Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Etapa 1. Confirme se o vSmarts está no modo CLI com Conexões de Controle Estáveis

Etapa 2. Criar o modelo CLI

Etapa 3. Envie o novo modelo CLI para o vSmart

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve uma maneira fácil de criar um modelo de CLI para vSmarts, já que eles são necessários para enviar uma política centralizada para a sobreposição.

Prerequisites

Requirements

Conhecimento fundamental destes tópicos:

- Visão geral da solução SD-WAN

- Modelos vManage

- Centralizado

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- vManage versão 20.6.4

- vBond versão 20.6.4

- vSmart Versão 20.6.4

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

A mensagem de erro Falha ao ativar a política vSmarts x.x.x.x não estão no modo vManage pode ser vista após a ativação da política centralizada.

Solução

Etapa 1. Confirme se o vSmarts está no modo CLI com Conexões de Controle Estáveis

Nesta etapa, você precisa validar se as conexões de controle entre o vManage e o vSmart estão ativas e estáveis. Isso é obrigatório para enviar o modelo.

Navegue até vManage > Monitor > Rede > vSmart

Observação: da versão 20.9 e posterior, navegue até vManage > Monitor > Dispositivos > vSmart.

Observe a acessibilidade e o aumento desde então.

Etapa 2. Criar o modelo CLI

Nesta etapa, você precisa carregar a configuração atual do vSmart para o Modelo CLI. O vManage tem uma opção para carregar automaticamente a configuração no modelo.

Navegue até vManage > Configuration > Templates > Create Template > Modelo CLI.

Preencha todos os parâmetros de modelo necessários como Nome do modelo e Descrição.

Clique em Avançar para carregar a configuração atual do dispositivo acessível e selecionar a configuração do dispositivo desejado.

O vManage carrega automaticamente a configuração atual do dispositivo para o Modelo CLI.

Clique em Adicionar para criar o modelo.

Etapa 3. Envie o novo modelo CLI para o vSmart

Nesta etapa, você precisa enviar o modelo que acabou de criar para o vSmart correto.

Navegue para vManage > Configuration > Templates > Modelo que você acabou de criar > ... > Conecte os dispositivos.

Escolha o dispositivo para o qual você precisa enviar o modelo e leve-o para a direita. Em seguida, clique em Attach (Anexar).

À esquerda, clique em vSmart Serial Number para examinar a configuração.

Finalmente, clique em Configurar dispositivos para enviar o modelo.

Para confirmar se o modelo foi enviado, navegue para vManage > Configuration > Devices > Controllers > vSmart.

Nesse ponto, você pode ativar a política centralizada que foi configurada.

Informações Relacionadas

Guia de introdução do Cisco SD-WAN

Guia de configuração de políticas de SD-WAN da Cisco, Cisco IOS XE versão 17.x