Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Visão geral do Cisco Umbrella SIG

Limitação de largura de banda do túnel Umbrella SIG

Obtenha as informações do portal Cisco Umbrella

Obtenha a chave e a chave secreta

Obtenha a ID da sua organização

Criar túneis Umbrella SIG com cenário ativo/de backup

Etapa 1. Crie um Modelo de Recurso de Credenciais SIG.

Etapa 2. Crie um Modelo de Recurso SIG.

Etapa 3. Selecione seu provedor SIG para o túnel principal.

Etapa 4. Adicione o túnel secundário.

Etapa 5. Crie um par de alta disponibilidade.

Etapa 6. Edite o Modelo de VPN do lado do serviço para Injetar uma Rota de Serviço.

Configuração do roteador de borda WAN para cenário ativo/de backup

Criar túneis Umbrella SIG com cenário ativo/ativo

Etapa 1. Crie um Modelo de Recurso de Credenciais SIG.

Etapa 2. Crie duas interfaces de loopback para conectar os túneis SIG.

Etapa 3. Crie um Modelo de Recurso SIG.

Introdução

Este documento descreve como configurar Cisco Umbrella Secure Internet Gateway (SIG) túneis com IPsec em ambos  Active/Active  e Active/Standby.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda o conhecimento destes tópicos:

- Cisco Umbrella

- negociação de IPsec

- Rede de longa distância definida por software da Cisco (SD-WAN)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco vManage versão 20.4.2

- Roteador Cisco WAN Edge C1117-4PW* versão 17.4.2

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Visão geral do Cisco Umbrella SIG

Cisco Umbrella é um serviço de segurança fornecido em nuvem que reúne funções essenciais.

Umbrella unifica o gateway seguro da Web, a segurança de DNS, o firewall fornecido na nuvem, a funcionalidade do agente de segurança de acesso à nuvem e a inteligência contra ameaças.

A inspeção e o controle profundos garantem a conformidade com políticas da Web de uso aceitável e protegem contra ameaças da Internet.

Os roteadores SD-WAN podem se integrar com os Secure Internet Gateways (SIG), que fazem a maior parte do processamento para proteger o tráfego empresarial.

Quando o SIG é configurado, todo o tráfego do cliente, com base em rotas ou políticas, é encaminhado ao SIG.

Limitação de largura de banda do túnel Umbrella SIG

Cada túnel IPsec IKEv2 para o Umbrella o headend é limitado a aproximadamente 250 Mbps, portanto, se vários túneis forem criados e a carga balancear o tráfego, eles superarão essas limitações caso seja necessária uma largura de banda maior.

Até quatro High Availability pares de túneis podem ser criados.

Obtenha as informações do portal Cisco Umbrella

Para prosseguir com a integração do SIG, um Umbrella É necessária uma conta com o pacote SIG Essentials.

Obtenha a chave e a chave secreta

A chave e a chave secreta podem ser geradas no momento em que você recebe a Umbrella Management API KEY (esta chave está em 'Legacy Keys'). Se você não se lembra ou não salvou a chave secreta, clique em atualizar.

Cuidado: se o botão Atualizar for clicado, uma atualização dessas chaves será necessária em todos os dispositivos; a atualização não será recomendada se houver dispositivos em uso.

Obtenha a ID da sua organização

A ID da organização pode ser facilmente obtida ao fazer login no Umbrella na barra de endereços do navegador.

Criar túneis Umbrella SIG com cenário ativo/de backup

Observação: Roteamento de túnel IPsec/GRE e balanceamento de carga usando ECMP: esse recurso está disponível no vManage 20.4.1 e posteriores, ele permite que você use o modelo SIG para orientar o tráfego de aplicativos para a Cisco Umbrella ou um provedor de SIG de terceiros

Observação: suporte para Zscaler Automatic Provisioning: esse recurso está disponível no vManage 20.5.1 e posteriores, isso automatiza o provisionamento de túneis de roteadores Cisco SD-WAN para Zscaler, com o uso de credenciais de API de parceiro Zscaler.

Para configurar os túneis automáticos SIG, é necessário criar/atualizar alguns modelos:

- Crie um modelo de recurso de Credenciais SIG.

