Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Quedas de pacotes

Local de Destino

Informações necessárias para abrir um caso no TAC

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve um guia abrangente sobre como identificar e solucionar problemas de quedas de pacotes com eficiência nas plataformas Cisco NCS55XX.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento se aplica a todas as plataformas NCS 5500 que utilizam arquiteturas Jericho1 ou Jericho2 ASIC.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Quedas de pacotes

O descarte de pacote refere-se à situação em que os pacotes de dados que passam pela rede são intencionalmente ou não descartados pelo dispositivo, impedindo-o de alcançar o destino pretendido.

Local de Destino

Para depurar qualquer tipo de queda de pacote, você precisa executar estas etapas:

1. Descubra qual Roteador na topologia está descartando pacotes.

2. Procure por contador de pacote de entrada ou contador de queda incrementando na interface.

Exemplo show interface <>

Note: Os comandos foram executados em um NCS 5500 em um ambiente de laboratório controlado para fins de teste e validação.

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5500#show interfaces TenGigE0/0/0/14

TenGigE0/0/0/14 is up, line protocol is up

Interface state transitions: 3

Hardware is TenGigE, address is fce4.f6ad.b038 (bia fce4.f6ad.b038)

loopback not set,

Last link flapped 2w2d

ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:17

Last clearing of "show interface" counters never

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

49129 packets input, 4286647 bytes, 153 total input drops     <<  drops

0 drops for unrecognized upper-level protocol

Received 0 broadcast packets, 49129 multicast packets

0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

47637 packets output, 6144913 bytes, 0 total output drops

Output 4 broadcast packets, 47633 multicast packets

845 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets        <<<<  errors

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

3 carrier transitions

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5500#

Tip: Para interfaces e subinterfaces de pacote, certifique-se de executar esse comando na interface de pacote, subinterfaces e interfaces físicas correspondentes.

3. Uma vez confirmado que um contador de queda ou erro está aumentando, a próxima etapa é identificar a NPU (Network Processing Unit, unidade de processamento de rede) associada à interface afetada.

Exemplo: show controllers npu voq-usage interface all instance all location <>

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5500#show controllers npu voq-usage interface all instance all location 0/0/cpu0

-------------------------------------------------------------------

Node ID: 0/0/CPU0

Intf         Intf     NPU NPU  PP   Sys   VOQ   Flow   VOQ    Port

name         handle    #  core Port Port  base  base   port   speed

(hex)                                     type

----------------------------------------------------------------------

Hu0/0/0/5    8         0   0    1     1   1272   8360 local   100G

Hu0/1/0/2    2000088   0   1   17   857   1528   7464 remote  100G

Te0/0/0/14   1088      2   1   17   297   1728   6568 local    10G  << NPU2, PP Port:17

4. Capture pacotes na NPU que hospeda a interface. Localize a porta PP na saída, garantindo que ela corresponda à porta PP identificada na etapa 1.

Exemplo: show controllers fia diagshell

"diag last" location

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5500#show controllers fia diagshell 2 "diag last" location 0/0/CPU0

Node ID: 0/0/CPU0

R/S/I: 0/0/2

Core 0:

Last packet information: is_valid=0 tm_port=253

pp_port=240 src_syst_port=253 port_header_type=tm packet_size=0

Packet start, offset in bytes:

00: 4e415000 00134e41 50000001 8100e602 876f00fd 0606c00e 00000000 000180c2

20: 00000efc e4f6adb0 3888cc02 0704fce4 f6adb487 04100554 656e4769 6745302f

40: 302f302f 31340602 00780a0a 4e43532d 35353038 2d410c10 20372e39 2e322c20

60: 4e43532d 35353030 08000e04 00100010 100c0501 0a130101 02000000 d8001018

Core 1:

Last packet information: is_valid=1 tm_port=17

pp_port=17 src_syst_port=297 port_header_type=eth packet_size=83        << pp_port: 17

Packet start, offset in bytes:

00: 0180c200 000e40a6 b79e2552 88cc0207 0440a6b7 9e255204 070340a6 b79e2552

20: 06020079 fe190080 c2098000 00000064 00000000 00000002 00000000 000000fe

40: 060080c2 0b8800fe 080080c2 0c006189 06000000 00000000 00000000 00000000

60: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5500#

Tip: Você pode decodificar os dados hexadecimais usando uma ferramenta de decodificador de pacote para analisar e interpretar completamente o tráfego de rede.

