Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Conceitos

Configurar

Desinstalar UTD

Pré-verificação

Configurações

Verificar

Configurar

Instalar UTD

Pré-verificação

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o procedimento para instalar e desinstalar o Unified Threat Defense (UTD) via CLI em roteadores SDWAN.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Rede de longa distância definida por software da Cisco (SD-WAN)

- Interface de linha de comando (CLI) do Cisco IOS® XE

Componentes Utilizados

Este documento é baseado nestas versões de software e hardware:

- Roteador ISR4461/K9

- Software versão 17.3.4

- Roteador no modo controlador

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Essas etapas precisam ser aplicadas quando o cedge está no modo CLI ou não há conexão de controle entre o vManage e o cedge.

Mas se você tiver o plano de controle e seu cedge estiver no modo vManage, continue a rever esse outro artigo .

Conceitos

Os requisitos específicos deste documento incluem:

- Cisco vManage versão 20.3 ou posterior.

- Cisco Integrated Services Routers 4431 versão 17.3.4

Para obter mais informações sobre plataformas suportadas, navegue para UTD para plataformas e restrições suportadas por SDWAN.

Configurar

Desinstalar UTD

Pré-verificação

Este é um exemplo de como o roteador de cedge se parece com a desinstalação UTD anterior.

* O dispositivo está no modo de controlador e nenhum modelo está anexado, mas a configuração UTD é aplicada.

cedge#show sdwan system

Viptela (tm) vEdge Operating System Software

Copyright (c) 2013-2022 by Viptela, Inc.

Controller Compatibility: 20.3

Version: 17.03.04a.0.5574

Build: Not applicable

Model name: ISR4461/K9 Services: None vManaged: false Commit pending: false Configuration template: None cedge#show platform software device-mode Device Operating-mode: Controller-Managed cedge#show run | sec utd utd multi-tenancy utd engine standard multi-tenancy threat-inspection whitelist profile Sig-white-list generator id 3 signature id 22089 generator id 3 signature id 36208 threat-inspection profile IPS-POLICY threat detection policy balanced logging level alert whitelist profile Sig-white-list policy utd-policy-vrf-1 vrf 511 all-interfaces threat-inspection profile IPS-POLICY app-hosting appid utd app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0 guest-ipaddress 192.168.1.2 netmask 255.255.255.252 app-vnic gateway1 virtualportgroup 1 guest-interface 1 guest-ipaddress 192.0.2.2 netmask 255.255.255.252 app-resource package-profile urlf-low start cedge# cedge#show running-config | section VirtualPortGroup0 interface VirtualPortGroup0 description Management interface vrf forwarding 65529 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 no mop enabled no mop sysid cedge#show running-config | section VirtualPortGroup1 interface VirtualPortGroup1 description Data interface ip address 192.0.2.1 255.255.255.252 no mop enabled no mop sysid cedge#

Observação: a configuração do UTD precisa ser removida antes de ser desinstalada.

Configurações

1. Parar o serviço UTD.

cedge#config-transaction

cedge(config)# app-hosting appid utd

cedge(config-app-hosting)# no start

cedge(config-app-hosting)# commit

Commit complete.

Observação: O status UTD muda de Em Execução para Implantado quando nenhum início é aplicado.

cedge#show app-hosting list

App id                                   State

---------------------------------------------------------

utd                                      DEPLOYED

cedge#

2. Remova a configuração de UTD.

cedge#config-transaction

cedge(config)# utd engine standard multi-tenancy

cedge(config-utd-multi-tenancy)# no policy utd-policy-vrf-1

cedge(config-utd-multi-tenancy)# commit

Commit complete.

cedge(config-utd-multi-tenancy)#

cedge#config-transaction

cedge(config)# utd multi-tenancy

cedge(config)# utd engine standard multi-tenancy

cedge(config-utd-multi-tenancy)# no threat-inspection whitelist profile Sig-white-list

cedge(config-utd-multi-tenancy)# no threat-inspection profile IPS-POLICY

cedge(config-utd-multi-tenancy)# exit

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)# no utd engine standard multi-tenancy

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge#config-transaction

cedge(config)# no utd multi-tenancy

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge(config)# app-hosting appid utd

cedge(config-app-hosting)# no app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0

cedge(config-app-hosting)# no app-vnic gateway1 virtualportgroup 1 guest-interface 1

cedge(config-app-hosting)# no app-resource package-profile urlf-low

cedge(config-app-hosting)# commit

Commit complete.

