Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Atualizar roteador SD-WAN cEdge

Atualização da CLI do vEdge para SD-WAN

Verificação

Atualização do vManage para SD-WAN cEdge

Vídeo

Introduction

Este documento descreve o processo de atualização ou downgrade de um roteador SD-WAN cEdge (Cisco Edge) no modo de controlador a partir da linha de comando (CLI) e do vManage.

Prerequisites

Requirements

- Certifique-se de atender à matriz de compatibilidade do controlador SD-WAN

- Baixe o software do roteador cEdge em software.cisco.com

Pode haver vários motivos para planejar uma atualização do roteador, como:

- Nova versão com novos recursos.

- Correção de advertências conhecidas.

- Liberação adiada.
Observação: se a versão foi adiada, é recomendável atualizar o mais rápido possível. Versões adiadas não são recomendadas em dispositivos de produção devido a defeitos conhecidos.

Quando for o momento de atualizar o roteador, considere também estas informações úteis:

- navegue pelas Notas de versão dos dispositivos SD-WAN.

- Verifique o fim da vida útil/fim das vendas do produto SD-WAN.

- Reveja as Recomendações de Segurança da SD-WAN

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas. No entanto, as saídas neste documento foram baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco IOS® XE CSR1000v 17.x

- Cisco vManage 20.8.1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Atualizar roteador SD-WAN cEdge

Atualização da CLI do vEdge para SD-WAN

A primeira seção mostra passo a passo como navegar pelo processo de atualização da CLI. O processo de atualização do cEdge pode ser semelhante à atualização do vEdge, mas difere principalmente nos comandos usados. As próximas etapas mostram como iniciar o procedimento:

Etapa 1. Verifique a versão atual e o espaço disponível no cEdge.

Verifique a versão atualmente instalada no dispositivo. Para este exemplo específico, o roteador cEdge instalou a versão 17.04.02:

Router#show version | include IOS

Cisco IOS XE Software, Version 17.04.02

Nos roteadores SD-WAN, você pode verificar qual é a versão em uso e o espaço disponível:

Router#show sdwan software

VERSION        ACTIVE  DEFAULT   PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

----------------------------------------------------------------------------------

17.04.02.0.2620 true    true      false      -       2021-09-06T03:32:34-00:00

Total Space:387M Used Space:127M Available Space:255M

Etapa 2. Transfira/carregue a imagem desejada para o roteador cEdge.

Para transferir a imagem sem a necessidade do vManage, você pode usar estas duas opções:

- FTP/TFTP

- unidade USB

Para ambas as opções, o procedimento de atualização é o mesmo. A opção de unidade USB será útil se você não tiver nenhum servidor TFTP/FTP ou se o roteador estiver em um ambiente isolado com acesso remoto limitado. Neste exemplo, a opção TFTP/FTP é usada:

Router##copy tftp: bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.1

Source filename []? c8000v-universalk9.17.08.01a.SPA.bin

Destination filename [c8000v-universalk9.17.08.01a.SPA.bin]?

Accessing tftp://10.1.1.1/c8000v-universalk9.17.08.01a.SPA.bin...

Router#copy usb0: bootflash:

Source filename []? c8000v-universalk9.17.08.01a.SPA.bin

Destination filename [c8000v-universalk9.17.08.01a.SPA.bin]?

Verifique se a nova imagem está presente e foi carregada corretamente no armazenamento local (flash ou bootflash).

Router#dir

Directory of bootflash:/

xxxxxx -rw- 11879476 Jun 29 2022 12:42:37 +00:00 c8000v-universalk9.17.08.01a.SPA.bin

Etapa 3. Instale o novo software no roteador.

Depois que a nova imagem tiver sido carregada com êxito, você terá que identificar o caminho e o nome corretos e usá-los no final da instalação do software sdwan da plataforma de solicitação de comando. É importante mencionar que essa etapa não recarrega o roteador e a imagem requer outra ação para ser ativada.

Router#request platform software sdwan software install bootflash:c8000v-universalk9.17.08.01a.SPA.bin

(Opcional) Valide agora o status do roteador, com o comando show sdwan software você pode verificar se a nova versão do software agora aparece no roteador corretamente, no entanto observe que os valores ATIVE e DEFAULT são mostrados como false, o que significa que a imagem está lá e pronta para ser ativada.