5. Verifique o status da NPU: identifique o número da NPU associado à interface de saída ou de entrada e execute este comando para examinar os contadores de caminho de dados

Exemplo: show controllers fia diagshell

"diag counter g c" location

Note: Monitore cuidadosamente se algum contador realçado está aumentando.

6. Revise as estatísticas de cada estágio de processamento da NPU:

Exemplo: show controller npu stats counters-all instance

loc

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5500#show controllers npu stats counters-all instance 2 location 0/0/CPU0

FIA Statistics Rack: 0, Slot: 1, Asic instance: 0

Per Block Statistics:

Ingress:

NBI RX:

RX_TOTAL_BYTE_COUNTER          = 987134

RX_TOTAL_PKT_COUNTER           = 7117

IRE:

CPU_PACKET_COUNTER             = 0

NIF_PACKET_COUNTER             = 7117

OAMP_PACKET_COUNTER            = 16976

OLP_PACKET_COUNTER             = 0

RCY_PACKET_COUNTER             = 23081

IRE_FDT_INTRFACE_CNT           = 0

IDR:

MMU_IDR_PACKET_COUNTER         = 3037

IDR_OCB_PACKET_COUNTER         = 0

IQM:

ENQUEUE_PKT_CNT                = 52073

DEQUEUE_PKT_CNT                = 52073

DELETED_PKT_CNT                = 0

ENQ_DISCARDED_PACKET_COUNTER   = 0

IPT:

EGQ_PKT_CNT                    = 35207

ENQ_PKT_CNT                    = 52073

FDT_PKT_CNT                    = 16976

CFG_EVENT_CNT                  = 49036

CFG_BYTE_CNT                   = 5313772

FDT:

IPT_DESC_CELL_COUNTER          = 16976

IRE_DESC_CELL_COUNTER          = 0

TRANSMITTED_DATA_CELLS_COUNTER = 16976

Egress:

FDR:

P1_CELL_IN_CNT                 = 17538

P2_CELL_IN_CNT                 = 0

P3_CELL_IN_CNT                 = 0

CELL_IN_CNT_TOTAL              = 17538

FDA:

CELLS_IN_CNT_P1                = 17538

CELLS_IN_CNT_P2                = 0

CELLS_IN_CNT_P3                = 0

CELLS_IN_TDM_CNT               = 0

CELLS_IN_MESHMC_CNT            = 0

CELLS_IN_IPT_CNT               = 35317

CELLS_OUT_CNT_P1               = 17538

CELLS_OUT_CNT_P2               = 0

CELLS_OUT_CNT_P3               = 0

CELLS_OUT_TDM_CNT              = 0

CELLS_OUT_MESHMC_CNT           = 0

CELLS_OUT_IPT_CNT              = 35317

EGQ_DROP_CNT                   = 0

EGQ_MESHMC_DROP_CNT            = 0

EGQ:

FQP_PACKET_COUNTER             = 52635

PQP_UNICAST_PKT_CNT            = 52635

PQP_DSCRD_UC_PKT_CNT           = 0

PQP_UC_BYTES_CNT               = 5750183

PQP_MC_PKT_CNT                 = 0

PQP_DSCRD_MC_PKT_CNT           = 0

PQP_MC_BYTES_CNT               = 0

EHP_UNICAST_PKT_CNT            = 52635

EHP_MC_HIGH_PKT_CNT            = 0

EHP_MC_LOW_PKT_CNT             = 0

DELETED_PKT_CNT                = 0

EHP_MC_HIGH_DSCRD_CNT          = 0

EHP_MC_LOW_DSCRD_CNT           = 0

ERPP_LAG_PRUNING_DSCRD_CNT     = 0

ERPP_PMF_DISCARDS_CNT          = 0

ERPP_VLAN_MBR_DSCRD_CNT        = 0

EPNI:

EPE_BYTES_COUNTER              = 5459532

EPE_PKT_COUNTER                = 52635

EPE_DSCRD_PKT_CNT              = 0

NBI TX:

