Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Problema

Etapa 1. Verificação CLI inicial

Etapa 2. Inspeção ambiental e física

Etapa 3. Verificar Problemas Conhecidos e Bugs

Etapa 4. Ações corretivas e substituição

Para plataformas NCS XR com módulos PS fixos (por exemplo, alguns modelos NCS 540)

Para plataformas NCS XR com módulos PSU modulares (por exemplo, modelos NCS 560, NCS 5500, NCS 5700 e alguns modelos NCS 540)

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas de falha da unidade de fonte de alimentação (PSU) na plataforma Cisco NCS XR.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco IOS® XR

- Familiaridade com a arquitetura de hardware do ASR NCS

Note: A Cisco recomenda que você tenha acesso ao Cisco IOS XR CLI e ao admin CLI.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware (isso inclui, mas não se limita a, estas séries):

- NCS série 540

- NCS série 560

- NCS série 5500

- NCS série 5700

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A série de roteadores Cisco NCS XR inclui várias plataformas projetadas para diferentes casos de uso e níveis de desempenho, cada uma com arquiteturas de fonte de alimentação distintas:

Cisco NCS série 540: Este é um roteador XR de densidade pequena voltado para aplicações de largura de banda abaixo de 100G, como backhaul 5G NR, FTTx e implantações de filiais corporativas. Alguns modelos desta série utilizam fontes de alimentação fixas com redundância 1+1 AC/DC, o que significa que as unidades de fonte de alimentação estão integradas no chassi e não são substituíveis em campo. Outros modelos NCS 540 podem apresentar fontes de alimentação modulares.

Cisco NCS série 560: Este sistema modular inclui fontes de alimentação modulares com opções AC e DC, suportando esquemas de compartilhamento de carga e proteção. Essas fontes de alimentação geralmente têm manutenção em campo e podem ser trocadas e removidas em operação, permitindo a substituição sem desligar o sistema e garantindo alta disponibilidade.

Cisco NCS série 5500: Essa plataforma de roteador modular resiliente a falhas foi projetada para ambientes de data center e de rede de alto desempenho. Ele apresenta PSUs modulares substituíveis em campo que oferecem suporte à capacidade de serviço e redundância. A plataforma suporta o software Cisco IOS XR com pacotes modulares e recursos de resiliência.

Cisco NCS série 5700: Baseada na plataforma NCS 5500, essa série inclui design ASIC de encaminhamento avançado e executa o sistema operacional Cisco IOS XR7. O sistema é modular com PSUs substituíveis em campo e suporta alta disponibilidade e resiliência a falhas. As PSUs foram projetadas para redundância e troca imediata. O sistema operacional Cisco IOS XR7 fornece recursos de software avançados que monitoram o gerenciamento de sistema e falhas.

Problema

A PSU ou a bandeja de alimentação (PT) que consiste em PMs nos roteadores Cisco NCS XR é um componente de hardware crítico responsável por converter e fornecer energia elétrica estável ao sistema. As PSUs/PTs geralmente podem ser trocadas e removidas em operação e oferecem suporte à redundância e ao compartilhamento de carga. Várias PSUs podem ser instaladas para fornecer energia de reserva em caso de falha de um módulo, aumentando assim a disponibilidade do sistema e minimizando o tempo de inatividade.

Uma PSU com falha ou não detectada pode causar erros de sistema, impedir que as placas de linha sejam inicializadas corretamente e levar à instabilidade do sistema ou ao desligamento completo. Isso pode afetar seriamente a operação e a continuidade do serviço de rede do roteador. A natureza e a gravidade dos problemas variam de acordo com a plataforma devido às diferenças no design e na manutenção da PSU. Para modelos com PSUs fixas (por exemplo, alguns NCS 540 Series), uma falha normalmente exige serviço ou substituição de toda a unidade, levando a um maior tempo de inatividade. Os sistemas modulares (por exemplo, os modelos NCS 560, 5500, 5700 e alguns modelos 540) permitem a operação contínua durante falhas de uma única PSU e permitem uma manutenção mais fácil sem desligar o sistema.