Router#show sdwan software

VERSION        ACTIVE  DEFAULT   PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

----------------------------------------------------------------------------------

17.04.02.0.2620 true    true      false      -       2021-09-06T03:32:34-00:00

17.08.01.0.1526 false   false     false      -       2022-06-29T22:32:28-00:00

Total Space:387M Used Space:148M Available Space:235M

Outro local que pode ser verificado é o bootflash, agora você pode ver que a imagem .bin foi expandida e os pacotes estão listados e prontos:

Router#dir

Directory of bootflash:/

393598 -rw- 6895 Jun 29 2022 22:31:55 +00:00 c8000v-universalk9.17.08.01a.SPA.conf

393229 -rw- 51957778 Jun 29 2022 22:31:55 +00:00 c8000v-rpboot.17.08.01a.SPA.pkg

393650 -rw- 800670808 Jun 29 2022 22:30:33 +00:00 c8000v-mono-universalk9.17.08.01a.SPA.pkg

393617 -rw- 4359240 Jun 29 2022 22:30:13 +00:00 c8000v-firmware_nim_ge.17.08.01a.SPA.pkg

393620 -rw- 5575756 Jun 29 2022 22:30:13 +00:00 c8000v-firmware_nim_xdsl.17.08.01a.SPA.pkg

393618 -rw- 11568204 Jun 29 2022 22:30:13 +00:00 c8000v-firmware_nim_shdsl.17.08.01a.SPA.pkg

393616 -rw- 17724492 Jun 29 2022 22:30:13 +00:00 c8000v-firmware_nim_cwan.17.08.01a.SPA.pkg

393610 -rw- 13038668 Jun 29 2022 22:30:13 +00:00 c8000v-firmware_nim_async.17.08.01a.SPA.pkg

393608 -rw- 11760716 Jun 29 2022 22:30:12 +00:00 c8000v-firmware_ngwic_t1e1.17.08.01a.SPA.pkg

393606 -rw- 2376780 Jun 29 2022 22:30:12 +00:00 c8000v-firmware_dsp_sp2700.17.08.01a.SPA.pkg

393605 -rw- 66636 Jun 29 2022 22:30:12 +00:00 c8000v-firmware_dreamliner.17.08.01a.SPA.pkg

Etapa 4. Ativação, confirmação e configuração da versão padrão.

Após a imagem ter sido instalada com êxito, a próxima etapa é ativá-la. Use o comando request platform software sdwan software ativate e introduza a versão em uma notação decimal ponto. Neste exemplo, a versão usada é 17.08.01.0.1526, o número da versão pode ser obtido da saída show sdwan software.

Router#request platform software sdwan software activate 17.08.01.0.1526

Observação: depois que o comando request platform software sdwan software ativate é executado, o dispositivo cEdge inicia um processo de recarregamento. Para evitar interrupções, é importante considerar que, se esse comando for executado, o recarregamento não poderá ser interrompido.

Quando o roteador concluir o processo de recarregamento, você precisará definir o novo software como o padrão, para fazer isso execute request platform software sdwan software set-default:

Router#request platform software sdwan software set-default 17.08.01.0.1526

Como a última etapa no processo de upgrade do CLI, execute o comando request platform software sdwan software upgrade-confirm. Esta etapa é obrigatória; caso contrário, se você não confirmar a atualização, o roteador poderá reverter para uma versão antiga.

Router#request platform software sdwan software upgrade-confirm

Com esta última ação, você concluiu o processo de atualização para qualquer roteador Cisco IOS XE SD-WAN cEdge. Executar um processo de downgrade é a mesma etapa descrita até o momento e selecionar a versão de imagem apropriada.

Verificação

(Opcional) Após a conclusão do processo, você pode verificar a nova versão que agora está ativa no dispositivo com alguns dos comandos usados anteriormente. Observe que os parâmetros ATIVE e DEFAULT exibem um valor true e o parâmetro CONFIRMED mostra um valor user.