TX_TOTAL_BYTE_COUNTER          = 2315363

TX_TOTAL_PKT_COUNTER           = 15053

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5500#

7. Consulte as estatísticas de desvio para determinar se um pacote foi descartado ou redirecionado para a CPU.

Exemplo: show controllers npu stats traps-all instance

loc

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5500#show controllers npu stats  traps-all instance 2 location 0/0/CPU0

Trap Type                                     NPU  Trap TrapStats   Policer Packet               Packet

ID    ID      ID              Accepted             Dropped

============================================================================================================================

RxTrapMimDiscardMacsaDrop (IRB)               2    1    0x1         32045   0                    0

RxTrapMimDiscardMacsaSnoop(dot1x)             2    3    0x3         32020   0                    53    <<< Drop

RxTrapMimSaMove(CFM_DOWM_MEP_DMM)             2    6    0x6         32039   0                    0

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5500#

8. Para pacotes que não estão marcados como descartados nos contadores de interceptação (trapping), revise os contadores SPP para verificar se há descartes potenciais.

Exemplo:show spp node-counters loc

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5500#show spp node-counters location 0/0/CPU0

socket/rx

ether raw pkts:         4098990

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:          923918

-------------------------------

fretta/classify

forwarded NPU packet to NetIO:         3536836

forwarded CPU packet to NetIO:          102051

forwarded NPU packet to SPIO:          360025

dropped in classify node:            1638 <<<

lnx l2 drop in classify node:            1637

port-mapper drop:               1

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:          923728

NetIO->NPU injected into spp:          461604

NetIO->CPU injected into spp:          102132

LACP:          128529

LLDP:          231463

-------------------------------

cfm_off_tx_node

Hostname updated:               1

-------------------------------

pkt_classrx

Other punt traffic to XR:         3998476

LPTS: ICMPv4 to XR:             119

LPTS: ARP request:             127

Total Pkts to XR:         3998912

Total Pkts punted to RP Lnx:             190

LPTS: ARP reply:             190

Total Pkts to both dests:             190

-------------------------------

client/punt

punted to client:         3998861

no client found - send to defa:              51

-------------------------------

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5500#

9. Se nenhum desvio for observado aumentando, continue examinando as estatísticas da Virtual Output Queue (VOQ).

Exemplo:

show controllers npu voq-usage interface

instance

loc

show controllers npu stats voq base

instance

location

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5500#show controllers npu voq-usage interface tenGigE 0/0/0/14 instance 2 location 0/0/CPU0

-----------------------------------------------------------------

Node ID: 0/0/CPU0

Intf         Intf     NPU NPU  PP   Sys   VOQ   Flow   VOQ    Port

name         handle    #  core Port Port  base  base   port   speed

(hex)                                     type

----------------------------------------------------------------------

Te0/0/0/14   1088      2   1   17   297   1728   6568 local    10G

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5500#

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5500#show controllers npu stats voq base 1728 instance 2 loc 0/0/cpu0

Fri Jun 13 01:45:30.348 UTC

Location        =     0/0/CPU0

Asic Instance     =            2

VOQ Base          =         1728

ReceivedPkts    ReceivedBytes   DroppedPkts     DroppedBytes

-------------------------------------------------------------------

Core-0:

TC_0 = 0               0               0               0

TC_1 = 0               0               0               0

TC_2 = 0               0               0               0

TC_3 = 0               0               0               0

TC_4 = 0               0               0               0

TC_5 = 0               0               0               0

TC_6 = 0               0               0               0

TC_7 = 47929           7570783         0               0

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5500#

Informações necessárias para abrir um caso no TAC

Tip: Execute os comandos mencionados várias vezes em intervalos regulares para monitorar e identificar ativamente se algum contador, como erros, quedas ou saturações, está aumentando.

Reúna todos os comandos mencionados neste documento, junto com os comandos adicionais para uma solução de problemas abrangente:

show descarta todos os locais em andamento

Caution: For certain versions of Jericho1, the command used is show drops-all ongoing location

show tech -support

show capture packets ingress location

Informações Relacionadas

NCS 5500: Vida útil de um pacote (Trânsito, Punt/Injeção, Caminho do ping)

Suporte técnico e downloads da Cisco