Contents

Introdução

Informações de Apoio

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações gerais do CG522-E

Procedimento de instalação do hardware:

Painel lateral do gateway celular Cisco 522-E

Indicação de LEDs de status no CG522-E

Instalação das placas SIM

Instalação da antena 5G interna

Ligue o CG522-E

Procedimento de instalação do software:

Acesse o CG522-E através do console

Acesse o CG522-E via SSH

Alterar a senha

Como visualizar a configuração atual

Introdução

Este documento descreve a configuração inicial e o processo de instalação do Gateway Celular 522-E.

Informações de Apoio

Qualquer procedimento de configuração complexo está além do escopo desta publicação. O CG522-E é um dispositivo Plug and Play, mas as informações fornecidas facilitam o uso. Aqui está um hyperlink para toda a documentação publicada do CG522-E.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento básico destes tópicos:

- Conceitos Básicos de Redes Celulares 5G

- Cisco IOS® XE e Cisco IOS® CG

Componentes Utilizados

CG522-E (v.17.04.01a)

Modem CG522-E EM9190 (v.SWIX55C_01.07.13.00)

WS-C3850-12X48U (v.03.07.04E)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações gerais do CG522-E

O CG522 funciona como um dispositivo NSA (não autônomo). Isso significa que a banda 5G está no plano de dados e o LTE no plano de controle. Como resultado, o tráfego precisa ser empurrado para dentro e para fora do CG522 para que o dispositivo NSA agregue de bandas 4G para bandas 5G.

Procedimento de instalação do hardware:

Painel lateral do gateway celular Cisco 522-E

Esta figura mostra o painel lateral I/0 do CG522-E:

1

Soquete PWR

2

Gigabit Ethernet-WAN

3

Tampa para slots SIM duplos (SIM 0 | SIM 1

4

Botão Redefinir

5

Porta Aux

6

Console (RJ-45)

Indicação de LEDs de status no CG522-E

◉

sólido

✺

intermitente

○

desligado

LEDs de Inicialização Inicial

4G

5 G

Função

◉

○

- O sistema operacional foi inicializado

- O modem não está conectado

- Interface LAN ativa

✺ / ○

○

- O sistema operacional foi inicializado

- Estado do modem não definido

- Interface de LAN inativa

◉

○

- Ligar, carregador de inicialização

- SO inicializado, mas nenhum SIM encontrado

✺ / ○

○

- Inicialização do sistema em andamento

LEDs nominais

4G

5 G

Função

◉

○

- Operação normal

- Sinal celular 4G máximo - equivalente a 3 ou 4 barras

- Interface LAN ativa

✺ / ○

○

- Operação normal

- Sinal celular 4G médio - equivalente a 1 ou 2 barras

- Interface LAN ativa

○

◉

- Operação normal

- Sinal celular máximo de 5G - equivalente a 3 ou 4 barras

- Interface LAN ativa

○

✺ / ○

- Operação normal

- Sinal celular 5G médio - equivalente a 1 ou 2 barras

- Interface LAN ativa

LEDs de condição marginal

4G

5 G

Função

◉

◉

Modo de baixa potência

✺ / ○ ou ◉

✺ / ○

Modo de mitigação térmica ativado, rádio ligado com sinal 4G

✺ / ○

✺ / ○ ou ◉

Modo de mitigação térmica ativado, rádio ligado com sinal 5G

✺ / ○

✺ / ○

Modo de mitigação térmica ativado, rádio desligado

Instalação das placas SIM

Ao lado da porta Ethernet, o CG522-E tem uma tampa para os slots SIM. A tampa é presa por um parafuso Phillips. Remova com cuidado o parafuso para revelar os slots SIM.

O tamanho do SIM só é compatível com o MICRO SIM (Altura: 15 mm, largura: 12 mm, Espessura: 0,76 mm).

1

Tampa SIM

2

Adaptador MICRO SIM

3

NANO SIM

Note: Use um adaptador de cartão MICRO SIM para cartões NANO SIM.

Instalação da antena 5G interna

Ocasionalmente, é necessário instalar uma antena 5G no CG522-E. A única antena 5G interna suportada é a 5G-ANTM-SMA-D (Multi-Band Swivel Mount Dipole antenna, Antena Dipolo de montagem giratória multibanda) (SMA). Para inserir a antena, verifique se não há energia no CG522-E, pegue a extremidade do conector macho SMA da antena e gire o conector no conector fêmea no CG522-E até ficar apertado moderadamente.