Router#show version | include IOS

Cisco IOS XE Software, Version 17.8.1a

Router#show sdwan software

VERSION        ACTIVE  DEFAULT   PREVIOUS CONFIRMED    TIMESTAMP

----------------------------------------------------------------------------------

17.04.02.0.2620 false    false    false      -         2021-09-06T03:32:34-00:00

17.08.01.0.1526 true    true      false      user       2022-06-29T22:50:12-00:00

Total Space:387M Used Space:148M Available Space:235M

Atualização do vManage para SD-WAN cEdge

Esta seção o orienta por outra forma de executar o processo de atualização do roteador cEdge, mas agora com o uso da GUI (Graphic User Interface, Interface gráfica do usuário) do vManage. Com esse método, não há necessidade de fazer login no roteador por meio de uma CLI.

Observação: para começar, é recomendável verificar os Requisitos listados no início deste documento.

Etapa 1.  Faça download da imagem e transfira-a para o repositório do software vManage.

Para fazer download da imagem adequada para o seu Roteador cEdge, você pode navegar para software.cisco.com e pesquisar sua ID de produto do roteador, em seguida, escolher o software Cisco IOS XE SD-WAN para ver a lista de versões disponíveis para o seu dispositivo. Depois de fazer o download da imagem no PC, você precisa carregá-la no Repositório de software do vManage. Para fazer isso, navegue para vManage > Manutenção > Repositório de software:

Figure 1

Em seguida, selecione Software Images no menu Top (Figura 2) e, depois disso, clique em Add New Software e vManage:

Figure 2

Após Add New Software ser selecionado, uma nova janela é exibida.

Uma vez lá, você precisa clicar em Browse e, em seguida, selecionar a imagem desejada para carregar no repositório, depois disso, clique em Upload (como visto na Figura 3):

Figure 3

Depois de carregado, você pode verificar se a imagem foi anexada corretamente ao Repositório de software do vManage (a Figura 4 mostra que a Imagem de software está presente agora):

Figure 4

Etapa 2. Execute a atualização do roteador cEdge.

Para continuar com esta etapa, você precisa navegar para a seção vManage > Manutenção > Atualização de software:

Figure 5

Na seção Atualização de software, procure o roteador cEdge que requer a atualização (você pode digitar o endereço IP do dispositivo e pesquisar), depois clique na caixa de seleção ao lado do dispositivo e clique na opção Atualizar (como mostrado na Figura 6):

Figura 6

Após Upgrade ter sido clicado, uma nova janela é exibida (Figura 7) onde você precisa selecionar a versão de destino Version na lista disponível no menu suspenso:

Figura 7

Observação: se você clicar na lista e ver mais de duas imagens mais antigas, como prática recomendada, tente removê-las. É melhor remover as imagens antigas de software do roteador se elas não forem mais usadas. Essa ação ajuda a liberar espaço do armazenamento do roteador.

Nessa mesma tela, são apresentadas diferentes opções, em que o botão de opção vManage precisa ser selecionado, e também a opção de caixa de seleção Ativate and Reboot é necessária (consulte a Figura 8):

1. Se a opção de seleção Ativar e reinicializar estiver marcada, (e o botão Atualizar estiver pressionado) o vManage iniciará o processo de atualização e o roteador será reinicializado e atualizado.

2. Se a opção de seleção Ativar e reinicializar estiver desmarcada, (e o botão Atualizar estiver pressionado) o vManageONLY transfere a imagem para o roteador cEdge, isso poderá ser útil se o plano for concluir a atividade de Atualização posteriormente durante uma janela de manutenção.

Depois de selecionar as opções, clique no botão Upgrade:

Figura 8

Após a conclusão do processo de atualização, um status verde Success é mostrado no vManage.

Figura 9

Etapa 3. Defina o software como padrão com a opção Definir versão padrão.

Depois que as etapas anteriores tiverem sido concluídas, a imagem do roteador será instalada e ativada. Agora, para concluir esta última ação, navegue de volta para vManage > Manutenção > Atualização de software, selecione seu roteador cEdge e clique em Definir padrão Versão:

Figura 10

Uma nova janela é aberta (Figura 11) onde você precisa indicar qual versão é a Padrão:

Figura 11

Depois de selecionar a versão na lista suspensa (lembre-se de selecionar a mesma versão que foi instalada recentemente), clique em Set Default (Definir padrão). Esta etapa completa o processo de atualização através do vManage, da mesma forma que um downgrade pode ser obtido com a ajuda do vManage.

Vídeo

Este vídeo fornece as etapas para atualizar dispositivos cEdge a partir da GUI do vManage.