Contents

Introduction

Vida útil de um pacote em ASIC de encaminhamento

Encaminhamento de pipeline ASIC

IRPP (Port Term, Parser)

Caminho de busca

Caminho de busca entre dois nós da CPU

Caminho de busca da NPU para a CPU RP

Injetar da CPU RP para a CPU NPU ou LC

Caminho de injeção da CPU do LC para a NPU

CLI para depuração de punt/injeção

Ping remoto

Caminho do pacote: Solicitação de eco

Caminho do pacote: Resposta de Eco

Ping local

Caminho do pacote: Solicitação de eco

Caminho do pacote: Resposta de Eco

Debugs úteis:

Topologia

Comandos para verificar o ping remoto

Solicitação de eco: RP local: TX

Solicitação de eco: LC remoto: RX

Resposta de Eco: Nó remoto (LC): TX

Resposta de Eco: Nó local (LC): RX

Ping local

Introduction

Este documento descreve o caminho seguido pelos pacotes ICMP echo request/Echo Reply dentro da caixa NCS55xx(Fretta).

Vida útil de um pacote em ASIC de encaminhamento

IRPP

Um pacote é recebido em uma interface e transmitido ao IRPP, onde os primeiros 128 bytes serão extraídos e processados. Como resultado, o cabeçalho interno do sistema é precedido.

ITM

O pacote é armazenado na DRAM/OCB

ITPP

Se necessário, reescreva o cabeçalho do sistema (replicação multicast, espelhamento de portas, etc.)

Os pacotes são divididos em células e balanceados para a estrutura

ERPP

As células são recebidas e remontadas. Os primeiros 128 bytes são extraídos e aplicam todos os filtros da camada de enlace, ACL de saída, Replicação de saída (Multicast)

ETPP/ETM

O pacote inteiro é armazenado em um buffer até que o pacote de saída seja programado. Os cabeçalhos do sistema são removidos.

Encaminhamento de pipeline ASIC

IRPP (Port Term, Parser)

Terminação de porta: Pacotes recebidos da interface de rede/CPU/reciclagem

- Determine a porta de origem e marque o pacote com ela.

- Decida o programa inicial a ser usado no Analisador.

- Identificar onde o cabeçalho da rede é iniciado.

Analisador: Extraia Ethertype, MAC Addresses, Determine o deslocamento para os próximos estágios no pipeline.

IRPP(Line Layer, VLAN Trans)

Camada de enlace: Filtragem em L2 e autenticação de endereço de origem.

Tradução de VLAN: Mapeamos a interface lógica do pacote.

Caminho de busca

- Apenas algumas entradas LPTS TCAM estão disponíveis na NPU devido à falta de recursos TCAM.

- A pesquisa de LPTS principal é feita em SW LPTS Pre-IFIB em LC Netio

- Pacote punt LPTS de NPU para RP diretamente através da pesquisa de TCAM de PMF:

- OSPF, Mcast OSPFv3, os pacotes ISIS são direcionados para RP ativo e em standby diretamente

- Pacote punt LPTS da NPU para a CPU local via pesquisa de TCAM PMF:

- Qualquer protocolo que use TCP, UDP; ICMP, ND

- Os pacotes de protocolo L2 são direcionados para o LC através da armadilha de CPU BRCM:

- ARP, RARP, CDP, LACP, LLDP, EtherLink OAM, MACSec

- Os pacotes de exceção são direcionados para o LC através da armadilha de CPU BRCM.

- TTL0, TTL1, MTU Excedido, pacotes de opção

Caminho de busca entre dois nós da CPU

Caminho de busca da NPU para a CPU RP

Os pacotes RX Forus são replicados na NPU. Um é enviado para o RP ativo e outro para o RP standby

Injetar da CPU RP para a CPU NPU ou LC

Os pacotes L3 são injetados diretamente na NPU se a adjacência de prefixo estiver completa ou se for um pacote de pré-roteamento

Os pacotes L3 são injetados na CPU do LC no caso:

- A adjacência de prefixo é GLEAN.

- pacote de roteamento prévio de MPLS

- O tamanho do pacote excede o MTU.