Procedimento para resolver falha de PSU na plataforma NCS XR

O procedimento de solução de problemas para falhas de PSU em plataformas NCS XR geralmente descreve uma abordagem consistente, com ações físicas específicas que diferem dependendo se o modelo usa uma PSU fixa ou modular.

Etapa 1. Verificação CLI inicial

Faça login no roteador na CLI do Cisco IOS XR e execute esses comandos para identificar o status das PSUs. Esses comandos são comuns em todas as plataformas NCS XR executando o Cisco IOS XR.

Etapa 1.1. Verificar o status da plataforma: Execute este comando para identificar se é uma falha de PSU.

Exemplo de saída do comando:

RP/0/RP0/CPU0:NCS-540-B-LNT#show platform

Thu Dec 11 10:06:59.917 +0530

Node         Type                         State            Config state

--------------------------------------------------------------------------------

0/RP0/CPU0   N540X-16Z4G8Q2C-D(Active)   IOS XR RUN          NSHUT

0/PM0        N540-PSU-FIXED-D            OPERATIONAL         NSHUT

0/PM1        N540-PSU-FIXED-D            OFFLINE             NSHUT

0/FT0        N540-X-BB-FAN               OPERATIONAL         NSHUT

Note: Se todos os módulos de alimentação (por exemplo, `0/PM0`, `0/PM1`) estiverem no estado 'OPERACIONAL', você poderá concluir que a fonte de alimentação funciona bem. Caso contrário, se algum módulo de alimentação estiver no estado Non-Operational (Não operacional) ou no estado de falha, isso implica uma falha da PSU.

Etapa 1.2. Identificar módulos de alimentação com falha: execute este comando para verificar o status e os detalhes de cada PSU.

RP/0/RP0/CPU0:NCS-540-B-LNT#show environment power

Thu Dec 11 12:50:16.275 +0530

================================================================================

CHASSIS LEVEL POWER INFO: 0

================================================================================

Total output power capacity : 300W

Total output power required : 175W

Total power input : N/A

Total power output : 97W

================================================================================

Power Supply Status

Module Type

================================================================================

0/PM1 N540-PSU-FIXED-D OFFLINE

0/PM0 N540-PSU-FIXED-D OK

RP/0/RP0/CPU0:KOL_ISK_901_1AC_M_CNCS540R543#

Note: Um status de 'FALHA' ou 'SEM ENERGIA' para um módulo de alimentação, ou valores de entrada/saída significativamente baixos/zero em comparação com outros módulos, indica uma fonte de alimentação com falha ou com falha.

Etapa 1.3. Verificar a falha do módulo de alimentação dos alarmes: Execute este comando para verificar se há alarmes relacionados à energia nos alarmes do sistema.

RP/0/RP0/CPU0:NCS-540-B-LNT#show alarms brief

Thu Dec 11 12:50:02.667 +0530

show alarms brief system active

--------------------------------------------------------------------------------

Active Alarms for 0/RP0

--------------------------------------------------------------------------------

Location Severity Group Set Time Description

--------------------------------------------------------------------------------

0/PM1 Major Environ 10/19/2025 12:30:42 +0530 Power Module Generic Fault (PM_GENERIC_FAULT)

0/PM1 Major Environ 10/19/2025 12:30:42 +0530 Power Module Error (PM_I2C_ACCESS_ERROR)

0 Major Environ 10/19/2025 12:30:42 +0530 Power Group redundancy lost

--------------------------------------------------------------------------------

Note: Mensagens de alarme que indicam 'Perda de redundância do grupo de energia' ou 'Erro do módulo de energia' confirmam falhas no ventilador.

Etapa 2. Inspeção ambiental e física

Os fatores ambientais podem afetar significativamente a operação da fonte de alimentação e a estabilidade geral do sistema.

