Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Overview

Procedimento

Etapa 1. Verificar o status do modem.

Etapa 3. Desligue a interface Cellular0.

Etapa 4. Faça o download da versão do firmware.

Etapa 5. Transferir a versão do firmware para o roteador ISR1100 LTE.

Etapa 6. Atualizar o firmware LTE

6.a Atualize o firmware do 20.3.X ou anterior.

6.b. Atualizar o firmware no 20.4.X e posterior.

Etapa 7. Confirmar a atualização.

Comandos de solução de problemas

comandos show

Limpar estatísticas

Comandos debug

Redefinir interface

Comandos celulares a partir do 20.4

Introduction

Este documento descreve como atualizar o firmware do modem Cisco LTE no Cisco ISR1100 LTE Series (Nutella) com o Viptela OS.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Rede de longa distância definida por software da Cisco (SD-WAN)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- ISR1100-4GLTE versão 20.3.4 e 20.6.3

- LTE WP7610 Placa sem fio

- Versão do firmware: SWI9X07Y_02.28.03.04

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Overview

Como parte do Cisco 1000 Series Integrated Services Routers (ISR), há dois modelos que contêm um módulo LTE Wireless Sierra:

- WP7607 - ISR1100-4GLTEGB

- WP7610 - ISR 1100-4GLTENA

Esses modelos de roteador são alimentados pelo Viptela OS ou pelo software Cisco IOS® XE SD-WAN.

Note: Para obter mais informações sobre os roteadores Nutella LTE ISR1000 com relação a SKU LTE, bandas LTE suportadas, especificações LTE, navegue para: Cisco ISR1100 e ISR1100X Series Routers

Procedimento

Etapa 1. Verificar o status do modem.

O procedimento de atualização requer que o módulo LTE esteja ativado, caso contrário ele falhará, para verificar a execução do status do módulo: show cellular.

ISR1100-4GLTE#show cellular

Radio mode LTE

Frequency band 2

Bandwidth 10.0 MHz

Transmit channel 65535

Receive channel 1000

Received signal strength indicator, RSSI -61 dBm

Reference signal receive power, RSRP -89 dBm, Excellent

Reference signal receive quality, RSRQ -6 dB, Excellent

Signal-to-noise ratio, SNR 22.2 dB, Excellent

Modem model number : WP7610

Firmware version : SWI9X07Y_02.28.03.04

Firmware date : 2019/06/05 10:14:36

Package : 02.28.03.04_VERIZON_002.075_000

Hardware version : 1.0

Modem status : Online

Modem temperature : 44 deg C

International mobile subscriber identity (IMSI) : 311480732371624

International mobile equipment identity (IMEI) : 356307100342145

Integrated circuit card ID (ICCID) : 89148000007617490780

Mobile subscriber ISDN (MSISDN) : UNAVAILABLE

Electronic serial number (ESN) : 0

Modem status : Online

SIM status : Ready

Activation status : Not applicable

Radio mode : LTE

Signal strength : Excellent

Network status : Searching

Last seen error : Device has no service

Etapa 2. Ligue o módulo LTE.

Note: Se o status do módulo for desligado, ligue-o.

ISR1100-4GLTE# request cellular power on

Etapa 3. Desligue a interface Cellular0.

Acesse o modo de configuração e desligue a interface cellular0 no VPN 0.

ISR1100-4GLTE# configuration terminal

Entering configuration mode terminal

ISR1100-4GLTE(config)# vpn 0

ISR1100-4GLTE(config-vpn-0)# interface cellular0

ISR1100-4GLTE(config-interface-cellular0)# shutdown

ISR1100-4GLTE(config-interface-cellular0)# commit

Etapa 4. Faça o download da versão do firmware.

A versão do firmware LTE depende da LTE Wireless Card e Carrier. Verifique o modelo LTE com o comando show cellular.