Caminho de injeção da CPU do LC para a NPU

Estes pacotes são injetados da CPU LC para a NPU:

- ARP, ND, Resposta de Eco ICMP, Pacotes Fragmentados

- Pacotes OAM de Ether-Link, CDP, LACP, LLDP

CLI para depuração de punt/injeção

Show SPP node counters location <>

show netio chain

location <>

show netio drop location <>

show ipv4/ipv6 traffic location <>

show fwd statistics location <>

show lpts pifib entry brief statistics location <>

show controllers fia diagshell

"diag counters g cdsp" location <>

show interface <> location <>

Ping remoto

Caminho do pacote: Solicitação de eco

Local Node[ICMP(RP) -> IP I/O(RP) -> NetIO/Forwarder(RP) -> SPP(RP) -> NPU] -> wire -> Remote[NPU -> LPTS(HW) -> SPP(LC) -> NetIO/Forwarder(LC) -> LPTS(SW)(LC) -> IP I/O (LC) -> ICMP (LC)]

Caminho do pacote: Resposta de Eco

Remote Node[IPv4/ICMP (LC) -> FWD/NetIO (LC) -> SPP (LC) -> NPU] -> wire -> Local Node[LPTS(HW) -> SPP(LC) -> NetIO/Forwarder(LC) -> NetIO(RP) -> IP I/O (RP) -> ICMP (RP)]

Ping local

Caminho do pacote: Solicitação de eco

RP(ICMP/IPv4 IO -> netio -> SPP -> CE) -> LC(SPP -> netio -> ICMP/ipv4 IO)

Caminho do pacote: Resposta de Eco

LC(IPv4 IO/ICMP -> Netio -> SPP -> CE) -> RP(SPP -> net -> ipv4 io/ICMP)

Debugs úteis:

debug icmp ipv4 location 0/0/CPU0

debug ipv4 packet location 0/0/CPU0

debug ipv4 ping events location 0/0/CPU0

Topologia

Fretta_1(GigabitEthernet0/0/0/16 ) <---->(GigabitEthernet0/0/0/16 ) Fretta_2

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#  ping 1.1.16.2 count 10000

Comandos para verificar o ping remoto

Solicitação de eco: RP local: TX

Path: ICMP(RP) -> IP I/O(RP) -> NetIO/Forwarder(RP) -> SPP(RP) -> NPU

1. E/S IP: Verifique se a solicitação de eco é gerada:

show ipv4 traffic brief

ICMP statistics:

Sent: 0 admin unreachable, 0 network unreachable

0 host unreachable, 0 protocol unreachable

0 port unreachable, 0 fragment unreachable

0 time to live exceeded, 0 reassembly ttl exceeded

10000 echo request, 0 echo reply

0 mask request, 0 mask reply

0 parameter error, 0 redirects

10000 total

2.  NetIO

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show netio clients location 0/rP0/CPU0

Counters                  Errors/Total

----------------------------------------

Output                        0/10019

Input                         0/11804

Puntback                      0/0

Jump                          0/0

Driver Output                 0/10002

Mutex Bypass Counters        Total

----------------------------------------

Egress handled               0

Egress chainwalked           10006

Egress dropped               0

Ingress handled              10000

Ingress chainwalked          0

Ingress dropped              0

ClientID         Drop/Total        Drop/Total      Cur/High/Max    Cur/High/Max

--------------------------------------------------------------------------------

ipv6_icmp           0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

icmp                0/10000           0/0             0/1/1000        0/0/1000

If ping is failing then check if it is getting dropped in Netio:

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show netio drops location 0/rP0/CPU0