Note: O 5G-ANTM-SMA-D é para uso interno. A antena é projetada para se conectar a uma porta de antena dedicada no dispositivo. Não são necessárias ferramentas especiais para instalar a antena.

aviso: Utilize o guia de instalação 5G-ANTM-SMA-D para obter precauções de segurança e protocolos para operar com atividade elétrica.

Ligue o CG522-E

O CG522-E pode ser ligado por vários métodos, que incluem PoE+ e um conector de 4 pinos de bloco de energia de 12V 2,5A.

Para confirmar se o CG522-E é compatível com PoE, procure o símbolo de raio na porta ethernet.

Note: O cabo PoE+ não deve ter mais de 100 m. Se uma unidade CG522-E não PoE for substituída, a mesma será recebida.

Tip: Esta é a instalação de hardware no nível mais básico. Para obter mais informações, utilize este guia de instalação de hardware.

Procedimento de instalação do software:

Acesse o CG522-E através do console

O CG522-E pode ser acessado por sessão de console. Os parâmetros são:

- taxa de baud: 115200 bits/s

- 8 bits de dados

- sem paridade

- 1 bit de parada (8N1)

- nenhum controle de fluxo necessário

- nome de usuário: admin

- senha: número de série do dispositivo

Localize o número de série do dispositivo observando a parte inferior da unidade. Ele também aparece na sequência de inicialização. Esta mensagem é exibida:

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

Acesse o CG522-E via SSH

O CG522-E pode ser acessado pelo SSH através de uma interface de Camada 2 a partir de um switch/roteador. Certifique-se de que a interface receba um endereço IP dentro da sub-rede 192.168.1.x, pois o endereço IP da interface padrão CG522-E está definido como 192.168.1.1.

No dispositivo de uplink (Switch/Roteador), configure estes comandos:

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface

Switch(config-if)# no switchport

Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# exit

Switch# ssh -l admin 192.168.1.1

Password:

No CG522-E, os parâmetros iniciais são:

- Endereço IP: 192.168.1.1

- nome de usuário: admin

- senha: número de série do dispositivo

Localize o número de série do dispositivo observando a parte inferior da unidade. Ele também aparece na sequência de inicialização. Esta mensagem aparece no console:

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

Tip: Você pode usar o SSH em uma SVI de um switch e depois o SSH no CG522-E com esse método; no entanto, uma SVI não é suficiente para comutar o CG522 e o dispositivo de uplink. Você deve incluir a interface L2 na interface de uplink do CG522-E.

Alterar a senha

Quando houver acesso ao console ou ao SSH, altere o nome de usuário e a senha do CG522-E com esses comandos.

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# aaa authentication users user admin change-password old-password

Após implementar esses comandos, observe os prompts:

Value for 'old-password' (

): *********

Value for 'new-password' (

): ********

Value for 'confirm-password' (

): ********

Como visualizar a configuração atual

Execute este comando para ver a configuração atual do CG522-E:

CellularGateway# show running-config

Como atualizar seu software CG522-E

É ideal atualizar seu CG522-E antes de usá-lo.

Use este procedimento para carregar e atualizar a versão do software do CG522-E.

- Tenha um servidor TFTP acessível, copie a imagem do software no servidor e garanta que as permissões no arquivo sejam tais que os usuários TFTP anônimos possam acessar o arquivo.

Para obter um guia de configuração abrangente para baixar e instalar software; clique aqui.

Primeiro, confirme a versão do CG522-E:

CellularGateway# show version

Active image

Product name       = Cisco Cellular Gateway

Build version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Software version   = 1.0.0

Build date         = 2023-08-08_23.41

Build path         = /san1/BUILD/workspace/CCO_c174_throttle_EIO/base/build_eio

Built by           = aut

Firmware info

Uboot version      = 2018.03-7.1.0-cwan-0.0.16

Uboot date         = 10/06/2020

Last reboot reason = SoftReset

Em seguida, use este procedimento:

CellularGateway# gw-action:request software upgrade

tftp://192.168.1.2/cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

System is about to download and install the selected software, Continue? [no,yes] yes

Software successfully upgrade

CellularGateway# gw-action:request system reboot

System is about to reload, Continue? [yes,no]

Note: Neste cenário, o Switch que está sendo utilizado como um servidor TFTP. O link para a página do software está neste hiperlink.

Como visualizar e alternar entre partições de imagem:

CellularGateway# show gw-system:system partition

Primary Image

Partition    = image2

File name    = cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

Version      = 17.09.04.0.0.1691563291..Bengaluru

Build Date   = Wed Aug  9 06:41:31 2023

Install Date = Sun Jun  4 02:03:23 2000

Boot Status  = Boot Successful.

Backup Image

Partition    = image1

File name    = cg-ipservices.17.04.01a.SPA.bin

Version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Build date   = Fri Dec 18 05:43:05 2020

Install Date = Fri Jun 22 11:13:59 2018

Boot Status  = Boot Successful.

CellularGateway# gw-action:request software activate

System is about to reload, Continue? [yes,no]

Verificar PID, Tempo de atividade, Memória, Tamanho da Flash

Essas informações fornecidas são muito úteis para verificações de compatibilidade e solução de problemas. Para obter um guia de solução de problemas do CG522-E, clique neste hyperlink.

CellularGateway# show gw-system:system status

SYSTEM INFO

Platform PID                   = CG522-E

Product Serial Number          = FGL2504LB7Y

System Up Time                 = up 15 days

Current Time                   = Thu Aug 24 22:37:22 UTC 2023

Current CPU Usage              = 5%

RAM

Total Memory in KBytes         = 993852

Memory Used in KBytes          = 557760

Memory Free in KBytes          = 436216

STORAGE

Disk type                      = Bootflash

Disk Size in KBytes            = 999320

Disk Used in KBytes            = 88944

Disk Available in KBytes       = 841564

Disk Used Percentage           = 10%

TEMPERATURE

Ambient temperature            = 53 deg C

Power source                   = AC

Verificar informações de hardware

As informações fornecidas aqui são muito úteis para verificações de compatibilidade e solução de problemas. Para obter um guia de solução de problemas do CG522-E, clique neste hiperlink.

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = zzzzzzz

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

Verificar Conexão da Sessão

Essas informações permitem determinar qual APN está conectado, o status da sessão e assim por diante.

Este é um exemplo de um status de sessão desconectada:

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Disconnected

Call end mode =

Session disconnect reason type = (0)

Session disconnect reason = (0)

Cellular Interface = 1/1

Backoff timer = NOT Running

Back off error count = 0

Back off timer index = 0

Back off timer array (in minutes) = 0 1 1 1 1 5 10 15 30 60

Period of Backoff = 0 minute(s)

Este é um exemplo de um status de sessão de conexão:

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Connected

IPv4 Address = x.x.x.x

IPv4 Gateway Address = y.y.y.y

IPv4 Primary DNS = z.z.z.z

IPv4 Secondary DNS = x.x.x.x

Tx Packets = 6821, Rx Packets = 6

Tx Bytes = 1301756, Rx Bytes = 888

Tx Drops = 0, Rx Drops = 0

Tx Overflow Count = 0, Rx Overflow Count = 0

Verificar informações do rádio

Essas informações fornecidas são úteis para verificações de compatibilidade e solução de problemas. Para obter um guia de solução de problemas do CG522-E, clique neste hyperlink.

CellularGateway# show cellular 1 radio

Radio Power Mode = online

Radio Access Technology(RAT) Selected = LTE

LTE Rx Channel Number(PCC) = 0

LTE Tx Channel Number(PCC) = 0

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

Current RSSI = -60 dBm

Current RSRP = -94 dBm

Current RSRQ = -14 dB

Current SNR = 2.8 dB

Physical Cell Id = 119

Network Change Event = activated LTE

CellularGateway# show cellular 1 radio-details

Carrier Aggregation Status = Disabled

LTE RX Channel Number(PCC) = xxx

LTE TX Channel Number(PCC) = yyy

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

PCC CA information:

-------------------

LTE band class = 66

E-UTRA absolute radio frequency channel number of the serving cell = 0

Bandwidth = 20 MHz

Physical Cell Id = 119

Current RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -94 dBm

Current RSSI in 1/10 dBm as measured by L1 = -63 dBm

Current RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -12 dB

Measured SINR in dB = 3.8 dB

Tracking area code information for LTE = 31891

5G CC information:

------------------

Current ENDC RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -101 dBm

Current ENDC RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -14 dB

Measured ENDC SINR in dB = 4 dB

As informações 5G CC são uma indicação do uso de 5G. A banda selecionada atualmente mostra a utilização de LTE, mas como um dispositivo NSA, a banda LTE é selecionada devido a nenhum tráfego nessa simulação em particular.

