Contents

Introduction

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve como em um roteador Aggregation Services Router 9000 (ASR9K) quando o nível de potência cai para um nível insuficiente, as placas de linha (LCs) começam a desligar.

Contribuição de Sam Milstead, engenheiro do Cisco TAC.

Problema

Antes do 6.0.1 e do 6.1.1, quando os níveis de potência caíam, as placas eram desligadas aleatoriamente e não havia nenhuma maneira de influenciar quais placas seriam desligadas primeiro. Isso potencialmente causou interrupções ou outros problemas para os operadores.

Solução

A partir das versões 6.0.1 e 6.1.1, um botão de configuração do administrador foi introduzido via CSCux09817 , que permitiu influenciar quais placas seriam desligadas primeiro em caso de queda de energia em um sistema ASR9K.

Aqui está um exemplo de configuração com os LCs 0 e 1 desligados por último e o LC 4 desligados primeiro.

power budget enforcement progressive

priority 1

location 0/0/CPU0

location 0/1/CPU0

!

priority 2

location 0/2/CPU0

!

priority 4

location 0/3/CPU0

!

priority 19

location 0/4/CPU0

!

!

Observação: isso se aplica somente a LCs que estão no estado XR-RUN. Qualquer outro estado em que um LC esteja, como MBI-BOOTING, não será afetado por essa configuração. Por exemplo, se o LC 4 estiver sendo inicializado e houver uma queda de energia, o LC 3 será desligado primeiro.