Thu Apr 20 20:28:09.577 UTC

Drops for interfaces on node 0/RP0/CPU0

No drops

3. SPP

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show spp node-counters

Thu Apr 20 20:29:05.785 UTC

0/0/CPU0:

fretta/classify

forwarded to spp clients:           10006

forwarded NPU packet to NetIO:           10006

dropped in classify node:              24

Fwded to CoPP sampler:               1

PUNT ARP:               1

PUNT IFIB:           10006

IFIB RAWIP4_FM:           10000

IFIB RAWIP6_FM:               6

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:           10002

NetIO->NPU injected into spp:               2

NetIO->CPU injected into spp:           10000

NetIO->NPU PROTO ARP:               2

NetIO->CPU PKT LPTS:           10000

-------------------------------

socket/rx

ether raw pkts:           10031

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:           10002

-------------------------------

client/punt

punted to client:           10007

-------------------------------

0/RP0/CPU0:

socket/rx

ether raw pkts:           10002

mgmt interface pkts:            3204

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:           10000

mgmt interface pkts:               5

-------------------------------

fretta/classify

forwarded to spp clients:           13204

forwarded CPU packet to NetIO:           10000

forwarded Mgmt packet to NetIO:            3204

dropped in classify node:               2

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:           10005

NetIO->NPU injected into spp:           10000

MGMT_IF injected into spp:               5

NetIO->NPU PROTO IPV4_PREROUTE:           10000

-------------------------------

client/punt

punted to client:           13204

-------------------------------

4. Verifique se a solicitação de eco é enviada para o cabeamento:

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show controllers gigabitEthernet 0/0/0/16 stats | be Egress

Thu Apr 20 21:17:28.176 UTC

Egress:

Output total bytes          = 1140270

Output good bytes           = 1140270

Output total packets        = 10004

Output 802.1Q frames        = 0

Output pause frames         = 0

Output pkts 64 bytes        = 1

Output pkts 65-127 bytes    = 10003

Output pkts 128-255 bytes   = 0

Output pkts 256-511 bytes   = 0

Output pkts 512-1023 bytes  = 0

Output pkts 1024-1518 bytes = 0

Output pkts 1519-Max bytes  = 0

Output good pkts            = 10004

Output unicast pkts         = 10000

Output multicast pkts       = 3

Output broadcast pkts       = 1

Output drop underrun        = 0

Output drop abort           = 0

Output drop other           = 0

Output error other          = 0

Solicitação de eco: LC remoto: RX

Path: NPU -> LPTS(HW) -> SPP(LC) -> NetIO/Forwarder(LC) -> LPTS(SW)(LC) -> IP I/O (LC) -> ICMP (LC)

1. Verifique se o pacote é recebido do fio:

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show controllers gigabitEthernet 0/0/0/16 stats

Thu Apr 20 20:44:22.115 UTC

Statistics for interface GigabitEthernet0/0/0/16 (cached values):

Ingress:

Input total bytes           = 1140270

Input good bytes            = 1140270

Input total packets         = 10004

Input 802.1Q frames         = 0

Input pause frames          = 0

Input pkts 64 bytes         = 1

Input pkts 65-127 bytes     = 10003

2. Verifique o contador LPTS.

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show lpts pifib hardware entry brief location 0/0/CPU0 | i ICMP

Thu Apr 20 20:45:54.687 UTC

DestIP               SrcIP                vrf   L4   LPort/Type   RPort  npu  Flowtype           DestNode     PuntPrio Accept Drop

0.0.0.0              0.0.0.0              0     1    ECHO         0      0    ICMP-local         Local LC     MEDIUM   10000  0

3. SPP

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show spp node-counters location 0/0/CPU0

fretta/classify

forwarded to spp clients:           10006

forwarded NPU packet to NetIO:           10006

dropped in classify node:              22

Fwded to CoPP sampler:               2

PUNT ARP:               2

PUNT IFIB:           10006

IFIB IPv4_STACK:           10000

IFIB RAWIP6_FM:               6

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:           10002

NetIO->NPU injected into spp:           10002

NetIO->NPU PROTO ARP:               2

NetIO->NPU PROTO IPV4:           10000

-------------------------------

socket/rx

ether raw pkts:           10030

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:           10002

-------------------------------

client/punt

punted to client:           10008

-------------------------------

4. Netio

show netio chains gigabitEthernet 0/0/0/16 location 0/0/cpu0

<12> (ipv4)   Stats IN: 10000 pkts, 1140000 bytes; OUT: 10000 pkts, 1140000 bytes