1. Condições ambientes:

- Verifique a temperatura ambiente e o fluxo de ar ao redor do roteador para garantir que ele esteja dentro dos limites operacionais. Temperaturas altas podem causar superaquecimento nas fontes de alimentação, reduzir sua eficiência e levar a falhas prematuras.

- Verifique se há obstruções no fluxo de ar ao redor das PSUs e das aberturas do chassi. Verifique se os caminhos apropriados de ventilação e dissipação de calor estão desobstruídos.

- Confirme se a fonte de alimentação (por exemplo, tomada CA, alimentação CC) está estável e dentro dos intervalos de tensão e corrente especificados para o roteador série NCS.

2. Inspeção física de obstruções/danos:

- Inspecione as PSUs para verificar se há algum resíduo visível, fiação solta ou obstruções que possam impedir a conectividade.

- Verifique cuidadosamente todos os cabos de alimentação conectados às PSUs. Certifique-se de que estejam encaixados com segurança nas extremidades do roteador e da fonte de alimentação. Verifique se há sinais de dano nos cabos (por exemplo, fios desgastados, cortes, isolamento queimado).

- Inspecione a própria PSU em busca de sinais externos de danos, como rachaduras, marcas queimadas ou odores incomuns.

- Para plataformas com PSUs modulares (por exemplo, modelos NCS 560, NCS 5500, NCS 5700 e alguns modelos NCS 540), se for seguro fazê-lo e de acordo com as diretrizes operacionais, remova cuidadosamente a PSU suspeita. Inspecione visualmente o módulo para verificar se há danos internos, componentes queimados ou áreas descoloridas. Enquanto o módulo estiver fora, verifique se há resíduos no slot do chassi ou conectores danificados.

- Para plataformas com PSUs fixas (por exemplo, alguns modelos NCS 540), uma inspeção física da PSU e de seus conectores é limitada, mas ainda deve ser executada para qualquer sinal externo de dano ou obstrução. Verifique se todas as conexões de entrada de energia estão firmes e intactas.

- Observe os indicadores LED em cada PSU. Esses LEDs normalmente fornecem informações de status (por exemplo, OK, Falha, Potência de entrada, Potência de saída). Consulte a documentação específica do modelo NCS para obter o significado desses indicadores.

Etapa 3. Verificar Problemas Conhecidos e Bugs

Antes de prosseguir com a substituição de hardware, é aconselhável verificar se a falha observada no módulo de alimentação está alinhada com qualquer bug de software ou hardware conhecido.

1. Ferramenta Cisco Bug Search (BST): Pesquise o Cisco BST usando palavras-chave como 'NCS XR power module failure', 'NCS (model number) power' e a versão específica do Cisco IOS XR em execução no dispositivo. Procure problemas conhecidos que possam causar erros na geração de relatórios de energia ou falhas reais.

2. Documentação de suporte da Cisco: Revise a documentação de suporte da Cisco e os fóruns da comunidade para problemas semelhantes relatados e soluções ou correções recomendadas.

Etapa 4. Ações corretivas e substituição

As próximas etapas dependem do tipo de PSU em seu roteador NCS XR Series.

Para plataformas NCS XR com módulos PS fixos (por exemplo, alguns modelos NCS 540)

Os modelos com PSUs fixas normalmente não podem ser trocados e removidos em operação.

1. Ciclo de energia: Se as verificações iniciais e os ajustes ambientais não resolverem o problema, um ciclo de energia do roteador poderá ser necessário. Às vezes, isso pode eliminar problemas transitórios e permitir que a PSU seja reinicializada corretamente.

2. RMA de substituição: Se a PSU fixa for confirmada como com falha após um ciclo de alimentação, normalmente será necessária uma RMA (Return Merchandise Authorization, Autorização de retorno de mercadoria) para toda a unidade ou o chassi.

Note: A substituição de uma fonte de alimentação fixa requer um tempo de inatividade planejado, pois o roteador precisa ser desligado.

Para plataformas NCS XR com módulos PSU modulares (por exemplo, modelos NCS 560, NCS 5500, NCS 5700 e alguns modelos NCS 540)

Essas plataformas apresentam PSUs modulares que podem ser trocadas em operação.