cedge(config-app-hosting)#exit

cedge(config)# no app-hosting appid utd

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge(config)# no interface VirtualPortGroup0

cedge(config)# no interface VirtualPortGroup1

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge(config)# no iox

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

3. Validação.

Este é um exemplo de como o roteador de cedge fica após a remoção da configuração do UTD.

cedge#show running-config | section iox

cedge#show running-config | section VirtualPortGroup0

cedge#show running-config | section VirtualPortGroup1

cedge#show running-config | section utd

cedge#

cedge#show platform software utd global

UTD Global state

=========================

Engine : Standard

Global Inspection : Disabled

Operational Mode : Intrusion Detection

Fail Policy : Fail-open

Container technology : LXC

Redirect interface : Not specified

UTD interfaces

No interfaces are protected by UTD

<snipped>

Observação: mesmo que a configuração tenha sido removida, o UTD mostra instalado. Isso é esperado.

cedge#show utd engine standard version

UTD Virtual-service Name: utd

IOS-XE Recommended UTD Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

IOS-XE Supported UTD Regex: ^1\.0\.([0-9]+)_SV(.*)_XE17.3$

UTD Installed Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

cedge#show virtual-service

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.7

Total virtual services installed : 1

Total virtual services activated : 0

<snipped>

cedge#show app-hosting list

The process for the command is not responding or is otherwise unavailable   >>>> Expected because UTD config was removed but UTD engine remains installed

** Before to remove Configuration **

cedge#show virtual-service version name utd running

Virtual service utd running version:

Name : UTD-Snort-Feature

Version : 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

** After configuration is removed **

cedge#

cedge#show virtual-service version name utd running

Virtual service utd running version:

Name : UTD-Snort-Feature

Version : None

4. Remova o mecanismo UTD.

Dica: você precisa ter iox e app-hosting appid utd ativados para desinstalar o mecanismo UTD.

Aqui está um exemplo do que ocorre se o UTD for excluído sem a ativação do iox e da hospedagem de aplicativos.

cedge#app-hosting uninstall appid utd    >>>> No action is taken.

cedge#

Este é um exemplo para desinstalar o UTD com sucesso.

cedge#config-transaction

cedge(config)# iox

cedge(config)# app-hosting appid utd

cedge(config-app-hosting)# commit

Commit complete.

cedge(config-app-hosting)#

*Mar 3 20:25:24.889: %UICFGEXP-6-SERVER_NOTIFIED_START: R0/0: psd: Server iox has been notified to start

*Mar 3 20:25:50.268: %IM-6-IOX_RECONCILE_INFO: R0/0: ioxman: App-hosting application reconcile process start

*Mar 3 20:25:51.956: %IM-6-IOX_ENABLEMENT: R0/0: ioxman: IOX is ready.

cedge#

cedge#app-hosting uninstall appid utd

Uninstalling 'utd'. Use 'show app-hosting list' for progress.

cedge#

*Mar 3 20:26:31.653: %VIRT_SERVICE-5-INSTALL_STATE: Successfully uninstalled virtual service utd

*Mar 3 20:26:32.706: %IM-6-INSTALL_MSG: R0/0: ioxman: app-hosting: Uninstall succeeded: utd uninstalled successfully

cedge#

Verificar

Execute os próximos comandos para verificar se o UTD foi removido.

cedge#show app-hosting list

No App found

cedge#show virtual-service version name utd running

% Error: Virtual-service utd is not found

cedge#show utd engine standard version

IOS-XE Recommended UTD Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

IOS-XE Supported UTD Regex: ^1\.0\.([0-9]+)_SV(.*)_XE17.3$

cedge#show virtual-service

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.7

Total virtual services installed : 0

Total virtual services activated : 0

<snipped>

Configurar

Instalar UTD

Pré-verificação

Reveja a versão suportada de UTD e faça o download para o bootflash.

cedge#

cedge#show utd engine standard version

IOS-XE Recommended UTD Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

IOS-XE Supported UTD Regex: ^1\.0\.([0-9]+)_SV(.*)_XE17.3$

cedge#

cedge#dir bootflash: | i utd

36 -rw- 55050240 Mar 1 2022 01:08:29 +00:00 secapp-utd.17.03.04a.1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3.x86_64.tar

cedge#

Configurações

1. Ative o iox e a hospedagem de aplicativos.

cedge#config-transaction

cedge(config)# iox

cedge(config)# app-hosting appid utd

cedge(config-app-hosting)# commit

Commit complete.

