Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Etapas para o failover de SDWAN pelo modo de gerenciamento:

Etapas para o failover de SDWAN pelo modo CLI:

Verificar

Alterações aplicadas via GUI

Alterações aplicadas via CLI

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como executar o failover de SDWAN por meio de uma alteração no valor de prioridade de vrrp que pode ser feita por meio da GUI ou CLI do vManage.

Prerequisites

A configuração de alta disponibilidade da rede SDWAN deve ser feita.

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Entender a arquitetura SDWAN e o fluxo de trabalho da Meraki

- Entender os conceitos do Virtual Router Redundancy Protocol (VRP)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- GUI do Viptela vManage

- Putty (login na CLI)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O failover pode informar ao local se ele tem uma alta disponibilidade de WAN caso o roteador ativo fique inativo.

Note: Aqui, o método mais preferível é a GUI do vManage.

Configurar

Etapas para o failover de SDWAN pelo modo de gerenciamento:

1. Faça login no painel do Viptela vManage.

2. Escolha Configuration e clique em Devices. Role para a direita e verifique o modo (vManage ou CLI).

3. Escolha um dispositivo em particular que você decidiu atribuir prioridade mais baixa (por exemplo, vEdge 1). Role até a extremidade direita da linha, clique na opção três pontos e escolha alterar os valores do dispositivo.

4. Role para a extremidade direita da linha novamente, clique na opção três pontos e escolha Editar modelo de dispositivo.

5. Altere a prioridade de vrrp de 110 para vEdge 1 para menor que o valor de prioridade do vEdge 2 (por exemplo, prioridade de vrrp como 90) que deve ser menor que o valor de prioridade do vEdge 2.

Note: Você precisa alterar todos os valores IF de 110 para 90.

6. Clique em Update.

7. Quando o processo for concluído, o principal do vEdge 1 será movido de volta para o backup.

8. O roteador vEdge 2 é controlado pela função principal agora.

Etapas para o failover de SDWAN pelo modo CLI:

1. Faça login na CLI do dispositivo (Exemplo: vEdge 1)

2. Insira uma VPN específica (Exemplo: VPN1)

3. Insira um IF específico (Exemplo: LAN IF)

4. Altere o valor de prioridade vrrp inferior ao valor do vEdge 2 (Exemplo: você pode defini-lo como 90 porque o vEdge 2 já tem prioridade padrão como 100).

Note: O método CLI não é preferível enquanto você tem viabilidade GUI. Se você quer fazer isso, você precisa obter aprovação primeiro.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Alterações aplicadas via GUI

1. Navegue até Monitor e escolha redes

2. Escolha o nome do dispositivo

3. Escolha a opção Tempo real

4. Digite vrrp informação

Alterações aplicadas via CLI

VE1 # Show vrrrp | guia

Troubleshoot

Atualmente, não há informações específicas de solução de problemas disponíveis para esta configuração.