Contents

Introdução

Informações de Apoio

Tabela de resumo de SMU

FPD Upgrade MOP

Caso de uso. Sistema com Cisco IOS-XR Versão 7.1.2. e SMUS necessários ativados

VM XR

sysadmin

Verificar versões de FPD nos RPs

Verifique a área TAM em ambos os RPs (Avalie a remoção da seção)

RP0

RP1

Exemplo de saída de memória TAM corrompida

Executar atualização de IOFPGA em ambos os RPs

Verificar

Recarregue os RPs ativo e em espera para que a atualização do IOFPGA seja concluída

Verificar Versão do ADM

Execute outra atualização de FPD em ambos os RPs

1. ADM

2. BIOS

3. SATA

Verifique as atualizações

Procedimento de ciclo de energia para concluir outra atualização de FPD

Verificar versões de FPD

Verificar Versão do ADM

Atualizar outros FPDs em outros locais (se houver)

Introdução

Este documento descreve como evitar situações em que o processador de roteamento (RP) do Cisco NCS 560 deixa de responder após uma recarga ou um ciclo de energia.

Informações de Apoio

Na maioria dos casos, as implantações do NCS 560 estão em locais remotos, em grande número, e onde a intervenção humana deve ser reduzida ao mínimo.

Nessas implantações, também é importante atender ao requisito de instalação obrigatória de SMU com base na versão instalada.

Note: A partir do Cisco IOS XR versão 7.2.2 e posteriores, não será mais necessário instalar as SMUs separadamente.

Tabela de resumo de SMU

Versão do IOS XR

SMU

Ligação

Notas

6.6.3

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCv88955 (sysadmin)

CSCvw42910 XR)

CSCvw52338 XR)

link

7.0.1

CSCvw42910 XR)

CSCvw52338 XR)

CSCvt69762 (sysadmin)

link

É obrigatório mudar para a versão de manutenção estendida (EMR) da mesma versão secundária. Por exemplo, IOS XR 7.0.2.

Nenhuma solução para corrupção da área TAM está disponível nesta versão.

7.0.2

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCv48056 (sysadmin)

CSCvw42910 XR)

CSCvw52338 XR)

link

7.1.1

CSCv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 XR)

CSCvw52338 XR)

link

É aconselhável mudar para a versão EMR da mesma versão secundária. Por exemplo, IOS XR 7.1.2.

7.1.2

CSCv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 XR)

CSCvw52338 XR)

link

7.2.1

CSCv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 XR)

CSCvw52338 XR)

link

FPD Upgrade MOP

Os FPDs devem ser atualizados para garantir que os FPDs estejam sempre em uma versão igual ou superior à versão mínima necessária para essa versão do Cisco IOS® XR.

ADM

1.06

IOFPGA

0.64

BIOS

0.16

Este documento pressupõe que:

- RP0 é o RP ativo

- RP1 é o RP em standby

o prompt para vários locais, de modo que todos os comandos para navegar pelos vários locais sejam omitidos.

1. XR - RP0

RP/0/RP0/CPU0:ios#

2. XR - RP1

RP/0/RP1/CPU0:ios#

3. sysadmin - RP0

sysadmin-vm:0_RP0#

4. sysadmin - RP1

sysadmin-vm:0_RP1#

5. sysadmin - shell RP0

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$

6. sysadmin - shell RP1

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$

Caso de uso. Sistema com Cisco IOS-XR Versão 7.1.2. e SMUS necessários ativados

Essas SMUs devem estar ativas e comprometidas com o sistema antes desse processo.

VM XR

RP/0/RP0/CPU0:ios#show install active summary

Active Packages: 10

ncs560-xr-7.1.2 version=7.1.2 [Boot image]

ncs560-mcast-2.0.0.0-r712

ncs560-mgbl-2.0.0.0-r712

ncs560-mpls-1.0.0.0-r712

ncs560-mpls-te-rsvp-2.0.0.0-r712

ncs560-ospf-2.0.0.0-r712

ncs560-k9sec-2.1.0.0-r712

ncs560-iosxr-fwding-2.1.0.1-r712.CSCvp67225

ncs560-os-support-2.1.0.1-r712.CSCvv41516

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907  .xr

sysadmin

sysadmin-vm:0_RP0# show install active summary

Active Packages: 4

ncs560-sysadmin-7.1.2 version=7.1.2 [Boot image]

ncs560-sysadmin-ncs560-7.1.2.1-r712.CSCvv41516

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907  .admin

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907  .host

Verificar versões de FPD nos RPs

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               NEED UPGD  0.53    0.53

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               NEED UPGD  0.53    0.53

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

Verifique a área TAM em ambos os RPs (Avalie a remoção da seção)

É importante garantir que a área da TAM não seja corrompida; caso contrário, um IOFPGA, atualização de FPD e recarregamentos subsequentes podem levar a uma RMA. Com este MOP, já que a versão 0.64 ou superior do FPD está em uso, este processo de atualização do FPD IOFPGA e o recarregamento do RP levam à recuperação de corrupção do TAM.