Protocol        SAFI       Pkts In    Bytes In    Pkts Out   Bytes Out

---------------  ----------    ----------  ----------  ----------  ----------

ipv4     Unicast         10000     1140000       10000     1000000

ipv4   Multicast             0           0           0           0

ipv4   Broadcast             0           0           0           0

ipv6     Unicast             0           0           0           0

ipv6   Multicast             0           0           0           0

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show netio clients location 0/0/CPU0

Thu Apr 20 20:52:26.802 UTC

Counters                  Errors/Total

----------------------------------------

Output                        0/10002

Input                         0/10008

Puntback                      0/0

Jump                          0/0

Driver Output                 0/10002

XIPC queues              Dropped/Queued    Cur/High/Max

------------------------------------------------------------

OutputL                       0/10000         0/1/6000

OutputH                       0/2             0/1/3000

Puntback                      0/0             0/0/6000

Input              Punt         XIPC InputQ      XIPC PuntQ

ClientID         Drop/Total        Drop/Total      Cur/High/Max    Cur/High/Max

--------------------------------------------------------------------------------

ipv6_icmp           0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

icmp                0/10000           0/0             0/1/1000        0/0/1000

clns              L 0/0               0/0           L 0/0/1000        0/0/0

H 0/0                             H 0/0/1000

ipv6_io             0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

ipv6_nd             0/0               0/0             0/0/1500        0/0/1000

l2snoop             0/0               0/0             0/0/1000        0/0/0

ether_sock          0/0               0/0

tp_oam              0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

icmpv6_unreach_jump        0/0               0/0

arp                 0/2               0/0             0/1/1000        0/0/1000

mpls_io             0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

ipv4                0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

ipv6                0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

Key:

L = queue for lower priority packets

H = queue for higher priority packets

5. estatísticas de FWD

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show fwd statistics all location 0/0/cpu0

Thu Apr 20 20:51:50.347 UTC

RECEIVE STATISTICS SUMMARY:

rx_pkts: 10008

punt_pkts: 10008

ingress_total_drops: 0

TRANSMIT STATISTICS SUMMARY:

inject_pkts: 10002

tx_pkts: 10002

egress_total_drops: 0

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#

6. IOS IP

show ipv4 traffic brief location 0/0/CPU0

Rcvd: 0 admin unreachable, 0 network unreachable

0 host unreachable, 0 protocol unreachable

0 port unreachable, 0 fragment unreachable

0 time to live exceeded, 0 reassembly ttl exceeded

10000 echo request, 0 echo reply

0 mask request, 0 mask reply

0 redirect, 0 parameter error

0 source quench, 0 timestamp, 0 timestamp reply

0 router advertisement, 0 router solicitation

10000 total, 0 checksum errors, 0 unknown

Resposta de Eco: Nó remoto (LC): TX

Path: IPv4/ICMP (LC) -> FWD/NetIO (LC) -> SPP (LC) -> NPU

1. IP IO

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show ipv4 traffic brief location 0/0/CPU0

ICMP statistics:

Sent: 0 admin unreachable, 0 network unreachable

0 host unreachable, 0 protocol unreachable

0 port unreachable, 0 fragment unreachable

0 time to live exceeded, 0 reassembly ttl exceeded

0 echo request, 10000 echo reply

0 mask request, 0 mask reply

0 parameter error, 0 redirects

10000 total

2. Netio

show netio chains gigabitEthernet 0/0/0/16 location 0/0/cpu0

<12> (ipv4)   Stats IN: 10000 pkts, 1140000 bytes; OUT: 10000 pkts, 1140000 bytes

Protocol        SAFI       Pkts In    Bytes In    Pkts Out   Bytes Out

---------------  ----------    ----------  ----------  ----------  ----------

ipv4     Unicast         10000     1140000       10000     1000000

ipv4   Multicast             0           0           0           0

ipv4   Broadcast             0           0           0           0

ipv6     Unicast             0           0           0           0

ipv6   Multicast             0           0           0           0

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show netio clients location 0/0/CPU0

Thu Apr 20 20:52:26.802 UTC

Counters                  Errors/Total

----------------------------------------

Output                        0/10002

Input                         0/10008

Puntback                      0/0

Jump                          0/0

Driver Output                 0/10002

XIPC queues              Dropped/Queued    Cur/High/Max

------------------------------------------------------------

OutputL                       0/10000         0/1/6000

OutputH                       0/2             0/1/3000

Puntback                      0/0             0/0/6000

3. Estatísticas de FWD

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show fwd statistics all location 0/0/cpu0