- Crie duas interfaces de loopback para ligar os túneis SIG (aplicável apenas com mais de uma) Active túnel ao mesmo tempo - Active/Active cenário).

- Crie um modelo de recurso SIG.

- Edite o Modelo de VPN do lado do serviço para injetar um Service Route.

Observação: certifique-se de que as portas UDP 4500 e 500 sejam permitidas em qualquer dispositivo upstream.

As configurações do modelo mudam com o Active/Backup e o Active/Active cenários para os quais ambos os cenários são explicados e expostos separadamente.

Etapa 1. Crie um Modelo de Recurso de Credenciais SIG.

Vá para o modelo de recurso e clique em Edit.

Na seção de Additional templates, clique em Cisco SIG Credentials. A opção é mostrada na imagem.

Dê um nome e uma descrição para o modelo.

Etapa 2. Crie um Modelo de Recurso SIG.

Navegue até o modelo de recurso e, na seção Transport & Management VPN selecione o modelo de recurso Cisco Secure Internet Gateway.

Dê um nome e uma descrição para o modelo.

Etapa 3. Selecione seu provedor SIG para o túnel principal.

Clique em Add Tunnel.

Configure os detalhes básicos e mantenha Data-Center como Primarye clique em Add.

Etapa 4. Adicione o túnel secundário.

Adicione uma segunda configuração de túnel, use Data-Center como Secondary desta vez e o nome da interface como ipsec2.

A configuração do vManage aparece como mostrado aqui:

Etapa 5. Crie um par de alta disponibilidade.

No âmbito do High Availability selecione o túnel ipsec1 como Ativo e o túnel ipsec2 como Backup.

Observação: até 4 High Availability pares de túneis e um máximo de 4 túneis ativos podem ser criados ao mesmo tempo.

Etapa 6. Edite o Modelo de VPN do lado do serviço para Injetar uma Rota de Serviço.

Navegue até a página Service VPN seção e, dentro do Service VPN modelo, navegue até a seção Service Route e adicionar um 0.0.0.0 com SIG Service Route. Para este documento, o VRF/VPN 10 é usado.

A rota 0.0.0.0 SIG é exibida como mostrado aqui.

Observação: para que o tráfego do serviço realmente saia, o NAT precisa ser configurado na interface da WAN.

Anexe este modelo ao dispositivo e envie a configuração por push:

Configuração do roteador de borda WAN para cenário ativo/de backup

system

host-name             <HOSTNAME>

system-ip             <SYSTEM-IP>

overlay-id            1

site-id               <SITE-ID>

sp-organization-name  <ORG-NAME>

organization-name     <SP-ORG-NAME>

vbond <VBOND-IP> port 12346

!

secure-internet-gateway

umbrella org-id <UMBRELLA-ORG-ID>

umbrella api-key <UMBRELLA-API-KEY-INFO>

umbrella api-secret <UMBRELLA-SECRET-INFO>

!

sdwan

service sig vrf global

ha-pairs

interface-pair Tunnel100001 active-interface-weight 1 Tunnel100002 backup-interface-weight 1

!

!

interface GigabitEthernet0/0/0

tunnel-interface

encapsulation ipsec weight 1

no border

color biz-internet

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 5

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Tunnel100001

tunnel-options tunnel-set secure-internet-gateway-umbrella tunnel-dc-preference primary-dc source-interface GigabitEthernet0/0/0

exit

interface Tunnel100002

tunnel-options tunnel-set secure-internet-gateway-umbrella tunnel-dc-preference secondary-dc source-interface GigabitEthernet0/0/0

exit

appqoe

no tcpopt enable

!

security

ipsec

rekey               86400

replay-window       512

authentication-type sha1-hmac ah-sha1-hmac

!