cedge(config-app-hosting)#

*Mar 3 20:25:24.889: %UICFGEXP-6-SERVER_NOTIFIED_START: R0/0: psd: Server iox has been notified to start

*Mar 3 20:25:50.268: %IM-6-IOX_RECONCILE_INFO: R0/0: ioxman: App-hosting application reconcile process start

*Mar 3 20:25:51.956: %IM-6-IOX_ENABLEMENT: R0/0: ioxman: IOX is ready.

cedge#

2. Instale o mecanismo UTD.

cedge#app-hosting install appid utd package bootflash:secapp-utd.17.03.04a.1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3.x86_64.tar

Installing package 'bootflash:secapp-utd.17.03.04a.1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3.x86_64.tar' for 'utd'. Use 'show app-hosting list' for progress.

cedge#

*Mar 3 21:07:43.529: %VMAN-5-PACKAGE_SIGNING_LEVEL_ON_INSTALL: R0/0: vman: Package 'secapp-utd.17.03.04a.1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3.x86_64.tar' for service container 'utd' is 'Cisco signed', signing level cached on original install is 'Cisco signed'

*Mar 3 21:07:56.332: %VIRT_SERVICE-5-INSTALL_STATE: Successfully installed virtual service utd

*Mar 3 21:07:56.922: %IM-6-INSTALL_MSG: R0/0: ioxman: app-hosting: Install succeeded: utd installed successfully Current state is deployed

cedge#

3. Verifique se o mecanismo UTD está instalado. Execute os próximos comandos.

Observação: o estado DEPLOYED significa UTD instalado, mas não configurado. Estado RUNNING significa UTD Instalado e configurado.

cedge#show app-hosting list

App id                                   State

---------------------------------------------------------

utd                                      DEPLOYED

cedge#show virtual-service version name utd running

Virtual service utd running version:

Name : UTD-Snort-Feature

Version : None >>>> "None", it is expected due to the fact that no config yet

cedge#show utd engine standard version

UTD Virtual-service Name: utd

IOS-XE Recommended UTD Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

IOS-XE Supported UTD Regex: ^1\.0\.([0-9]+)_SV(.*)_XE17.3$

UTD Installed Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3 >>>> UTD Package installed

cedge#

cedge#show virtual-service

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.7

Total virtual services installed : 1 >>>> Installed 1 but Activated 0 as expected

Total virtual services activated : 0

4. Para ter o UTD no estado RUNNING, continue para configurar o IPS/URL. Este é um exemplo do laboratório.

cedge#config-transaction

cedge(config)# interface VirtualPortGroup0

cedge(config-if)# description Management interface

cedge(config-if)# vrf forwarding 65529

cedge(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

cedge(config-if)# exit

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge(config)# interface VirtualPortGroup1

cedge(config-if)# description Data interface

cedge(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.252

cedge(config-if)# exit

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge(config)# app-hosting appid utd

cedge(config-app-hosting)# app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0

cedge(config-app-hosting-gateway)# guest-ipaddress 192.168.1.2 netmask 255.255.255.252

cedge(config-app-hosting-gateway)# exit

cedge(config-app-hosting)# app-vnic gateway1 virtualportgroup 1 guest-interface 1

cedge(config-app-hosting-gateway)# guest-ipaddress 192.168.2.2 netmask 255.255.255.252

cedge(config-app-hosting-gateway)# exit

cedge(config-app-hosting)# app-resource package-profile urlf-low

cedge(config-app-hosting)# start

cedge(config-app-hosting)# commit

Commit complete.

cedge(config-app-hosting)#

cedge(config-app-hosting)# exit

cedge(config)# utd multi-tenancy

cedge(config)# utd engine standard multi-tenancy

cedge(config-utd-multi-tenancy)# threat-inspection whitelist profile Sig-white-list

cedge(config-utd-mt-whitelist)# generator id 3 signature id 22089

cedge(config-utd-mt-whitelist)# generator id 3 signature id 36208

cedge(config-utd-mt-whitelist)# exit

cedge(config-utd-multi-tenancy)# threat-inspection profile IPS-POLICY

cedge(config-utd-mt-threat)# threat detection

cedge(config-utd-mt-threat)# policy balanced

cedge(config-utd-mt-threat)# whitelist profile Sig-white-list

cedge(config-utd-mt-threat)# logging level alert

cedge(config-utd-mt-threat)# exit

cedge(config-utd-multi-tenancy)# commit

Commit complete.