Thu Apr 20 20:51:50.347 UTC

RECEIVE STATISTICS SUMMARY:

rx_pkts: 10008

punt_pkts: 10008

ingress_total_drops: 0

TRANSMIT STATISTICS SUMMARY:

inject_pkts: 10002

tx_pkts: 10002

egress_total_drops: 0

4. SPP

show spp node-counters location 0/0/CPU0

fretta/classify

forwarded to spp clients:           10006

forwarded NPU packet to NetIO:           10006

dropped in classify node:              22

Fwded to CoPP sampler:               2

PUNT ARP:               2

PUNT IFIB:           10006

IFIB IPv4_STACK:           10000

IFIB RAWIP6_FM:               6

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:           10002

NetIO->NPU injected into spp:           10002

NetIO->NPU PROTO ARP:               2

NetIO->NPU PROTO IPV4:           10000

-------------------------------

socket/rx

ether raw pkts:           10030

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:           10002

-------------------------------

client/punt

punted to client:           10008

-------------------------------

5. Verifique se o pacote é enviado para o cabeamento.

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show controllers gigabitEthernet 0/0/0/16 stats

Thu Apr 20 21:20:22.593 UTC

Statistics for interface GigabitEthernet0/0/0/16 (cached values):

Egress:

Output total bytes          = 1140270

Output good bytes           = 1140270

Output total packets        = 10004

Output 802.1Q frames        = 0

Output pause frames         = 0

Output pkts 64 bytes        = 1

Output pkts 65-127 bytes    = 10003

Output pkts 128-255 bytes   = 0

Output pkts 256-511 bytes   = 0

Output pkts 512-1023 bytes  = 0

Output pkts 1024-1518 bytes = 0

Output pkts 1519-Max bytes  = 0

Output good pkts            = 10004

Output unicast pkts         = 10000

Output multicast pkts       = 3

Output broadcast pkts       = 1

Output drop underrun        = 0

Output drop abort           = 0

Output drop other           = 0

Output error other          = 0

6. Estatísticas da interface

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show int gigabitEthernet 0/0/0/16

Thu Apr 20 21:21:37.942 UTC

GigabitEthernet0/0/0/16 is up, line protocol is up

Interface state transitions: 1

Hardware is GigabitEthernet, address is 008a.964a.7040 (bia 008a.964a.7040)

Internet address is 1.1.16.2/24

MTU 1514 bytes, BW 1000000 Kbit (Max: 1000000 Kbit)

reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255

Encapsulation ARPA,

Full-duplex, 1000Mb/s, link type is force-up

output flow control is off, input flow control is off

Carrier delay (up) is 10 msec

loopback not set,

Last link flapped 01:00:13

ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00

Last input 00:56:58, output 00:56:58

Last clearing of "show interface" counters never

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

10004 packets input, 1140270 bytes, 0 total input drops

3 drops for unrecognized upper-level protocol

Received 1 broadcast packets, 3 multicast packets

0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

10004 packets output, 1140270 bytes, 0 total output drops

Output 1 broadcast packets, 3 multicast packets

0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Resposta de Eco: Nó local (LC): RX

LPTS(HW) -> SPP(LC) -> NetIO/Forwarder(LC) -> LPTS PreIFIB Lookup -> SPP(LC) -> CE(LC) -> SPP(RP) -> NetIO(RP) -> IP I/O (RP) -> ICMP (RP)

1. Verifique se os pacotes estão vindo do fio.

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show controllers gigabitEthernet 0/0/0/16 stats

Thu Apr 20 21:17:28.176 UTC

Statistics for interface GigabitEthernet0/0/0/16 (cached values):

Ingress:

