.4 "/docker-entrypoint.…" 10 minutes ago Up 10 minutes (healthy) 127.0.0.1:2181->2181/tcp, 127.0.0.1:2888->2888/tcp, 127.0.0.1:3888->3888/tcp, 127.0.0.1:4888->4888/tcp coordination-server

e065840d7736 sd-wan/application-server:24.0.1 "/usr/bin/tini -g --…" 3 days ago Up 11 minutes (healthy) base-application-server

3bdf71f009e9 sd-wan/cluster-orchestrator:1.0.1 "/entrypoint.sh" 3 days ago Up 11 minutes (healthy) 127.0.0.1:9090->9090/tcp, 127.0.0.1:9099->9099/tcp cluster-orchestrator

4c06c0be3efe sd-wan/vault:1.0.1 "docker-entrypoint.s…" 3 days ago Up 11 minutes (healthy) 8200/tcp, 127.0.0.1:8201-8202->8201-8202/tcp vault

Verificações de Validação Pós-Atualização

1. Verificação da Versão do Software

Verifique se todas as controladoras estão executando a versão correta do software.

2. Verificação do Status do Serviço do Gerenciador de SD-WAN

Confirme se todos os serviços nos servidores do gerenciador SD-WAN estão operacionais.

3. Verificação da conexão entre controladores

Verifique as conexões de controle entre todos os controladores.

4. Verificação da Ativação da Política

Confirme se as políticas estão ativadas corretamente nos servidores do gerenciador SD-WAN.

5. Verificação da Distribuição da Conexão de Controle

- Verifique se as conexões de controle estão distribuídas corretamente em todos os nós do gerenciador de SD-WAN.

- Navegue até Monitor > Network e verifique a coluna de conexão de controle.

6. Validação Pós-Atualização em Nível de Site

Execute estes testes de validação em todos os locais onde foram realizadas verificações pré-atualização:

a. Conexão de controle e verificação de sessão BFD

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

b. Verificação de roteamento

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

c. Alcance dos serviços de data center

Verifique o acesso a todos os serviços do data center.

d. Verificação de Sincronização de Modelo

Verifique se os modelos de dispositivo estão conectados corretamente e sincronizados após a atualização.

e. Verificação de política da vSmart

Execute 'show sd-wan policy from-vsmart' para verificar a distribuição da política.

f. Teste de aceitação do usuário

Realizar testes de aceitação do usuário em todos os locais validados para garantir a funcionalidade do aplicativo.

Procedimento de atualização de cluster do SD-WAN Manager: Versão 20.15.x a 26.x

Pré-requisitos

Note: A versão base deve ser 20.15.x para atualizar para a versão 26.x ou posterior. Se a versão atual for anterior à 20.15.x, atualize para a versão 20.15.x primeiro.

1. Instantâneos do Controlador

Crie instantâneos completos de todos os controladores SD-WAN antes de iniciar o processo de atualização.

2. Backup do Banco de Dados de Configuração

Execute um backup do banco de dados de configuração e armazene-o em um local externo ao servidor do gerenciador SD-WAN usando o comando request nms configuration-db backup path <path_and_filename>.

3. Cópia da imagem para servidores gerenciadores SD-WAN

Copie a imagem de upgrade 26.x 'vmanage-26.1.1.2-x86_64.tar.gz' para o repositório do gerenciador SD-WAN.

4. Gerenciamento de Inventário de Software

- Execute o comando show software em cada nó do gerenciador SD-WAN para verificar as versões de software instaladas.

- Certifique-se de que não sejam instaladas mais de duas imagens de software em cada nó do gerenciador SD-WAN.

- Se imagens adicionais estiverem presentes, remova as imagens instaladas obsoletas usando o comando request software remove <version>.

Saída de exemplo:

5. Verificar o status do contêiner

Verifique o status do contêiner de docket usando o comando mostrado:

Vmanage1# request nms container-manager dia

NMS container manager

Checking container-manager status

Listing all containers

------------------------

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

6cdef9e07916 sdwan/messaging-server:0.20.0 "/entrypoint.sh" 15 hours ago Up 15 hours (healthy) 127.0.0.1:4222->4222/tcp, 127.0.0.1:6222->6222/tcp, 127.0.0.1:8222->8222/tcp messaging-server