RP0

sysadmin-vm:0_RP0# show control-driver info location 0/RP0

...

Card view from local RP:

TAM Memory is not corrupted

Can proceed with IOFPGA upgrade if required

...

RP1

sysadmin-vm:0_RP0# show control-driver info location 0/RP1

...

Card view from local RP:

TAM Memory is not corrupted

Can proceed with IOFPGA upgrade if required

...

Note: Se a memória TAM estiver corrompida, não haverá problema se a versão IOFPGA de destino for 0.64 ou superior.

Exemplo de saída de memória TAM corrompida

sysadmin-vm:0_RP1# show control-driver info location 0/RP0

<snip>

Card view from local RP:

TAM Memory is corrupted

Do not proceed with IOFPGA upgrade

<snip>

Note: Se todos os pré-requisitos mencionados neste documento forem atendidos, você poderá prosseguir com a atualização. O "Não continuar com o upgrade IOFPGA" refere-se à versão IOFPGA anterior à 0.64.

Executar atualização de IOFPGA em ambos os RPs

RP/0/RP0/CPU0:ios#upgrade hw-module location all fpd IOFPGA

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP0/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.609 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              IOFPGA               FALSE

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              IOFPGA               FALSE

Verificar

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

Fri Oct 16 15:22:11.256 CEST

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               RLOAD REQ  0.53    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               RLOAD REQ  0.53    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

Recarregue os RPs ativo e em espera para que a atualização do IOFPGA seja concluída

Primeiro, recarregue o RP em standby:

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/RP1 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

Depois que a redundância for restaurada, recarregue o RP ativo (RP0) (ele dispara um failover):

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/RP0 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

Verificar Versão do ADM

No novo RP ativo (RP1):

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.2

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.4

No novo RP em standby (RP0):

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.2

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.4

Execute outra atualização de FPD em ambos os RPs

1. ADM

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPd ADM

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.332 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              ADM                  FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              ADM                  FALSE

2. BIOS

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPD PRIMARY-BIOS

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              PRIMARY-BIOS         FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              PRIMARY-BIOS         FALSE

3. SATA

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPD SATA

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              SATA                 FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              SATA                 FALSE

Verifique as atualizações

RP/0/RP1/CPU0:ios#show hw-module fpd

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  RLOAD REQ  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         RLOAD REQ  0.15    0.16

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 RLOAD REQ  1.30    2.10

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  RLOAD REQ  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         RLOAD REQ  0.15    0.16

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 RLOAD REQ  1.30    2.10

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

Procedimento de ciclo de energia para concluir outra atualização de FPD

Note: Se a versão do firmware do ADM for 1.14.2, você deverá sincronizar todos os sistemas de arquivos em todas as VMs/hosts antes de usar o script de recarregamento.

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.1 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.4 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.4 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.1 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.1 chvrf 0 ssh 10.0.2.2 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.1 chvrf 0 ssh 10.0.2.2 sync

Note: Não há saída para esses comandos.

Para recarregar o chassi:

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/reboot_system.sh

Initiating power-cycle of 0/RP0

Initiating power-cycle of 0/RP1

Note: Se a versão do firmware do ADM for 1.14.3, os FPDs no RP exigirão uma recarga.

Primeiro, recarregue o RP em standby (RP0):

sysadmin-vm:0_RP1# hw-module location 0/RP0 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

Depois que a redundância for restaurada, recarregue o RP ativo (RP1) (ele dispara um failover):

sysadmin-vm:0_RP1# hw-module location 0/RP1 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

Verificar versões de FPD

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

Fri Oct 16 16:24:18.849 CEST

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  CURRENT    1.06    1.06

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         CURRENT    0.16    0.16

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 CURRENT    2.10    2.10

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  CURRENT    1.06    1.06

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         CURRENT    0.16    0.16

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 CURRENT    2.10    2.10

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

Verificar Versão do ADM

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.3

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.6

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.3

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.6

Atualizar outros FPDs em outros locais (se houver)

RP/0/RP0/CPU0:ios#upgrade hw-module location 0/5 FPD IMFPGA

Fri Oct 16 16:28:15.006 CEST

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)