Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Problema

Procedimento para solucionar falha do módulo FAN no ASR9k

Etapa 1. Verificação CLI inicial

Etapa 2. Inspeção ambiental e física

Etapa 3. Verificar Problemas Conhecidos e Bugs

Etapa 4. Ações corretivas e substituição

Para ASR 9000 Series com módulos de ventoinha fixos (por exemplo, ASR 9001):

Para ASR 9000 Series com bandejas de ventoinha modulares (por exemplo, modelos ASR 9006, ASR 9010 e ASR 99xx)

Introdução

Este documento descreve como resolver problemas de falha do módulo FAN no ASR9k.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- XR Cisco IOS®

Note: A Cisco recomenda que você tenha acesso ao Cisco IOS® XR CLI e ao admin CLI.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- A série ASR 9000 engloba uma variedade de modelos, incluindo o ASR 9001, ASR 9006, ASR 9010, ASR 9901, ASR 9906, ASR 9910, ASR 9912 e ASR 9922, entre outros.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Os Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Routers (ASR9k) são roteadores de alto desempenho projetados para redes de provedores de serviços e oferecem escalabilidade, confiabilidade e recursos avançados para suportar as demandas de ambientes de rede. Os roteadores ASR9k fornecem arquitetura de hardware modular e permitem configuração e expansão flexíveis para atender a diversos requisitos de rede.

A família de roteadores ASR9k inclui:

· Projeto modular: Os roteadores ASR9k apresentam componentes modulares, como processadores de roteamento, placas de linha e bandejas de ventoinhas, e permitem atualizações e manutenção fáceis sem interrupção das operações de rede.

· Sistema de refrigeração: Por exemplo, o modelo ASR 9001 usa uma única bandeja de ventoinhas com acesso frontal que contém ventoinhas redundantes para garantir o resfriamento contínuo. A bandeja do ventilador suporta fluxo de ar lado a lado e, a partir da versão 4.3.0 do software, permite a inserção e remoção on-line (OIR - Online Insertion and Removal) com certas restrições de temperatura ambiente, melhorando assim a facilidade de manutenção.

•Alta Disponibilidade: A série ASR9k suporta fontes de alimentação e ventoinhas redundantes, contribui para alta disponibilidade e minimiza o tempo de inatividade.

· Desempenho e escalabilidade: Projetados para lidar com agregação em larga escala e roteamento de borda, os roteadores ASR9k suportam alta taxa de transferência e protocolos de roteamento avançados adequados para redes de núcleo e borda de provedores de serviços.

· Recursos de software: Os roteadores executam o software Cisco IOS® XR, que fornece confiabilidade de nível de operadora, modularidade e programabilidade para suportar demandas de rede em evolução.

Problema

Uma falha no módulo do ventilador ou na bandeja do ventilador em um roteador ASR 9000 Series pode levar a um resfriamento inadequado, resultando no superaquecimento de componentes de hardware críticos. Esse superaquecimento pode causar instabilidade do sistema, desempenho degradado, desligamentos inesperados ou danos permanentes ao hardware, afetando, em última análise, a disponibilidade da rede e a confiabilidade do serviço. Considerando a função crítica do sistema de resfriamento na manutenção da integridade do dispositivo, a detecção e a mitigação oportunas de falhas de ventilador são essenciais para evitar interrupções da rede e manter a alta disponibilidade em ambientes de provedores de serviços.

Procedimento para solucionar falha do módulo FAN no ASR9k

O procedimento para solucionar falhas do módulo do ventilador em roteadores ASR 9000 Series geralmente descreve uma abordagem consistente entre os modelos, com ações físicas específicas que diferem dependendo se o modelo usa um módulo de ventilador fixo ou uma bandeja de ventilador modular.

Etapa 1. Verificação CLI inicial

Faça login no roteador no Cisco IOS® XR CLI e execute estes comandos para identificar o status das bandejas de ventilador e ventiladores individuais. Esses comandos são comuns em todas as plataformas ASR 9000 executando o Cisco IOS® XR.

Etapa 1.1 Verificar o status da plataforma: Execute este comando para identificar se é uma falha na bandeja do VENTILADOR ou uma ou mais falhas na bandeja do VENTILADOR.

Exemplo de saída do comando:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9006#show platform

Wed Jul 16 12:16:00.408 IST

Node           Type                     State          Config state

--------------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0    A9K-RSP5-SE(Active)      IOS XR RUN     NSHUT

0/RSP1/CPU0    A9K-RSP5-SE(Standby)     IOS XR RUN     NSHUT

0/FT0          ASR-9006-FAN-V2          OPERATIONAL    NSHUT

0/FT1          ASR-9006-FAN-V2          OPERATIONAL    NSHUT

0/0/CPU0       A9K-MOD200-SE            IOS XR RUN     NSHUT

0/0/0          A9K-MPA-20X1GE           OK

0/1/CPU0       A9K-8X100GE-SE           IOS XR RUN     NSHUT

0/2/CPU0       A9K-MOD200-SE            IOS XR RUN     NSHUT

0/2/0          A9K-MPA-20X10GE          OK

0/PT0          A9K-DC-PEM-V2            OPERATIONAL    NSHUT

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9006#

Note: Se todas as bandejas de ventoinha estiverem em "OPERACIONAL", você poderá concluir que ela funciona bem. Caso contrário, se alguma bandeja VENTILADORA não estiver operacional, isso significa que a bandeja VENTILADORA está em estado de falha.