Input total bytes           = 1140270

Input good bytes            = 1140270

Input total packets         = 10004

Input 802.1Q frames         = 0

Input pause frames          = 0

Input pkts 64 bytes         = 1

Input pkts 65-127 bytes     = 10003

Input pkts 128-255 bytes    = 0

Input pkts 256-511 bytes    = 0

Input pkts 512-1023 bytes   = 0

Input pkts 1024-1518 bytes  = 0

Input pkts 1519-Max bytes   = 0

Input good pkts             = 10004

Input unicast pkts          = 10000

Input multicast pkts        = 3

Input broadcast pkts        = 1

Input drop overrun          = 0

Input drop abort            = 0

Input drop invalid VLAN     = 0

Input drop invalid DMAC     = 0

Input drop invalid encap    = 0

Input drop other            = 0

Input error giant           = 0

Input error runt            = 0

Input error jabbers         = 0

Input error fragments       = 0

Input error CRC             = 0

Input error collisions      = 0

Input error symbol          = 0

Input error other           = 0

Input MIB giant             = 0

Input MIB jabber            = 0

Input MIB CRC               = 0

2. Contadores LPTS

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show lpts pifib hardware entry brief locatio 0/0/CPU0

0.0.0.0              0.0.0.0              0     1    ECHOREPLY    0      0    ICMP-app-default   Local LC     LOW      10000  0

3. SPP no LC

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show spp node-counters location 0/0/CPU0

Thu Apr 20 21:01:31.974 UTC

fretta/classify

forwarded to spp clients:           10006

forwarded NPU packet to NetIO:           10006

dropped in classify node:              24

Fwded to CoPP sampler:               1

PUNT ARP:               1

PUNT IFIB:           10006

IFIB RAWIP4_FM:           10000

IFIB RAWIP6_FM:               6

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:           10002

NetIO->NPU injected into spp:               2

NetIO->CPU injected into spp:           10000

NetIO->NPU PROTO ARP:               2

NetIO->CPU PKT LPTS:           10000

-------------------------------

socket/rx

ether raw pkts:           10031

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:           10002

-------------------------------

client/punt

punted to client:           10007

-------------------------------

4. Netio no LC

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1# show netio chains gigabitEthernet 0/0/0/16 location 0/0/cpu0

<12> (ipv4)   Stats IN: 10000 pkts, 1140000 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

Protocol SAFI counts:

--------------------

Protocol        SAFI       Pkts In    Bytes In    Pkts Out   Bytes Out

---------------  ----------    ----------  ----------  ----------  ----------

ipv4     Unicast         10000     1140000           0           0

ipv4   Multicast             0           0           0           0

ipv4   Broadcast             0           0           0           0

ipv6     Unicast             0           0           0           0

ipv6   Multicast             0           0           0           0

5. O FWD está no LC.

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show fwd statistics all location 0/0/CPU0

Thu Apr 20 21:04:27.767 UTC

RECEIVE STATISTICS SUMMARY:

rx_pkts: 10007

punt_pkts: 10007

ingress_total_drops: 0

TRANSMIT STATISTICS SUMMARY:

inject_pkts: 10002

tx_pkts: 10002

egress_total_drops: 0

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#

5. SPP no LC para enviar ao SPP no RP.

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show spp node-counters location 0/0/CPU0

Thu Apr 20 21:01:31.974 UTC

fretta/classify

forwarded to spp clients:           10006

forwarded NPU packet to NetIO:           10006

dropped in classify node:              24

Fwded to CoPP sampler:               1

PUNT ARP:               1

PUNT IFIB:           10006

IFIB RAWIP4_FM:           10000

IFIB RAWIP6_FM:               6

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:           10002

NetIO->NPU injected into spp:               2

NetIO->CPU injected into spp:           10000

NetIO->NPU PROTO ARP:               2

NetIO->CPU PKT LPTS:           10000

-------------------------------

socket/rx

ether raw pkts:           10031

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:           10002

-------------------------------

client/punt

punted to client:           10007

-------------------------------

6. SPP no RP

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show spp node-counters location 0/rP0/CPU0

Thu Apr 20 21:06:33.045 UTC

socket/rx

ether raw pkts:           10002

mgmt interface pkts:           16651

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:           10000

mgmt interface pkts:              14

-------------------------------

fretta/classify

forwarded to spp clients:           26651

forwarded CPU packet to NetIO:           10000

forwarded Mgmt packet to NetIO:           16651

dropped in classify node:               2

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:           10014

NetIO->NPU injected into spp:           10000

MGMT_IF injected into spp:              14

NetIO->NPU PROTO IPV4_PREROUTE:           10000

-------------------------------

client/punt

punted to client:           26651

-------------------------------

7. Netio no RP.

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show netio clients location 0/RP0/CPU0