!

service tcp-keepalives-in

service tcp-keepalives-out

no service tcp-small-servers

no service udp-small-servers

hostname <DEVICE-HOSTNAME>

username admin privilege 15 secret 9 <SECRET-PASSWORD>

vrf definition 10

rd 1:10

address-family ipv4

route-target export 1:10

route-target import 1:10

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

!

vrf definition Mgmt-intf

description Transport VPN

rd          1:512

address-family ipv4

route-target export 1:512

route-target import 1:512

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

!

ip sdwan route vrf 10 0.0.0.0/0 service sig

no ip http server

no ip http secure-server

no ip http ctc authentication

ip nat settings central-policy

vlan 10

exit

interface GigabitEthernet0/0/0

no shutdown

arp timeout 1200

ip address dhcp client-id GigabitEthernet0/0/0

no ip redirects

ip dhcp client default-router distance 1

ip mtu    1500

load-interval 30

mtu           1500

exit

interface GigabitEthernet0/1/0

switchport access vlan 10

switchport mode access

no shutdown

exit

interface GigabitEthernet0/1/1

switchport mode access

no shutdown

exit

interface Vlan10

no shutdown

arp timeout 1200

vrf forwarding 10

ip address <VLAN-IP-ADDRESS> <MASK>

ip mtu 1500

ip nbar protocol-discovery

exit

interface Tunnel0

no shutdown

ip unnumbered GigabitEthernet0/0/0

no ip redirects

ipv6 unnumbered GigabitEthernet0/0/0

no ipv6 redirects

tunnel source GigabitEthernet0/0/0

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel100001

no shutdown

ip unnumbered GigabitEthernet0/0/0

ip mtu     1400

tunnel source GigabitEthernet0/0/0

tunnel destination dynamic

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel protection ipsec profile if-ipsec1-ipsec-profile

tunnel vrf multiplexing

exit

interface Tunnel100002

no shutdown

ip unnumbered GigabitEthernet0/0/0

ip mtu     1400

tunnel source GigabitEthernet0/0/0

tunnel destination dynamic

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel protection ipsec profile if-ipsec2-ipsec-profile

tunnel vrf multiplexing

exit

clock timezone UTC 0 0

logging persistent size 104857600 filesize 10485760

logging buffered 512000

logging console

no logging rate-limit

aaa authentication log in default local

aaa authorization exec default local

aaa session-id common

mac address-table aging-time 300

no crypto ikev2 diagnose error

crypto ikev2 policy policy1-global

proposal p1-global

!

crypto ikev2 profile if-ipsec1-ikev2-profile

no config-exchange request

dpd 10 3 on-demand

dynamic

lifetime 86400

!

crypto ikev2 profile if-ipsec2-ikev2-profile

no config-exchange request

dpd 10 3 on-demand

dynamic

lifetime 86400

!

crypto ikev2 proposal p1-global

encryption aes-cbc-128 aes-cbc-256

group 14 15 16

integrity sha1 sha256 sha384 sha512

!

crypto ipsec transform-set if-ipsec1-ikev2-transform esp-gcm 256

mode tunnel

!

crypto ipsec transform-set if-ipsec2-ikev2-transform esp-gcm 256

mode tunnel

!

crypto ipsec profile if-ipsec1-ipsec-profile

set ikev2-profile if-ipsec1-ikev2-profile

set transform-set if-ipsec1-ikev2-transform

set security-association lifetime kilobytes disable

set security-association lifetime seconds 3600

set security-association replay window-size 512

!

crypto ipsec profile if-ipsec2-ipsec-profile

set ikev2-profile if-ipsec2-ikev2-profile

set transform-set if-ipsec2-ikev2-transform

set security-association lifetime kilobytes disable

set security-association lifetime seconds 3600

set security-association replay window-size 512

!

no crypto isakmp diagnose error

no network-clock revertive

Criar túneis Umbrella SIG com cenário ativo/ativo

Etapa 1. Crie um Modelo de Recurso de Credenciais SIG.

Navegue até o modelo de recurso e clique em Edit

Na seção de  Additional templates, selecione Cisco SIG Credentials. A opção é mostrada na imagem.

Dê um nome e uma descrição para o modelo.

Etapa 2. Crie duas interfaces de loopback para conectar os túneis SIG.

Observação: crie uma interface de loopback para cada túnel SIG configurado no modo ativo, isso é necessário porque cada túnel precisa de um ID IKE exclusivo.

