Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como ativar a interface do modo de economia de energia na placa de linha ASR 9000 A99-32X100GE-X-SE.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Otimização do consumo de energia na placa de linha ASR 9000

- Configuração do modo de economia de energia na placa de linha ASR 9000

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Placa de linha do roteador ASR9000 - A99-32X100GE-X-SE

- Cisco IOS® XR versão 7.7.X ou anterior

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Quando você remove a configuração do modo de economia de energia de uma fatia na placa de linha A99-32X100GE-X-SE, ao contrário de outros tipos de placas de linha, as interfaces físicas e óticas correspondentes podem ser desativadas, independentemente da conexão da camada um.

As mensagens de Syslog para ele são semelhantes a:

RP/0/RP0/CPU0:May 31 10:00:41.518 CEST: psm[451]: %PLATFORM-APM-6-INFO : 0/1 slice 3 power On     completed

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:55.041 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface Optics0/1/0/12, changed state to Down

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:57.025 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface HundredGigE0/1/0/12, changed state to Administratively Down

Se você verificar o status da porta através do comando show controllers np all loc 0/1/CPU0, a fatia ou o NP (Processador de Rede) está ausente.

Node: 0/1/CPU0:

----------------------------------------------------------------

NP Bridge Fia                       Ports

-- ------ --- ---------------------------------------------------

0  --     0   HundredGigE0/0/0/0 - HundredGigE0/0/0/3

1  --     1   HundredGigE0/0/0/4 - HundredGigE0/0/0/7

2  --     2   HundredGigE0/0/0/8 - HundredGigE0/0/0/9

3  --     3

4  --     4   HundredGigE0/0/0/16 - HundredGigE0/0/0/19

5  --     5   HundredGigE0/0/0/20 - HundredGigE0/0/0/23

6  --     6   HundredGigE0/0/0/24 - HundredGigE0/0/0/27

7  --     7   HundredGigE0/0/0/28 - HundredGigE0/0/0/31

Solução

Recarregar a placa de linha pode recuperar a(s) interface(s) nessa fatia ou NP nessas situações.

Na versão posterior com a correção do bug da Cisco ID CSCwb9350, a recarga da placa de linha não é mais necessária.

Informações Relacionadas

- ASR 9000 Otimiza o consumo de energia

- Referência de configuração do modo de economia de energia do ASR 9000

- Economia de energia e dinheiro com o ASR 9000 Advanced Power Management (APM)

- Suporte técnico e downloads da Cisco