32672b00b5ea sdwan/olap-db:23.3.13.6 "/usr/bin/docker-ini..." 15 hours ago Up 15 hours (healthy) 127.0.0.1:8123->8123/tcp olap-db

fbc3fde2a0f2 sdwan/configuration-db:4.4.19 "/usr/bin/docker-ini..." 15 hours ago Up 15 hours (healthy) 127.0.0.1:5000->5000/tcp, 127.0.0.1:6000->6000/tcp, 127.0.0.1:6362->6362/tcp, 127.0.0.1:6372->6372/tcp, 127.0.0.1:7000->7000/tcp, 127.0.0.1:7473-7474->7473-7474/tcp, 127.0.0.1:7687-7688->7687-7688/tcp configuration-db

971b9040d741 sdwan/coordination-server:3.7.1 "/docker-entrypoint...." 15 hours ago Up 15 hours (healthy) 127.0.0.1:2181->2181/tcp, 127.0.0.1:2888->2888/tcp, 127.0.0.1:3888->3888/tcp coordination-server

069054ff3bc5 cloudagent-v2:3bd0f6c45478 "./entrypoint.sh" 15 hours ago Up 15 hours 127.0.0.1:9051-9052->9051-9052/tcp cloudagent-v2

e131691d5991 sdwan/ratelimit:latest "/usr/local/bin/rate..." 15 hours ago Up 15 hours (healthy) 6379/tcp, 127.0.0.1:8460-8462->8460-8462/tcp ratelimit

4b17b4f03a8f sdwan/reporting:latest "/sbin/tini -g -- py..." 15 hours ago Up 15 hours 80/tcp, 127.0.0.1:9080->9080/tcp reporting

f19cb88f758d sdwan/data-collection-agent:1.0.1 "/usr/bin/docker-ini..." 15 hours ago Up 15 hours (healthy) data-collection-agent

a882cfa868a0 sdwan/service-proxy:1.27.2 "/entrypoint.sh" 15 hours ago Up 15 hours (healthy) service-proxy

94e5db8df5d5 sdwan/vault:1.0.1 "docker-entrypoint.s..." 3 months ago Up 15 hours (healthy) 8200/tcp, 127.0.0.1:8201->8201/tcp vault

86598ddc4e42 sdwan/application-server:19.1.0 "/sbin/tini -g -- /e..." 4 months ago Up 15 hours (healthy) application-server

cad291476006 sdwan/device-data-collector:1.0.0 "/bin/sh -c /vMDDC/v..." 4 months ago Up 15 hours (healthy) 127.0.0.1:8129->8129/tcp device-data-collector

84baa8d2aa51 sdwan/host-agent:1.0.1 "/entrypoint.sh pyth..." 4 months ago Up 15 hours (healthy) 127.0.0.1:9099->9099/tcp host-agent

37ae467155e2 sdwan/cluster-oracle:1.0.1 "/entrypoint.sh java..." 4 months ago Up 15 hours (healthy) 127.0.0.1:9090->9090/tcp cluster-oracle

Verificações de Validação de Pré-Atualização

6. Verificação da Estabilidade da Conexão de Controle

- Verifique a estabilidade das conexões de controle entre todos os controladores SD-WAN.

- Capture uma captura de tela do painel do gerenciador de SD-WAN para fins de documentação.

7. Verificação no Local

Escolha locais representativos e capture estes logs e saídas:

a. Verificação de Conexão de Controle

show sd-wan control connections

b. Verificação de sessão BFD

show sd-wan bfd sessions

c. Verificação da tabela de roteamento

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

d. Teste de serviços de aplicativos

Você deve executar testes de serviço de aplicativos a partir de um mínimo de cinco filiais.

8. Verificação do controlador vSmart

a. Conexões de controle

Execute 'show control connections' para verificar se cada vSmart mantém conexões de controle com todos os controladores.

b. Status do peer OMP

Execute 'show omp peers' para verificar o número de peers em cada controlador vSmart.

c. Resumo do OMP

Execute 'show omp summary' para verificar o status geral do OMP.

Procedimento de atualização

Aqui estão as etapas de alto nível a serem observadas para a atualização:

Navegue para Manutenção > Atualização de software > Gerenciador > Ação de imagem de software e escolhaAtualizar. A imagem será instalada nos três nós.

Quando a instalação estiver concluída, ative a imagem 26.1.1.2. Todos os três nós serão reinicializados sequencialmente.

Verificação do status do serviço

- Aguarde aproximadamente 30 minutos após a reinicialização para que os serviços sejam inicializados.

- Execute 'request nms all status' em todos os nós para verificar o status dos serviços.