Observação: este cenário é Ativo/Ativo, portanto, dois Loopbacks são criados.

Configure o nome da interface e o endereço IPv4 para o Loopback.

Observação: o endereço IP configurado para o loopback é um endereço fictício.

Crie o segundo modelo de Loopback e anexe-o ao modelo do dispositivo. O modelo do dispositivo deve ter dois modelos de loopback anexados:

Etapa 3. Crie um Modelo de Recurso SIG.

Navegue até o modelo de recurso SIG e, na seção Transport & Management VPN selecionar Cisco Secure Internet Gateway modelo de recurso.

Etapa 4. Selecione o provedor SIG para o túnel principal.

Clique em Add Tunnel.

Configure os detalhes básicos e mantenha Data-Center como Primary.

Observação: o parâmetro Tunnel Source Interface é o Loopback (para este documento Loopback1) e como Tunnel Route-via Interface a interface física (para este documento GigabitEthernet0/0/0)

Etapa 5. Adicione o túnel secundário.

Adicione uma segunda configuração de túnel, use Data-Center como Primary e o nome da interface como ipsec2.

A configuração do vManage aparece como mostrado aqui:

Etapa 6. Crie Dois Pares De Alta Disponibilidade.

No âmbito do High Availability , crie duas High Availability pares.

- No primeiro par HA, selecione o ipsec1 como Ativo e selecione  None  para backup.

- No segundo par HA, selecione ipsec2 como Ative (Ativo) e selecione  None  e para backup.

A configuração do vManage para High Availability aparece como mostrado:

O modelo de dispositivo tem os dois modelos de loopback e o modelo de recurso SIG anexado também.

Passo 7. Edite o Modelo de VPN do lado do serviço para Injetar uma Rota de Serviço.

Navegue até a página Service VPN e no modelo VPN of service, navegue até a seção Service Route e adicionar um 0.0.0.0 com SIGService Route

A rota SIG 0.0.0.0 aparece como mostrado aqui.

Observação: para que o tráfego do serviço realmente saia, o NAT precisa ser configurado na interface da WAN.

Anexe esse modelo ao dispositivo e envie a configuração por push.

Configuração do roteador de borda WAN para cenário ativo/ativo

system

host-name <HOSTNAME>

system-ip <SYSTEM-IP>

overlay-id 1

site-id <SITE-ID>

sp-organization-name <ORG-NAME>

organization-name <SP-ORG-NAME>

vbond <VBOND-IP> port 12346

!

secure-internet-gateway

umbrella org-id <UMBRELLA-ORG-ID>

umbrella api-key <UMBRELLA-API-KEY-INFO>

umbrella api-secret <UMBRELLA-SECRET-INFO>

!

sdwan

service sig vrf global

ha-pairs

interface-pair Tunnel100001 active-interface-weight 1 None backup-interface-weight 1

interface-pair Tunnel100002 active-interface-weight 1 None backup-interface-weight 1

!

interface GigabitEthernet0/0/0

tunnel-interface

encapsulation ipsec weight 1

no border

color biz-internet

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 5

port-hop

carrier default

nat-refresh-interval 5

hello-interval 1000

hello-tolerance 12

allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Tunnel100001

tunnel-options tunnel-set secure-internet-gateway-umbrella tunnel-dc-preference primary-dc source-interface Loopback1

exit

interface Tunnel100002

tunnel-options tunnel-set secure-internet-gateway-umbrella tunnel-dc-preference primary-dc source-interface Loopback2

exit

appqoe

no tcpopt enable

!

security

ipsec

rekey 86400

replay-window 512

authentication-type sha1-hmac ah-sha1-hmac

!