Etapa 1.2. Identificar módulos de ventoinha com falha: Execute este comando para verificar o status e a velocidade de ventiladores individuais dentro de uma bandeja de ventiladores.

Exemplo de saída do comando:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9006#admin show environment fan

Wed Jul 16 12:16:09.843 IST

=============================================================================

Fan speed (rpm)

Location     FRU Type           FAN_0   FAN_1   FAN_2   FAN_3   FAN_4   FAN_5

-----------------------------------------------------------------------------

0/FT0        ASR-9006-FAN-V2        -    7710    7590    8970    7500    7530

0/FT1        ASR-9006-FAN-V2     7590    7560    7590    7590    7560    7560

0/PT0-PM0    PWR-2KW-DC-V2       8022    8559

0/PT0-PM1    PWR-2KW-DC-V2       6280    6237

0/PT0-PM2    PWR-2KW-DC-V2       7914    8559

0/PT0-PM3    PWR-2KW-DC-V2       7978    8516

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9006#

Note: Um traço (`-`) ou valores de RPM significativamente menores em comparação com outros ventiladores na mesma bandeja podem indicar um ventilador com falha ou com falha.

Etapa 1.3. Verificar a falha do módulo do ventilador nos registros: Execute este comando para verificar se há alarmes relacionados ao ventilador nos registros do sistema.

Exemplos de logs:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9006# show logging | include FAN

0/RSP0/ADMIN0:2025 Jul 10 07:52:41.797 IST: canbus_driver[4134]: %PLATFORM-CANB_SERVER-3-ALARM_INDICATION : Raise alarm from CBC0 in slot 0/FT0, alarm code CBC_ALRM_AT_LEAST_ONE_FAN_FAILED

0/RSP0/ADMIN0:2025 Jul 10 07:53:42.798 IST: canbus_driver[4134]: %PLATFORM-CANB_SERVER-3-ALARM_INDICATION : Raise alarm from CBC0 in slot 0/FT0, alarm code CBC_ALRM_AT_LEAST_ONE_FAN_FAILED

0/RSP0/ADMIN0:2025 Jul 10 07:54:43.800 IST: canbus_driver[4134]: %PLATFORM-CANB_SERVER-3-ALARM_INDICATION : Raise alarm from CBC0 in slot 0/FT0, alarm code CBC_ALRM_AT_LEAST_ONE_FAN_FAILED

0/RSP0/ADMIN0:2025 Jul 10 07:55:44.799 IST: canbus_driver[4134]: %PLATFORM-CANB_SERVER-3-ALARM_INDICATION : Raise alarm from CBC0 in slot 0/FT0, alarm code CBC_ALRM_AT_LEAST_ONE_FAN_FAILED

Etapa 2. Inspeção ambiental e física

Os fatores ambientais podem afetar significativamente a operação do ventilador e o resfriamento geral do sistema.

1. Condições ambientais:

- Verifique a temperatura ambiente e o fluxo de ar ao redor do roteador para garantir que ele esteja dentro dos limites operacionais. Temperaturas altas podem fazer com que os ventiladores trabalhem mais ou falhem prematuramente.

- Verifique se há filtros de poeira ou áreas de ar que possam estar obstruídas ou incorretamente instaladas, restringindo o fluxo de ar.

2. Inspeção física de obstruções/danos:

- Inspecione o módulo/bandeja do ventilador em busca de resíduos visíveis, fiação solta ou obstruções que possam impedir os ventiladores de girar livremente. O acúmulo de poeira é uma causa comum de problemas no ventilador.

- Para modelos com bandejas de ventilador modulares (por exemplo, ASR 9006, 9010, ASR 99xx), se for seguro fazê-lo e de acordo com as diretrizes operacionais, remova cuidadosamente a bandeja de ventilador suspeita. Inspecione visualmente os ventiladores individuais em busca de blades não giratórios ou danos visíveis. Enquanto a bandeja estiver fora, verifique se há poeira acumulada nos ventiladores e dentro do slot do chassi.

- Para modelos com módulos de ventoinha fixos (por exemplo, ASR 9001), uma inspeção física do módulo de ventoinha e dos conectores é limitada, mas ainda deve ser realizada para qualquer sinal externo de dano ou obstrução.

Etapa 3. Verificar Problemas Conhecidos e Bugs

Antes de proceder com a substituição de hardware, é aconselhável verificar se a falha observada no ventilador está alinhada com qualquer bug de software ou hardware conhecido.

