Contents

Introdução

Informações de Apoio

Ciclo de vida de suporte do software Cisco SD-WAN

Visão geral das versões recomendadas atuais

Matriz de compatibilidade de hardware SD-WAN da Cisco

Lista de defeitos resolvidos e abertos

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento fornece orientação aos clientes sobre como encontrar o software Catalyst SD-WAN mais adequado para controladores Cisco Catalyst SD-WAN e roteadores Edge, que inclui dispositivos vEdge e Cisco IOS® XE SD-WAN. As informações neste documento não devem ser exaustivas e devem servir como um guia geral para os clientes, especialmente em casos de implantações/atualizações em massa. Além dessas recomendações, se for necessário que os clientes executem uma versão para utilizar recursos de software ou hardware mais novos, a recomendação é escolher as trilhas de versões de manutenção estendida sempre que possível.

Informações de Apoio

Este documento abrange estes softwares/componentes:

- vManage

- Controladores (vBond, vSmart hospedado em nuvens privadas e públicas)

- Viptela OS (para vEdge100, vEdge1000, vEdge2000, vEdge5000, vEdge-Cloud e ISR1100-4G/6G)

- SD-WAN do Cisco IOS XE

A Cisco realiza amplos testes internos e depois avalia a qualidade do software após a publicação para obter disponibilidade geral antes de fazer uma versão recomendada. Ele inclui a análise de quaisquer novos defeitos apresentados ou encontrados em relação à liberação, gravidade ou impacto desses, bem como feedback geral de campo. Essa avaliação acontece para cada nova versão.

Ciclo de vida de suporte do software Cisco SD-WAN

Cada versão do software Cisco SD-WAN é classificada como uma versão de Manutenção Padrão ou uma versão de Manutenção Estendida. Isso se aplica à borda da WAN e ao software do controlador.

Versão de manutenção padrão – Uma vida útil de suporte sustentável de 12 meses a partir do FCS com recriações programadas. Exemplos são os Cisco IOS XE Software Releases 17.8, 17.10, 17.11, 17.13 e 17.14. Para controladores/Bordas, os exemplos são 18.3, 19.1, 20.1, 20.4, 20.5, 20.7, 20.8, 20.10, 20.11, 20.13, 20.14 e assim por diante.

Versão de manutenção estendida - Uma vida útil de suporte de 36 meses do FCS com reconstruções programadas. Exemplos são os Cisco IOS XE Software Releases 17.6, 17.9, 17.12 e 17.15 Para vEdges, exemplos são 18.4, 19.2, 20.3, 20.6 e 20.9. Para controladoras, exemplos são 20.6, 20.9, 20.12 e 20.15.

A versão 18.4/16.10 foi a primeira versão de SD-WAN de manutenção estendida. A partir da versão 19.2/16.12, cada terceira versão subsequente é uma versão de Manutenção Estendida (por exemplo, 19.2/16.12, 17.3/20.3, 17.6/20.6, 17.9/20.9, 17.12/20.12).

Considerando que as versões de manutenção padrão têm uma vida útil de suporte muito mais curta, enquanto as versões de manutenção estendida têm suporte mais longo com mais reconstruções/correções de bugs programadas, recomenda-se que os clientes permaneçam nas versões de manutenção estendida sempre que possível.

Visão geral das versões recomendadas atuais

Versões

Controladores/vEdge5k, ISR 1100 e nuvem vEdge

Roteadores vEdge 100b, vEdge 100m, vEdge 1000, vEdge 2000

SD-WAN do Cisco IOS XE

Versões recomendadas marcadas como "estrela dourada" no CCO

20.9.5.3, 20.12.5

vManage: 20.9.5.3, 20.12.5

20.6.6

20,9,7*

17.9.5f, 17.12.5a

* - Somente para vEdge-2000

Matriz de compatibilidade de hardware SD-WAN da Cisco

As informações mais atualizadas sobre a Matriz de compatibilidade de hardware do Cisco SD-WAN estão integradas às Notas de versão. Consulte o link Notas de versão na seção Informações relacionadas.

Lista de defeitos resolvidos e abertos

A lista de defeitos resolvidos e abertos está integrada às Notas de versão. Consulte o link Notas de versão na seção Informações relacionadas.

Informações Relacionadas

- Notas de versão

- Cisco SD-WAN - Versão e compatibilidade

- Cisco SD-WAN

- Guias de configuração de SD-WAN da Cisco

- Cisco SD-WAN - Versão e compatibilidade

- Avisos de fim da vida útil e fim das vendas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems