Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Conceitos básicos

Cisco IOS® XE

Cisco IOS® CG

Gerenciar arquivos no CG522

Copie arquivos do CG522 para o dispositivo de rede

Copie arquivos do dispositivo de rede para o CG522

Copiar arquivos do dispositivo de rede para a pasta no CG

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve as diferentes versões de software disponíveis para o CG522 Gateway Celular e o processo para transferir arquivos de e para o CG522.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha uma conta CCO para fazer download de software do site do software Cisco e de conhecimentos básicos sobre o SO Cisco IOS®.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco CG522 Cellular Gateway no Cisco IOS® XE 17.6.4.

- Cisco Catalyst C3560 no Cisco IOS® 15.2.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A primeira família de produtos de Gateway de Celular (CG) foi fornecida com as versões do Cisco IOS® XE e as versões subsequentes disponíveis foram baseadas na mesma família XE. Em seguida, um novo sistema operacional da Cisco, chamado Cisco IOS® CG (para gateway de celular), foi lançado especificamente para este produto.

Conceitos básicos

Cisco IOS® XE

O Cisco IOS® XE foi o primeiro sistema operacional para os gateways de celular. A primeira versão do Cisco IOS® XE do CG418 (que é EOL) foi a 17.3.2, enquanto a primeira versão do Cisco IOS® XE para o CG522 foi a 17.4.1.

A interface gráfica do usuário (GUI) e o IPv6 foram suportados a partir da versão 17.4.1 e todas as suas versões subsequentes. Tudo como um sistema operacional XE, é construído em uma plataforma Linux. Ele separa os planos de dados e controle, o que melhora o desempenho e a confiabilidade. Seu projeto modular permite que diferentes processos sejam iniciados independentemente sem nenhum impacto no sistema geral.

Software XE

Cisco IOS® CG

O Cisco IOS® CG é o mais novo Cisco OS disponível para a família de Gateways Celulares, lançado em 23 de agosto de 2021.

Ele começou a partir do 17.6.1a e foi ativado e seguiu a linha de trem IOS XE, quando este documento foi escrito.

As primeiras versões do Cisco IOS® CG não suportavam IPv6 ou uma interface gráfica do usuário (GUI). A versão 17.9.4a introduziu o suporte para IPv6. A GUI está disponível na versão 17.10.1a.

Software CG

No site de download de software da Cisco, você pode selecionar o sistema operacional desejado para seu gateway de celular, seja XE ou CG:

Download de software

Note: Nos gateways de celular, os comandos são os mesmos se você usar o IOS XE ou o IOS CG. Mas alguns comandos serão diferentes se você trabalhar com Módulos de Interface Conectável (PIMs - Pluggable Interface Modules) 5G em roteadores.

Gerenciar arquivos no CG522

Você pode copiar arquivos do CG para um dispositivo de rede, como um roteador ou um switch, e vice-versa, copiar arquivos de um dispositivo de rede, como um roteador ou um switch, para o CG.

Não é possível usar um computador pessoal ou laptop como servidor tftp para copiar arquivos de/para CG.

Isto é particularmente necessário:

- coletar dmlogs no CG (pois é necessário copiá-los do CG para um servidor tftp externo)

- para atualizar a versão do firmware do modem, pois você deve copiar o arquivo de imagem para o CG.

Copie arquivos do CG522 para o dispositivo de rede

Etapa 1. Verifique se há comunicação entre os dispositivos:

- Do CG para o switch:

CellularGateway# show gw-system:interface brief

ADMIN   OPER

PORT  INTERFACE        IP ADDRESS    STATUS  STATUS  DESCRIPTION

---------------------------------------------------------------------------------

0/0   GigabitEthernet  172.xxx.xxx.10  UP      UP      Gigabit Ethernet Interface

ADMIN   OPER

PORT  INTERFACE  IP ADDRESS     STATUS  STATUS  DESCRIPTION

--------------------------------------------------------------------

1/0   Cellular   10.xxx.xxx.xxx  UP      UP      Cellular Interface

CellularGateway# gw-action:request ping 172.xxx.xxx.11

Success :172.xxx.xxx.11 (172.xxx.xxx.11): 56 data bytes

172.xxx.xxx.11 ping statistics

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss round

trip min/avg/max = 0.725/1.010/2.000 ms

CellularGateway#

- Do switch para o CG

switch#show ip interface brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Vlan10               172.xxx.xxx.11     YES NVRAM  up                    up

switch#ping 172.xxx.xxx.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.xxx.xxx.10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms

switch#

Etapa 2. No roteador ou switch, digite o comando para copiar um arquivo do CG para o dispositivo de rede:

switch#copy tftp://172.xx.xx.xx/test123.txt flash:

Destination filename [test123.txt]?

Accessing tftp://172.xx.xx.xx/test123.txt...

Loading test123.txt from 172.xx.xx.xx (via Vlan10): !

[OK - 132988 bytes]

132988 bytes copied in 1.901 secs (69957 bytes/sec)

switch#

Etapa 3. Verificar se o arquivo existe no dispositivo de rede:

switch#dir | in test

Directory of flash:/

580  -rwx      132988  Mar 12 2025 18:27:20 +00:00  test123.txt

122185728 bytes total (95322112 bytes free)

switch#

Copie arquivos do dispositivo de rede para o CG522

Etapa 1. Verifique se há comunicação entre os dispositivos.

- Do CG para o switch:

CellularGateway# show gw-system:interface brief

ADMIN   OPER

PORT  INTERFACE        IP ADDRESS    STATUS  STATUS  DESCRIPTION

---------------------------------------------------------------------------------

0/0   GigabitEthernet  172.xxx.xxx.10  UP      UP      Gigabit Ethernet Interface

ADMIN   OPER

PORT  INTERFACE  IP ADDRESS     STATUS  STATUS  DESCRIPTION

--------------------------------------------------------------------

1/0   Cellular   10.xxx.xxx.xxx  UP      UP      Cellular Interface

CellularGateway# gw-action:request ping 172.xxx.xxx.11

Success :172.xxx.xxx.11 (172.xxx.xxx.11): 56 data bytes

172.xxx.xxx.11 ping statistics

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss round

trip min/avg/max = 0.725/1.010/2.000 ms

CellularGateway#

- Do switch para o CG:

switch#sh ip int br

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Vlan10               172.xxx.xxx.11     YES NVRAM  up                    up

switch#ping 172.xxx.xxx.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.xxx.xxx.10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms

switch#

Etapa 2. Configure o dispositivo de rede como servidor tftp e aponte-o para o arquivo que deseja copiar para o CG:

switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

switch(config)#tftp-server flash:test.txt

Etapa 3. No CG digite o comando para fazer o download do arquivo do switch:

CellularGateway # gw-action:request file download tftpip 172.xxx.xxx.11 filename test.txt

INFO: Accessing file test.txt from 172.xxx.xxx.11

INFO: Please wait while the file is being downloaded

% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current

Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

100   885    0   885    0     0   237k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  237k

100   885    0   885    0     0   222k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  222k

file received /flash//test.txt size(Bytes): 885

Etapa 4. Verifique se o arquivo foi copiado com êxito:

CellularGateway # gw-action:request file list

d---------         4096 Apr 14 2022 fw_upgrade_sysinfo

-rw-r--r--          885 Oct 10 22:00 test.txt

drwx------        16384 Nov 11 2022 lost+found

drwxr-xr-x         4096 Sep 29 09:25 storage

drwxr-xr-x         4096 Nov 11 2022 tmp

CellularGateway #

Copiar arquivos do dispositivo de rede para a pasta no CG

Quando houver necessidade de atualizar a versão do firmware do modem, o arquivo de imagem deverá ser copiado do roteador ou switch para uma pasta CG na memória flash.

Nesse caso, há uma opção para concluir essa tarefa com apenas um comando no CG.

Percorra as etapas 1 e 2 da seção "From switch to CG" (De switch para CG) e digite este comando no CG:

CellularGateway# gw-action:request file download tftpip 172.xxx.xxx.11 filename firmware_file.bin create_dir new_firm

INFO: Accessing file firmware_file.bin from 172.xxx.xxx.11

INFO: Please wait while the file is being downloaded

INFO: Created folder new_firm

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current

Dload Upload Total Spent Left Speed

100 885 0 885 0 0 190k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 190k

100 885 0 885 0 0 178k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 178k

file received /flash/new_firm/firmware_file.bin size(Bytes): 885

CellularGateway#

Em seguida, verifique se o arquivo foi copiado com êxito na pasta desejada:

CellularGateway# gw-action:request file list new_firm

-rw-r--r-- 885 Oct 11 07:28 firmware_file.bin

CellularGateway#

Quando estiver no processo de atualização da versão do firmware do modem, verifique se há apenas o arquivo de imagem do firmware na pasta. Se você tiver outros arquivos lá, deverá excluí-los:

CellularGateway# gw-action:request file delete new_firm/firmware_file.bin

Removing File(s): new_firm/firmware_file.bin

CellularGateway#

Em seguida, verifique se o arquivo foi excluído:

CellularGateway# gw-action:request file list new_firm

CellularGateway#

Quando apenas o arquivo de imagem do firmware estiver localizado na pasta, você poderá atualizar o firmware do modem.

Note: Esse processo não é usado para atualizar o software no CG, pois ele tem seu próprio processo.

Os dois cenários mais comuns em que a transferência de arquivos é necessária são:

- Copie o arquivo de imagem do firmware do modem para o CG para atualizá-lo.

- Copie dmlogs ou outros arquivos do CG para análise posterior.

Note: Não há suporte para downgrade de firmware de modem.

É importante lembrar que esse processo é usado para transferir arquivos de e para o Gateway Celular, mas não para os arquivos de imagem do Cisco IOS®. O processo para fazer download dos arquivos de imagem para atualizar o software é descrito na Processo de atualização de software para gateways de celular da Cisco.

Informações Relacionadas

Notas de versão para gateways celulares Cisco Catalyst