1. Cisco Bug Search Tool: pesquise a Cisco Bug Search Tool (BST) usando palavras-chave como "falha do ventilador do ASR 9000", "ventilador do ASR [número do modelo]" e a versão específica do Cisco IOS® XR em execução no seu dispositivo. Procure problemas conhecidos que possam causar relatórios incorretos de ventilador ou falhas reais.

2. Documentação de Suporte da Cisco:Revise a documentação de suporte da Cisco e os fóruns da comunidade para problemas semelhantes relatados e soluções alternativas ou correções recomendadas.

Etapa 4. Ações corretivas e substituição

As próximas etapas dependem do tipo de módulo de ventoinha em seu roteador ASR 9000 Series.

Para ASR 9000 Series com módulos de ventoinha fixos (por exemplo, ASR 9001):

Modelos como o ASR 9001 têm um módulo de ventilador fixo que não pode ser trocado ou removido em operação.

1. Ciclo de alimentação:se as verificações iniciais e os ajustes ambientais não resolverem o problema, execute um ciclo de alimentação do roteador. Às vezes, isso pode resolver problemas transitórios e permitir que o módulo do ventilador seja reinicializado corretamente.

2. Substituição (RMA):se for confirmada a falha do módulo de ventilador após um ciclo de alimentação, normalmente será necessária uma RMA (Return Merchandise Authorization, autorização de devolução de material) para todo o chassi.

Note: A substituição de um módulo de ventilador fixo requer um período de inatividade planejado, pois o roteador precisa ser desligado.

Para ASR 9000 Series com bandejas de ventoinha modulares (por exemplo, modelos ASR 9006, ASR 9010 e ASR 99xx)

Esses modelos apresentam bandejas de ventoinhas modulares de troca imediata.

1. Recolocação (SAÍDA E ENTRADA - JOJI):

- Execute cuidadosamente um procedimento de JACK-OUT e JACK-IN (JOJI) na bandeja do ventilador que contém os módulos de ventilador com falha. Isso envolve a remoção física da bandeja do ventilador e a sua reinserção.

- Enquanto a bandeja do ventilador estiver sendo puxada para fora, realize uma inspeção visual minuciosa para verificar se há resíduos ou fios soltos que possam estar impedindo a rotação do ventilador. Você também pode observar se todos os ventiladores tentam girar na reinserção.

- Após recolocar, verifique o status novamente usando "admin show environment fan".

2. Substituição (RMA):se o(s) módulo(s) de ventilador ainda estiver(em) em um estado de falha ou se a bandeja de ventilador continuar não operacional após a recolocação, continue com uma RMA para a bandeja de ventilador.

- Coletar Logs de Evidência:Executar " show logging | incluir VENTILADOR " novamente para capturar registros relacionados ao JOJI da bandeja do ventilador para fins de documentação.

Exemplos de logs:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9006# show logging | include FAN

0/RSP0/ADMIN0:Jul 12 01:39:25.215 : shelf_mgr[4169]: %INFRA-SHELF_MGR-5-CARD_REMOVAL : Location: 0/FT0, Serial#:FOC222XXX

0/RSP0/ADMIN0:Jul 12 01:39:26.522 : shelf_mgr[4169]: %INFRA-SHELF_MGR-5-CARD_INSERTION : Location: 0/FT0, Serial #:FOC222XXX

0/RSP0/ADMIN0:Jul 12 01:39:26.522 : shelf_mgr[4169]: %INFRA-SHELF_MGR-6-CARD_HW_OPERATIONAL : Card: 0/FT0 hardware state going to Operational

0/RSP0/ADMIN0:Jul 12 01:42:23.584 : shelf_mgr[4169]: %INFRA-SHELF_MGR-5-CARD_REMOVAL : Location: 0/FT0, Serial#:FOC222XXX

0/RSP0/ADMIN0:Jul 12 01:44:40.495 : shelf_mgr[4169]: %INFRA-SHELF_MGR-5-CARD_INSERTION : Location: 0/FT0, Serial #:FOC222XXX

0/RSP0/ADMIN0:Jul 12 01:44:40.495 : shelf_mgr[4169]: %INFRA-SHELF_MGR-6-CARD_HW_OPERATIONAL : Card: 0/FT0

- Coletar ID do produto (PID) e número de série (SN): Obtenha o PID e o SN da bandeja de ventoinhas com defeito, que são necessários para o processo de RMA.

Exemplo de saída do comando:

Command Syntax:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9006# show inventory location <location of failed FAN tray>

Sample command:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9006# show inventory location 0/FT0

NAME: "0/FT0", DESCR: "ASR-9006 Fan Tray V2"

PID: ASR-9006-FAN-V2 , VID: V02, SN: FOC222XXX

- Continue com a RMA:inicie o processo de RMA com a Cisco para a bandeja do ventilador com falha.