Saída esperada:

Verificar o status do contêiner do docker após a atualização:

vmanage3# request nms container-manager dia

NMS container manager

Checking container-manager status

Listing all containers

------------------------

Listing all containers

------------------------

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

b296931c434e sdwan/coordination-server:3.8.4 "/docker-entrypoint...." 5 minutes ago Up 5 minutes (healthy) 127.0.0.1:2181->2181/tcp, 127.0.0.1:2888->2888/tcp, 127.0.0.1:3888->3888/tcp, 127.0.0.1:4888->4888/tcp coordination-server

27c014458993 sdwan/messaging-server:0.20.0 "/bin/bash /entrypoi..." 6 minutes ago Up 6 minutes (healthy) 127.0.0.1:4222->4222/tcp, 127.0.0.1:6222->6222/tcp, 127.0.0.1:8222->8222/tcp messaging-server

d2708bb40157 sdwan/olap-db:25.3.6.56 "/usr/bin/tini -- /e..." 6 minutes ago Up 6 minutes (healthy) 127.0.0.1:8123->8123/tcp, 127.0.0.1:9363->9363/tcp olap-db

7de033da69ca sdwan/cloudagent-v2:1.0.0 "./entrypoint.sh" 6 minutes ago Up 6 minutes (healthy) 127.0.0.1:9051-9052->9051-9052/tcp cloudagent-v2

0722e097f24f sdwan/reporting:latest "/usr/bin/tini -g --..." 6 minutes ago Up 6 minutes 80/tcp, 127.0.0.1:9080->9080/tcp reporting

914ca8196acb sdwan/configuration-db:4.4.44 "/usr/bin/tini -g --..." 6 minutes ago Up 6 minutes (healthy) 127.0.0.1:2004->2004/tcp, 127.0.0.1:5000->5000/tcp, 127.0.0.1:6000->6000/tcp, 127.0.0.1:6362->6362/tcp, 127.0.0.1:6372->6372/tcp, 127.0.0.1:7000->7000/tcp, 127.0.0.1:7473-7474->7473-7474/tcp, 127.0.0.1:7687-7688->7687-7688/tcp configuration-db

176e7392ffae sdwan/application-server:24.0.1 "/usr/bin/tini -g --..." 7 minutes ago Up 7 minutes (healthy) base-application-server

fbc7c8c0771c sdwan/cluster-orchestrator:1.0.1 "/entrypoint.sh" 7 minutes ago Up 7 minutes (healthy) 127.0.0.1:9090->9090/tcp, 127.0.0.1:9099->9099/tcp cluster-orchestrator

07dad5ed4072 sdwan/vault:1.0.1 "docker-entrypoint.s..." 8 minutes ago Up 8 minutes (healthy) 8200/tcp, 127.0.0.1:8201-8202->8201-8202/tcp vault

Verificações de Validação Pós-Atualização

1. Verificação da Versão do Software

Verifique se todas as controladoras estão executando a versão correta do software.

2. Verificação do Status do Serviço do Gerenciador de SD-WAN

Confirme se todos os serviços nos servidores do gerenciador SD-WAN estão operacionais.

3. Verificação da conexão entre controladores

Verifique as conexões de controle entre todos os controladores.

4. Verificação da Ativação da Política

Confirme se as políticas estão ativadas corretamente nos servidores do gerenciador SD-WAN.

5. Verificação da Distribuição da Conexão de Controle

- Verifique se as conexões de controle estão distribuídas corretamente em todos os nós do gerenciador de SD-WAN.

- Navegue até Monitor > Rede e verifique a coluna de conexão de controle.

6. Validação Pós-Atualização em Nível de Site

Execute estes testes de validação em todos os locais onde foram realizadas verificações pré-atualização:

a. Conexão de controle e verificação de sessão BFD

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

b. Verificação de roteamento

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

c. Alcance dos serviços de data center

Verifique o acesso a todos os serviços do data center.

d. Verificação de Sincronização de Modelo

Verifique se os modelos de dispositivo estão conectados corretamente e sincronizados após a atualização.

e. Verificação de política da vSmart

Execute 'show sd-wan policy from-vsmart' para verificar a distribuição da política.

f. Teste de aceitação do usuário

Realizar testes de aceitação do usuário em todos os locais validados para garantir a funcionalidade do aplicativo.

Procedimento de atualização de cluster do SD-WAN Manager: Versão 20.18.x a 26.x

Pré-requisitos

1. Instantâneos do Controlador

Crie instantâneos completos de todos os controladores SD-WAN antes de iniciar o processo de atualização.