Note: Navegue até o Centro de download de software na seção Interfaces WAN sem fio LTE para explorar as opções.

Etapa 5. Transferir a versão do firmware para o roteador ISR1100 LTE.

Use SCP ou FTP para transferir o arquivo de firmware para o diretório inicial do usuário.

Etapa 6. Atualizar o firmware LTE

O processo de firmware LTE depende da versão do roteador:

- Para a versão 20.3.x ou anterior, siga a etapa 6.a

- Para a versão 20.4.x ou posterior, siga a etapa 6.b

6.a Atualize o firmware do 20.3.X ou anterior.

Ative o comando interno que está oculto do modo EXEC regular na Interface de linha de comando (CLI).

ISR1100-4GLTE# unhide viptela_internal

Password: ************

Observação: use esta senha para obter acesso: 5mok!ngk!ll$ Navegue para: Comandos internos de solução de problemas para Cisco SD-WAN

Nota: Em 19.2.3, 20.1.2. 20.3.1 e 20.3.2, o comando unhide viptela_internal não é mais usado, em vez disso, use o comando unhide full . A senha é a mesma.

Execute o comando request internal upgrade com o caminho absoluto para o arquivo de firmware.

ISR1100-4GLTE# request internal modem upgrade path /home/admin/WP76xx_02.37.06.00_VERIZON_002.107_000.spk

Nota: neste exemplo, o arquivo de firmware está localizado no diretório /home/admin.

Note: Não é necessário reinicializar o roteador para que a atualização do firmware entre em vigor.

6.b. Atualizar o firmware no 20.4.X e posterior.

Note: Unhide viptela_internal é removido de 20.4 em diante e substituído pelo comando request support.

Execute o comando request support upgrade com o caminho absoluto para o arquivo do firmware.

ISR1100-4GLTE# request support modem upgrade path /home/admin/WP76xx_02.37.06.00_VERIZON_002.107_000.spk

Nota: neste exemplo, o arquivo de firmware está localizado no diretório /home/admin.

Note: Não é necessário reinicializar o roteador para que a atualização do firmware entre em vigor.

Etapa 7. Confirmar a atualização.

Para verificar o novo Firmware e Pacote, execute o comando show cellular.

ISR1100-4GLTE# show cellular

Modem model number : WP7610

Firmware version : SWI9X07Y_02.37.06.00

Firmware date : 2020/06/02 00:54:15

Package : 02.37.06.00_VERIZON_002.107_000

Hardware version : 1.0

Modem status : Low Power Mode

Modem temperature : 43 deg C

International mobile subscriber identity (IMSI) : 311480XXX371624

International mobile equipment identity (IMEI) : 356307XXX342145

Integrated circuit card ID (ICCID) : 89148XXXX7617490780

Mobile subscriber ISDN (MSISDN) : UNAVAILABLE

Electronic serial number (ESN) : 0

Comandos de solução de problemas

comandos show

Use o comando show na CLI para exibir as informações do celular.

show cellular modem

show cellular network

show cellular profiles

show cellular radio

show cellular sessions

show cellular status

show interface errors cellular0

show interface | tab

show interface cellular0

show cellular

show internal cellular status >>>> it requires to unhide internal command

Limpar estatísticas

Para verificar as estatísticas da interface celular, execute o comando show interface detail statistics interface cellular0.

clear cellular statistics interface cellular0

clear cellular errors interface cellular0

Comandos debug

Habilite depurações na CLI para exibir informações adicionais.

debug cellular events

debug cellular config

debug cellular api

debug cellular misc

Nota: Quando as depurações estiverem habilitadas, acesse vshell para verificar o conteúdo de /var/log/tmplog/vdebug.

Redefinir interface

request interface-reset vpn 0 interface cellular0

request internal modem reset

Comandos celulares a partir do 20.4

request support cellular at

request support modem dmlog filter-name

request support modem dmlog log-action

request support modem reset

request support modem restore-profile