!

service tcp-keepalives-in

service tcp-keepalives-out

no service tcp-small-servers

no service udp-small-servers

hostname <DEVICE HOSTNAME>

username admin privilege 15 secret 9 <secret-password>

vrf definition 10

rd 1:10

address-family ipv4

route-target export 1:10

route-target import 1:10

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

!

vrf definition Mgmt-intf

description Transport VPN

rd 1:512

address-family ipv4

route-target export 1:512

route-target import 1:512

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

no ip source-route

ip sdwan route vrf 10 0.0.0.0/0 service sig

ip nat inside source list nat-dia-vpn-hop-access-list interface GigabitEthernet0/0/0 overload

ip nat translation tcp-timeout 3600

ip nat translation udp-timeout 60

ip nat settings central-policy

vlan 10

exit

interface GigabitEthernet0/0/0

no shutdown

arp timeout 1200

ip address dhcp client-id GigabitEthernet0/0/0

no ip redirects

ip dhcp client default-router distance 1

ip mtu 1500

ip nat outside

load-interval 30

mtu 1500

exit

interface GigabitEthernet0/1/0

switchport access vlan 10

switchport mode access

no shutdown

exit

interface Loopback1

no shutdown

arp timeout 1200

ip address 10.20.20.1 255.255.255.255

ip mtu 1500

exit

interface Loopback2

no shutdown

arp timeout 1200

ip address 10.10.10.1 255.255.255.255

ip mtu 1500

exit

interface Vlan10

no shutdown

arp timeout 1200

vrf forwarding 10

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

ip mtu 1500

ip nbar protocol-discovery

exit

interface Tunnel0

no shutdown

ip unnumbered GigabitEthernet0/0/0

no ip redirects

ipv6 unnumbered GigabitEthernet0/0/0

no ipv6 redirects

tunnel source GigabitEthernet0/0/0

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel100001

no shutdown

ip unnumbered Loopback1

ip mtu 1400

tunnel source Loopback1

tunnel destination dynamic

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel protection ipsec profile if-ipsec1-ipsec-profile

tunnel vrf multiplexing

tunnel route-via GigabitEthernet0/0/0 mandatory

exit

interface Tunnel100002

no shutdown

ip unnumbered Loopback2

ip mtu 1400

tunnel source Loopback2

tunnel destination dynamic

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel protection ipsec profile if-ipsec2-ipsec-profile

tunnel vrf multiplexing

tunnel route-via GigabitEthernet0/0/0 mandatory

exit

clock timezone UTC 0 0

logging persistent size 104857600 filesize 10485760

logging buffered 512000

logging console

no logging rate-limit

aaa authentication log in default local

aaa authorization exec default local

aaa session-id common

mac address-table aging-time 300

no crypto ikev2 diagnose error

crypto ikev2 policy policy1-global

proposal p1-global

!

crypto ikev2 profile if-ipsec1-ikev2-profile

no config-exchange request

dpd 10 3 on-demand

dynamic

lifetime 86400

!

crypto ikev2 profile if-ipsec2-ikev2-profile

no config-exchange request

dpd 10 3 on-demand

dynamic

lifetime 86400

!

crypto ikev2 proposal p1-global

encryption aes-cbc-128 aes-cbc-256

group 14 15 16

integrity sha1 sha256 sha384 sha512

!

crypto ipsec transform-set if-ipsec1-ikev2-transform esp-gcm 256

mode tunnel

!

crypto ipsec transform-set if-ipsec2-ikev2-transform esp-gcm 256

mode tunnel

!

crypto ipsec profile if-ipsec1-ipsec-profile

set ikev2-profile if-ipsec1-ikev2-profile

set transform-set if-ipsec1-ikev2-transform

set security-association lifetime kilobytes disable

set security-association lifetime seconds 3600

set security-association replay window-size 512

!

crypto ipsec profile if-ipsec2-ipsec-profile

set ikev2-profile if-ipsec2-ikev2-profile

set transform-set if-ipsec2-ikev2-transform

set security-association lifetime kilobytes disable

set security-association lifetime seconds 3600

set security-association replay window-size 512

!

Observação: embora este documento seja focado no Umbrella, os mesmos cenários se aplicam a túneis do Azure e de SIG de terceiros.

Verificar

Verificar cenário ativo/de backup

No vManage, é possível monitorar o status dos túneis SIG IPSec. Navegue até Monitor > Network, selecione o dispositivo de borda da WAN desejado.

Clique no botão Interfaces no lado esquerdo; uma lista de todas as interfaces no dispositivo é exibida. Isso inclui as interfaces ipsec1 e ipsec2.