2. Backup do Banco de Dados de Configuração

Execute um backup do banco de dados de configuração e armazene-o em um local externo ao servidor do gerenciador SD-WAN usando o comando request nms configuration-db backup path <path_and_filename>.

3. Cópia da imagem para servidores gerenciadores SD-WAN

Copie a imagem de upgrade 26.x 'vmanage-26.1.1.2-x86_64.tar.gz' para o repositório do gerenciador SD-WAN.

4. Gerenciamento de Inventário de Software

- Execute o comando show software em cada nó do gerenciador SD-WAN para verificar as versões de software instaladas.

- Certifique-se de que não sejam instaladas mais de duas imagens de software em cada nó do gerenciador SD-WAN.

- Se imagens adicionais estiverem presentes, remova as imagens instaladas obsoletas usando o comando request software remove <version>.

Saída de exemplo:

5. Verificar o status do contêiner

Verifique o status do contêiner de docket usando o comando mostrado:

Vmanage1# request nms container-manager dia

NMS container manager

Checking container-manager status

Listing all containers

------------------------

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

ef4ab42dcb9e sdwan/messaging-server:0.20.0 "/bin/bash /entrypoi..." 29 minutes ago Up 29 minutes (healthy) 127.0.0.1:4222->4222/tcp, 127.0.0.1:6222->6222/tcp, 127.0.0.1:8222->8222/tcp messaging-server

019a91df545a sdwan/olap-db:24.3.6.48 "/usr/bin/tini -- /e..." 29 minutes ago Up 29 minutes (healthy) 127.0.0.1:8123->8123/tcp, 127.0.0.1:9363->9363/tcp olap-db

1ef330f425eb sdwan/coordination-server:3.8.4 "/docker-entrypoint...." 29 minutes ago Up 29 minutes (healthy) 127.0.0.1:2181->2181/tcp, 127.0.0.1:2888->2888/tcp, 127.0.0.1:3888->3888/tcp, 127.0.0.1:4888->4888/tcp coordination-server

ee48bdd46e11 sdwan/configuration-db:4.4.38 "/usr/bin/tini -g --..." 30 minutes ago Up 30 minutes (healthy) 127.0.0.1:2004->2004/tcp, 127.0.0.1:5000->5000/tcp, 127.0.0.1:6000->6000/tcp, 127.0.0.1:6362->6362/tcp, 127.0.0.1:6372->6372/tcp, 127.0.0.1:7000->7000/tcp, 127.0.0.1:7473-7474->7473-7474/tcp, 127.0.0.1:7687-7688->7687-7688/tcp configuration-db

23e833bac9a9 sdwan/vault:1.0.1 "docker-entrypoint.s..." 4 months ago Up 30 minutes (healthy) 8200/tcp, 127.0.0.1:8201-8202->8201-8202/tcp vault

75360403c8d6 sdwan/application-server:24.0.1 "/usr/bin/tini -g --..." 4 months ago Up 30 minutes (healthy) base-application-server

a371e8c3771b sdwan/cluster-orchestrator:1.0.1 "/entrypoint.sh" 4 months ago Up 30 minutes (healthy) 127.0.0.1:9090->9090/tcp, 127.0.0.1:9099->9099/tcp cluster-orchestrator

Verificações de Validação de Pré-Atualização

6. Verificação da Estabilidade da Conexão de Controle

- Verifique a estabilidade das conexões de controle entre todos os controladores SD-WAN.

- Capture uma captura de tela do painel do gerenciador de SD-WAN para fins de documentação.

7. Verificação no Local

Escolha locais representativos e capture estes logs e saídas:

a. Verificação de Conexão de Controle

show sd-wan control connections

b. Verificação de sessão BFD

show sd-wan bfd sessions

c. Verificação da tabela de roteamento

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

d. Teste de serviços de aplicativos

Você deve executar testes de serviço de aplicativos a partir de um mínimo de cinco filiais.

8. Verificação do controlador vSmart

a. Conexões de controle

Execute 'show control connections' para verificar se cada vSmart mantém conexões de controle com todos os controladores.

b. Status do peer OMP

Execute 'show omp peers' para verificar o número de peers em cada controlador vSmart.

c. Resumo do OMP

Execute 'show omp summary' para verificar o status geral do OMP.

Procedimento de atualização

Aqui estão as etapas de alto nível a serem observadas para a atualização:

Navegue para Manutenção > Atualização de software > Componentes de controle > Ação e escolhaAtualizar. A imagem será instalada nos três nós.

Quando a instalação estiver concluída, ative a imagem 26.1.1.2. Todos os três nós serão reinicializados.