Thu Apr 20 21:05:05.977 UTC

Counters                  Errors/Total

----------------------------------------

Output                        0/10031

Input                         0/25872

Puntback                      0/0

Jump                          0/0

Driver Output                 0/10014

Mutex Bypass Counters        Total

----------------------------------------

Egress handled               0

Egress chainwalked           10018

Egress dropped               0

Ingress handled              10000

Ingress chainwalked          0

Ingress dropped              0

XIPC queues              Dropped/Queued    Cur/High/Max

------------------------------------------------------------

OutputL                       0/10004         0/1/6000

OutputH                       0/14            0/1/3000

Puntback                      0/0             0/0/6000

PMutex_egressL                0/10004         0/1/6000

PMutex_egressH                0/14            0/1/1500

PMutex_ingressL               0/0             0/0/6000

PMutex_ingressH               0/0             0/0/1500

Input              Punt         XIPC InputQ      XIPC PuntQ

ClientID         Drop/Total        Drop/Total      Cur/High/Max    Cur/High/Max

--------------------------------------------------------------------------------

ipv6_icmp           0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

icmp                0/10000           0/0             0/1/1000        0/0/1000

clns              L 0/0               0/0           L 0/0/1000        0/0/0

H 0/0                             H 0/0/1000

eth_mgmt            0/0               0/0

ipv6_io             0/0               0/4             0/0/1000        0/1/1000

ipv6_nd             0/4               0/0             0/1/1500        0/0/1000

l2snoop             0/0               0/0             0/0/1000        0/0/0

ether_sock          0/0               0/0

icmpv6_unreach_jump        0/0               0/0

raw               L 0/0               0/0           L 0/0/1600        0/0/0

H 0/0                             H 0/0/1600

tcp               L 0/0               0/0           L 0/0/1600        0/0/0

H 0/0                             H 0/0/1600

udp               L 0/307             0/0           L 0/1/1600        0/0/0

H 0/0                             H 0/0/1600

arp                 0/15565           0/0             0/4/1000        0/0/1000

mpls_io             0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

lspv_server         0/0               0/0

ipv4                0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

ipv6                0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

Key:

L = queue for lower priority packets

H = queue for higher priority packets

8. IP IO

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show ipv4 traffic brief

Rcvd: 0 admin unreachable, 0 network unreachable

0 host unreachable, 0 protocol unreachable

0 port unreachable, 0 fragment unreachable

0 time to live exceeded, 0 reassembly ttl exceeded

0 echo request, 10000 echo reply

0 mask request, 0 mask reply

0 redirect, 0 parameter error

0 source quench, 0 timestamp, 0 timestamp reply

0 router advertisement, 0 router solicitation

10000 total, 0 checksum errors, 0 unknown

9. Estatísticas da interface:

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1# show int gigabitEthernet 0/0/0/16

Thu Apr 20 21:22:12.822 UTC

GigabitEthernet0/0/0/16 is up, line protocol is up

Interface state transitions: 1

Hardware is GigabitEthernet, address is 008a.964b.7040 (bia 008a.964b.7040)

Internet address is 1.1.16.1/24

MTU 1514 bytes, BW 1000000 Kbit (Max: 1000000 Kbit)

reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255

Encapsulation ARPA,

Full-duplex, 1000Mb/s, link type is force-up

output flow control is off, input flow control is off

Carrier delay (up) is 10 msec

loopback not set,

Last link flapped 01:01:11

ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00

Last input 00:58:03, output 00:58:03

Last clearing of "show interface" counters never

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

10004 packets input, 1140270 bytes, 0 total input drops

3 drops for unrecognized upper-level protocol

Received 1 broadcast packets, 3 multicast packets

0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

10004 packets output, 1140270 bytes, 0 total output drops

Output 1 broadcast packets, 3 multicast packets

0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#

Ping local

<TBD>