1. Recolocação (JACK-OUT e JACK-IN (JOJI)):

- Execute cuidadosamente um procedimento JOJI no módulo de alimentação que está apresentando problemas. Isso envolve a remoção física do módulo de alimentação e a sua reinserção.

- Enquanto o módulo é puxado para fora, conduza uma inspeção visual completa para qualquer resíduo ou fiação solta.

- Após recolocar, verifique o status novamente usando show environment power.

- Se algum dos módulos de alimentação estiver com defeito em uma bandeja, troque o módulo de alimentação pelos slots para isolar se o módulo está com defeito ou se o PT está com defeito (se aplicável).

2. RMA de substituição: Se o problema estiver isolado no PT ou no módulo de alimentação e a recolocação não resolver o problema, é provável que indique uma falha de hardware. Nesses casos, os clientes podem apresentar um caso ao TAC da Cisco para verificação. Após a confirmação, o TAC da Cisco avaliará a situação e verificará os registros para iniciar uma RMA para o PT ou módulo de alimentação afetado. Como alternativa, se o seu contrato de nível de serviço incluir substituição direta ou automatizada de hardware, o processo de RMA poderá prosseguir automaticamente sem verificação adicional.

- Coletar Logs de Evidência: Executar 'show logging | Incluir "Power" para capturar registros relacionados com o módulo de energia JOJI para fins de documentação.

Exemplos de logs:

0/RP0/ADMIN0:Nov 26 06:20:32.269 UTC: shelf_mgr[3081]: %INFRA-SHELF_MGR-5-CARD_REMOVAL : Location: 0/PM0, Serial#: DTMXXXXXX

0/RP0/ADMIN0:Nov 26 06:20:32.269 UTC: envmon[3021]: %PKT_INFRA-FM-3-FAULT_MAJOR : ALARM_MAJOR :Power Module Output Disabled :CLEAR :0/PM0: Power module is under HW_OUTPUT_DISABLED condition.

0/RP0/ADMIN0:Nov 26 06:20:32.269 UTC: envmon[3021]: %PKT_INFRA-FM-6-FAULT_INFO : Power Module removal :INFO :0/PM0:

0/RP0/ADMIN0:Nov 26 06:20:59.052 UTC: envmon[3021]: %PKT_INFRA-FM-6-FAULT_INFO : Power Module insertion :INFO :0/PM0:

0/RP0/ADMIN0:Nov 26 06:20:59.053 UTC: shelf_mgr[3081]: %INFRA-SHELF_MGR-5-CARD_INSERTION : Location: 0/PM0, Serial #:DTMXXXXXX

0/RP0/ADMIN0:Nov 26 06:20:59.053 UTC: envmon[3021]: %PKT_INFRA-FM-3-FAULT_MAJOR : ALARM_MAJOR :Power Module Output Disabled :DECLARE :0/PM0: Power module is under HW_OUTPUT_DISABLED condition.

0/RP0/ADMIN0:Nov 26 06:20:59.053 UTC: shelf_mgr[3081]: %INFRA-SHELF_MGR-6-HW_EVENT : Rcvd HW event HW_EVENT_FAILURE, event_reason_str 'No Input or HW Power Failure' for card 0/PM0

- Coletar ID do produto (PID) e número de série (SN): Obtenha o PID e o SN do módulo de alimentação com defeito, que são necessários para o processo de RMA.

Exemplo de saída do comando:

Command Syntax:

RP/0/RP0/CPU0:NCS-560-B#show inventory location <location of the failed power module>

Sample command:

RP/0/RP0/CPU0:NCS-560-B#show inventory location 0/PM0

Thu Dec 25 20:41:18.031 KST

NAME: "0/PM0", DESCR: "ASR 900 1200W AC Power Supply"

PID: A900-PWR1200-A    , VID: V03 , SN: DCAXXXXXX

RP/0/RP0/CPU0:NCS-560-B#