Note: Após a ativação da imagem, os nós do vManage serão reinicializados sequencialmente, não simultaneamente.

Verificação do status do serviço

- Aguarde aproximadamente de 30 a 45 minutos após a reinicialização para que os serviços sejam inicializados.

- Execute 'request nms all status' em todos os nós para verificar o status dos serviços.

Saída esperada:

Verificar o status do contêiner do docker após a atualização:

vmanage3# request nms container-manager dia

NMS container manager

Checking container-manager status

Listing all containers

------------------------

Listing all containers

------------------------

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

b998e38656af sdwan/coordination-server:3.8.4 "/docker-entrypoint...." 14 minutes ago Up 14 minutes (healthy) 127.0.0.1:2181->2181/tcp, 127.0.0.1:2888->2888/tcp, 127.0.0.1:3888->3888/tcp, 127.0.0.1:4888->4888/tcp coordination-server

d0cc60f56b2e sdwan/olap-db:25.3.6.56 "/usr/bin/tini -- /e..." 14 minutes ago Up 14 minutes (healthy) 127.0.0.1:8123->8123/tcp, 127.0.0.1:9363->9363/tcp olap-db

718257b77966 sdwan/messaging-server:0.20.0 "/bin/bash /entrypoi..." 17 minutes ago Up 17 minutes (healthy) 127.0.0.1:4222->4222/tcp, 127.0.0.1:6222->6222/tcp, 127.0.0.1:8222->8222/tcp messaging-server

77b9073bb3eb sdwan/cloudagent-v2:1.0.0 "./entrypoint.sh" 18 minutes ago Up 18 minutes (healthy) 127.0.0.1:9051-9052->9051-9052/tcp cloudagent-v2

2c7978562c4b sdwan/configuration-db:4.4.44 "/usr/bin/tini -g --..." 18 minutes ago Up 18 minutes (healthy) 127.0.0.1:2004->2004/tcp, 127.0.0.1:5000->5000/tcp, 127.0.0.1:6000->6000/tcp, 127.0.0.1:6362->6362/tcp, 127.0.0.1:6372->6372/tcp, 127.0.0.1:7000->7000/tcp, 127.0.0.1:7473-7474->7473-7474/tcp, 127.0.0.1:7687-7688->7687-7688/tcp configuration-db

9941b541f493 sdwan/application-server:24.0.1 "/usr/bin/tini -g --..." 18 minutes ago Up 18 minutes (healthy) base-application-server

a619c46600f6 sdwan/cluster-orchestrator:1.0.1 "/entrypoint.sh" 18 minutes ago Up 18 minutes (healthy) 127.0.0.1:9090->9090/tcp, 127.0.0.1:9099->9099/tcp cluster-orchestrator

07f09faeaf59 sdwan/vault:1.0.1 "docker-entrypoint.s..." 19 minutes ago Up 19 minutes (healthy) 8200/tcp, 127.0.0.1:8201-8202->8201-8202/tcp vault

Verificações de Validação Pós-Atualização

1. Verificação da Versão do Software

Verifique se todas as controladoras estão executando a versão correta do software.

2. Verificação do Status do Serviço do Gerenciador de SD-WAN

Confirme se todos os serviços nos servidores do gerenciador SD-WAN estão operacionais.

3. Verificação da conexão entre controladores

Verifique as conexões de controle entre todos os controladores.

4. Verificação da Ativação da Política

Confirme se as políticas estão ativadas corretamente nos servidores do gerenciador SD-WAN.

5. Verificação da Distribuição da Conexão de Controle

- Verifique se as conexões de controle estão distribuídas corretamente em todos os nós do gerenciador de SD-WAN.

- Navegue até Monitor > Rede e verifique a coluna de conexão de controle.

6. Validação Pós-Atualização em Nível de Site

Execute estes testes de validação em todos os locais onde foram realizadas verificações pré-atualização:

a. Conexão de controle e verificação de sessão BFD

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

b. Verificação de roteamento

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

c. Alcance dos serviços de data center

Verifique o acesso a todos os serviços do data center.

d. Verificação de Sincronização de Modelo

Verifique se os modelos de dispositivo estão conectados corretamente e sincronizados após a atualização.

e. Verificação de política da vSmart

Execute 'show sd-wan policy from-vsmart' para verificar a distribuição da política.

f. Teste de aceitação do usuário

Realizar testes de aceitação do usuário em todos os locais validados para garantir a funcionalidade do aplicativo.