cedge(config-utd-multi-tenancy)#

cedge(config-utd-multi-tenancy)# policy utd-policy-vrf-1

cedge(config-utd-mt-policy)# vrf 511

cedge(config-utd-mt-policy)# all-interfaces

cedge(config-utd-mt-policy)# fail close

cedge(config-utd-mt-policy)# threat-inspection profile IPS-POLICY

cedge(config-utd-mt-policy)# exit

cedge(config-utd-multi-tenancy)# commit

Commit complete.

cedge(config-utd-multi-tenancy)#

cedge(config-utd-multi-tenancy)# end

cedge#

5. Certifique-se de que a configuração esteja concluída.

cedge#show run | section utd

utd multi-tenancy

utd engine standard multi-tenancy

threat-inspection whitelist profile Sig-white-list

generator id 3 signature id 22089

generator id 3 signature id 36208

threat-inspection profile IPS-POLICY

threat detection

policy balanced

logging level alert

whitelist profile Sig-white-list

policy utd-policy-vrf-1

vrf 511

all-interfaces

threat-inspection profile IPS-POLICY

fail close

app-hosting appid utd

app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0

guest-ipaddress 192.168.1.2 netmask 255.255.255.252

app-vnic gateway1 virtualportgroup 1 guest-interface 1

guest-ipaddress 192.168.2.2 netmask 255.255.255.252

app-resource package-profile urlf-low

start

cedge#

Verificar

1. Execute show logging e certifique-se de que você tenha logs semelhantes, como mostrado a seguir.

*Mar 3 23:17:17.573: %LINK-3-UPDOWN: Interface VirtualPortGroup0, changed state to up

*Mar 3 23:17:18.094: %LINK-3-UPDOWN: Interface VirtualPortGroup1, changed state to up

*Mar 3 23:17:18.572: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VirtualPortGroup0, changed state to up

*Mar 3 23:17:19.095: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VirtualPortGroup1, changed state to up

*Mar 3 23:17:25.630: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel2000000001, changed state to up

*Mar 3 23:19:36.863: %VIRT_SERVICE-5-ACTIVATION_STATE: Successfully activated virtual service utd

*Mar 3 23:19:37.577: %IM-6-START_MSG: R0/0: ioxman: app-hosting: Start succeeded: utd started successfully Current state is running

*Mar 3 23:19:38.318: %ONEP_BASE-6-CONNECT: [Element]: ONEP session Application:utd_snort Host:cedge ID:6633 User: has connected.

*Mar 3 23:19:50.428: %IOSXE_UTD-4-MT_CONFIG_DOWNLOAD: UTD MT configuration download has started

*Mar 3 23:20:06.460: %IOSXE_UTD-4-MT_CONFIG_DOWNLOAD: UTD MT configuration download has completed

*Mar 3 23:20:08.389: %IOSXE-5-PLATFORM: R0/0: cpp_cp: QFP:0.0 Thread:011 TS:00000780131568867961 %SDVT-5-SDVT_HEALTH_UP: Service node is up for channel Threat Defense. Current Health: Green, Previous Health: Down

Observação: a integridade atual mudará de Down para Green se a configuração tiver sido feita com êxito.

2. Execute estes comandos para verificar a Instalação do UTD.

cedge#show app-hosting list

App id                                   State

---------------------------------------------------------

utd                                      RUNNING   >>> State change from Deployed to Running

cedge#show utd engine standard version

UTD Virtual-service Name: utd

IOS-XE Recommended UTD Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

IOS-XE Supported UTD Regex: ^1\.0\.([0-9]+)_SV(.*)_XE17.3$

UTD Installed Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

cedge#show virtual-service version name utd running

Virtual service utd running version:

Name : UTD-Snort-Feature

Version : 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3 >>>> Changed from NONE to "1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3" after config.

cedge#

cedge#show virtual-service

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.7

Total virtual services installed : 1

Total virtual services activated : 1 >>>>>>>>> Now it is activated

cedge#show virtual-service version name utd running Virtual service utd running version: Name : UTD-Snort-Feature Version : 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Comandos úteis

show platform software device-mode

show app-hosting list

show virtual-service version name utd running

show utd engine standard version

show utd engine standard status

show virtual-service

Informações Relacionadas

- Guia de configuração de segurança: defesa unificada contra ameaças, Cisco IOS XE 17

- Guia de configuração de segurança: defesa unificada contra ameaças, Cisco IOS XE 16

- UTD para plataformas e restrições suportadas por SDWAN.

- Instale o UTD com o vManage.