Verificar e Configurar o Nome do Ponto de Acesso Celular (APN)

O CG522-E normalmente é capaz de configurar o APN automaticamente com base em seu SIM. Este procedimento é como confirmar um perfil APN ativo. Às vezes, é necessário configurar um perfil APN estático.

CellularGateway# show cellular 1 profile

PROFILE ID   APN        PDP TYPE   STATE     AUTHENTICATION  USERNAME  PASSWORD

---------------------------------------------------------------------------------

1            Broadband  IPv4       ACTIVE      none            -         -

2            ims        IPv4v6     INACTIVE    none            -         -

Como configurar um APN personalizado:

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot <# of sim slot in use>

CellularGateway(config-slot-0)# profile id <#> apn

pdn-type IPv4v6 authentication

username

password

CellularGateway(config-slot-0)# attach profile <#>

CellularGateway(config-slot-0)# commit

Tip: Alguns APNs não exigem autenticação; o que significa que não é necessário definir nenhuma autenticação, se não for necessário. EX.: profile id <#> apn pdn-type IPv4v6 <— este é um comando válido.

Como remover um perfil APN:

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot 1

CellularGateway(config-slot-1)# no attach-profile 1

CellularGateway(config-slot-1)# no profile id 1 apn broadband

CellularGateway(config-slot-1)# commit

Note: Nenhuma autenticação é necessária para LTE.

Note: A Verizon exige pelo menos 2 perfis; um perfil de anexo (geralmente vzwims ou ims) e um perfil de dados/padrão. A AT&T exige apenas um perfil, conforme necessário, para dados/padrão e perfis de conexão (banda larga).

Configurar o slot SIM primário e os comandos de failover do SIM

Execute estes comandos para definir o slot SIM primário e para utilizar a função de temporizador de failover SIM. Um failover manual seria definir novamente o slot SIM primário.

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim primary-slot <0/1>

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim max-retry 5

CellularGateway(config-cellular-1)# sim failovertimer 7

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway#

Verificar e configurar o firmware do modem CG522-E

Use este procedimento para carregar e atualizar a versão do firmware do modem CG522-E.

- Tenha um servidor TFTP acessível, copie a imagem do software no servidor e garanta que as permissões no arquivo sejam tais que os usuários TFTP anônimos possam acessar o arquivo.

- Crie um subdiretório para armazenar o firmware do modem.

- Confirme o firmware correto baseado na portadora SIM (visível na página de software).

- Copie os arquivos de firmware (.cwe e .nvu) nesse diretório.

Para obter um guia de configuração abrangente para baixar e instalar o firmware; clique aqui.

Use o procedimento abaixo:

CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe create_dir

INFO: Created folder

INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00.cwe from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe

INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe

file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe size(Bytes): 88960399

CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu create_dir

INFO:

Directory already exists

INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu

INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu

file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu size(Bytes): 69051

CellularGateway# cellular 1 upgrade firmware

Comandos para verificar o status do firmware:

CellularGateway# show cellular 1 firmware

Firmware Activation Mode = AUTO

INDEX  CARRIER  FW VERSION       PRI VERSION  STATUS

------------------------------------------------------

1      GENERIC  01.07.13.00_GEN  016.006_004  ACTIVE

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Factory Serial Number (FSN) = 4H0355006001A1

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

Note: Neste cenário, o switch de rede é utilizado como um servidor TFTP. Para a página de firmware, aqui está o hiperlink.

Como reiniciar o modem

A redefinição do modem não apaga nenhum conjunto de configurações. Ele funciona como uma reinicialização.

CellularGateway# cellular 1 modem-reset

cellular_modem_reset :

Você também pode utilizar comandos AT para reinicializar o modem.

CellularGateway# cellular 1 modem-at-command

at!reset