A imagem mostra que o túnel ipsec1 encaminha todo o tráfego e o ipsec2 não passa tráfego.

Também é possível verificar os túneis no Cisco Umbrella é mostrado na imagem.

Use o show sdwan secure-internet-gateway tunnels no CLI para exibir as informações de Túneis.

C1117-4PWE-FGL21499499#show sdwan secure-internet-gateway tunnels

API   LAST

TUNNEL IF                                                                         HTTP  SUCCESSFUL     TUNNEL

NAME          TUNNEL ID  TUNNEL NAME                         FSM STATE            CODE  REQ            STATE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tunnel100001  540798313  SITE10SYS10x10x10x10IFTunnel100001  st-tun-create-notif  200   create-tunnel  -

Tunnel100002  540798314  SITE10SYS10x10x10x10IFTunnel100002  st-tun-create-notif  200   create-tunnel  -

Use o show endpoint-tracker e show ip sla summary na CLI para exibir informações sobre os rastreadores e SLAs gerados automaticamente.

cEdge_Site1_East_01#show endpoint-tracker

Interface              Record Name            Status          RTT in msecs    Probe ID        Next Hop

Tunnel100001           #SIGL7#AUTO#TRACKER    Up              8               14              None

Tunnel100002           #SIGL7#AUTO#TRACKER    Up              2               12              None

cEdge_Site1_East_01#show ip sla summary

IPSLAs Latest Operation Summary

Codes: * active, ^ inactive, ~ pending

All Stats are in milliseconds. Stats with u are in microseconds

ID           Type        Destination       Stats       Return      Last

Code        Run

-----------------------------------------------------------------------

*12          http        10.10.10.10       RTT=6       OK          8 seconds ago

*14          http        10.10.10.10       RTT=17      OK          3 seconds ago

Verificar Cenário Ativo/Ativo

No vManage é possível monitorar o status dos túneis SIG IPSec. Navegue até Monitor > Network, selecione o dispositivo de borda da WAN desejado.

Clique no botão Interfaces no lado esquerdo - e uma lista de todas as interfaces no dispositivo é exibida. Isso inclui as interfaces ipsec1 e ipsec2.

A imagem mostra que os túneis ipsec1 e ipsec2 encaminham o tráfego.

Use o show sdwan secure-internet-gateway tunnels na CLI para exibir as informações de Túneis.

C1117-4PWE-FGL21499499#show sdwan secure-internet-gateway tunnels

API   LAST

TUNNEL IF                                                                         HTTP  SUCCESSFUL     TUNNEL

NAME          TUNNEL ID  TUNNEL NAME                         FSM STATE            CODE  REQ            STATE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tunnel100001  540798313  SITE10SYS10x10x10x10IFTunnel100001  st-tun-create-notif  200   create-tunnel  -

Tunnel100002  540798314  SITE10SYS10x10x10x10IFTunnel100002  st-tun-create-notif  200   create-tunnel  -

Use o show endpoint-tracker e show ip sla summary na CLI para exibir informações sobre os rastreadores e SLAs gerados automaticamente.

cEdge_Site1_East_01#show endpoint-tracker

Interface              Record Name            Status          RTT in msecs    Probe ID        Next Hop

Tunnel100001           #SIGL7#AUTO#TRACKER    Up              8               14              None

Tunnel100002           #SIGL7#AUTO#TRACKER    Up              2               12              None

cEdge_Site1_East_01#show ip sla summary

IPSLAs Latest Operation Summary

Codes: * active, ^ inactive, ~ pending

All Stats are in milliseconds. Stats with u are in microseconds

ID           Type        Destination       Stats       Return      Last

Code        Run

-----------------------------------------------------------------------

*12          http        10.10.10.10       RTT=6       OK          8 seconds ago

*14          http        10.10.10.10       RTT=17      OK          3 seconds ago

Informações Relacionadas

- Integre seus dispositivos com gateways de Internet seguros - Cisco IOS® XE versão 17.x

- http://Network Configuração do túnel - Umbrella SIG

- Introdução ao Umbrella

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems