Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Visão geral do VPLS Label Switched Multicast (LSM)

Desvantagens da replicação de entrada

Recursos de VPLS LSM

Restrições de VPLS LSM

Aprendizado de Controle de Acesso ao Meio (MAC - Media Access Control)

Suporte a Internet Group Management Protocol Snooping (IGMPSN)

Escala suportada

Configuração de VPLS LSM

Configuração de túnel automático P2MP

Configuração de redirecionamento rápido (FRR - Fast Reroute) MPLS TE

Configuração de L2VPN

Exemplo de topologia e configuração

Configuração de PE1

Configuração P

Configuração do PE2

Configuração de PE3

Verificar - Comandos show

Identificar e Solucionar Problemas do LSM do VPLS

Problemas comuns de configuração

Comandos Show e Troubleshooting de L2VPN e L2FIB

Introduction

Este documento descreve o Virtual Private LAN Service (VPLS) Label Switched Multicast (LSM) para o Aggregation Services Router (ASR) 9000 Series que executa o software Cisco IOS® XR.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Visão geral do VPLS Label Switched Multicast (LSM)

O VPLS emula serviços de LAN através de um núcleo de Multiprotocol Label Switching (MPLS). Uma malha completa de pseudofios (PWs) ponto-a-ponto (P2P) é configurada entre todos os roteadores da Borda do Provedor (PE) que participam de um domínio VPLS para fornecer emulação de VPLS. O tráfego de broadcast, multicast e unicast desconhecido é enviado em um domínio VPLS para todos os PEs. A replicação de entrada é usada para enviar esse tráfego inundado em cada PWs P2P para todos os roteadores PE remotos que fazem parte do mesmo domínio VPLS.

Desvantagens da replicação de entrada

- A replicação de entrada é ineficiente em termos de largura de banda porque o mesmo pacote pode ser enviado várias vezes sobre o mesmo link para cada PW P2P.

- A replicação de ingresso pode resultar em um desperdício significativo da largura de banda do link quando há tráfego pesado de VPLS de broadcast e multicast.

- A replicação de entrada também exige muitos recursos, pois o roteador PE de entrada suporta toda a carga da replicação.

Recursos de VPLS LSM

O VPLS é uma tecnologia L2VPN de provedor de serviços amplamente implantada que também é usada para transporte multicast. Embora a tecnologia L2 permita que o snooping seja usado para otimizar a replicação do tráfego multicast em pseudofios L2, o núcleo permanece independente do tráfego multicast. Como resultado, várias cópias do mesmo fluxo passam pelas redes centrais. Para atenuar essa ineficiência, emparelhe o LSM com o VPLS para introduzir árvores multicast LSM sobre o núcleo. No Cisco IOS-XR Software Release 5.1.0, o Cisco ASR 9000 Series implementa VPLS LSM com árvores inclusivas de P2MP-TE (Point-to-Multipoint Traffic Engineering). Terminais VPLS são automaticamente descobertos e árvores P2MP-TE são configuradas com o uso de Resource Reservation Protocol Traffic Engineering (RSVP-TE) sem intervenção operacional.

- O LSM do VPLS supera as desvantagens da replicação de entrada.

- A solução LSM VPLS emprega LSPs P2MP no núcleo MPLS para transportar tráfego de broadcast, multicast e unicast desconhecido para um domínio VPLS.

- Os LSPs P2MP permitem a replicação na rede MPLS no nó ideal e minimizam a quantidade de replicação de pacotes na rede.

- A solução LSM VPLS envia apenas tráfego VPLS inundado sobre LSPs P2MP.

- O tráfego VPLS unicast ainda é enviado sobre PWs P2P. O tráfego enviado por PWs de acesso continua a ser enviado com replicação de entrada.

- Os PWs P2MP são unidirecionais, ao contrário dos PWs P2P, que são bidirecionais.

- A solução VPLS LSM envolve a criação de um PW P2MP por domínio VPLS para emular um serviço P2MP VPLS para PWs centrais no domínio VPLS.

- O VPLS LSM é suportado no Cisco IOS XR Release 5.1.0 e posterior.

Restrições de VPLS LSM

- A funcionalidade do Cisco IOS-XR Release 5.1.0 VPLS LSM suporta apenas árvores P2MP-TE de Engenharia de Tráfego MPLS configuradas com RSVP-TE.

- Um PW P2MP pode ser sinalizado com o protocolo BGP somente no Cisco IOS-XR Release 5.1.0. Nesta primeira fase, os PEs remotos que participam do domínio VPLS são descobertos automaticamente com a Descoberta Automática BGP (BGP-AD).

- A sinalização LDP estática não é suportada no Cisco IOS XR Release 5.1.0.

Aprendizado de Controle de Acesso ao Meio (MAC - Media Access Control)

O aprendizado de MAC no PE de folha para um quadro que chega no PW P2MP é feito como se o quadro fosse recebido no PW P2P levando ao PE de raiz para esse PW P2MP. Nesta imagem, o MAC Learning em PE-2 para quadros que chegam ao P2MP PW LSP enraizado em PE-1 é feito como se o quadro chegasse ao P2P PW entre PE-1 e PE-2. O plano de controle L2VPN é responsável por programar as informações de disposição do VPLS com informações P2P PW para aprendizagem MAC na disposição P2MP LSP.

Suporte a Internet Group Management Protocol Snooping (IGMPSN)

O Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping (IGMPSN) é suportado no início e no fim da árvore P2MP em um domínio de bridge que participa do LSM VPLS. Isso permite que o tráfego multicast IGMPSN em um PWs de instância de encaminhamento virtual (VFI) se beneficie da otimização de recursos fornecida por LSPs P2MP. Se o IGMPSN estiver habilitado em um domínio de bridge com um ou mais PWs de VFI participando do LSM do VPLS, todo o tráfego multicast da camada dois (L2) será enviado pelo P2MP P-tree Head associado ao domínio de bridge. As rotas multicast L2 são usadas para encaminhar o tráfego para receptores locais, pontos de fluxo Ethernet (EFPs), PWs de acesso e PWs de VFI que não participam do LSM do VPLS.

Quando o IGMPSN é habilitado em um domínio de bridge que é uma extremidade LSP P2MP, a disposição otimizada do tráfego multicast L2 recebido no LSP P2MP é feita para receptores locais (ou seja, Portas de Bridge (BPs) de Circuito de Conexão (AC) e BPs de PW de acesso).

Observação: o Snooping Multicast Label Distribution Protocol (MLDP) não é suportado no Cisco IOS XR Release 5.1.0.

Escala suportada

O Cisco IOS XR Release 5.1.0 suporta um máximo de 1000 Túneis P2MP ou 1000 PWs P2MP por roteador Head/Tail.

Configuração de VPLS LSM

Configuração de túnel automático P2MP

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/1/1/0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

Configuração de redirecionamento rápido (FRR - Fast Reroute) MPLS TE

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/1/1/0

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

!

auto-tunnel backup

tunnel-id min 1000 max 1500

!

attribute-set p2mp-te set1

bandwidth 10000

fast-reroute

record-route

!

Configuração de L2VPN

l2vpn

bridge group bg1

bridge-domain bg1_bd1

interface GigabitEthernet0/1/1/10.1

!

vfi bg1_bd1_vfi

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.1:1

signaling-protocol bgp

ve-id 100

!

!

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

!

transport rsvp-te

attribute-set p2mp-te set1

!

Exemplo de topologia e configuração

Os túneis P2MP são autodescobertos. Túneis P2MP estáticos não são suportados.

Configurações de túnel estático não são usadas. A configuração automática do túnel P2MP deve ser ativada em todos os roteadores PE e também em um roteador P se ele atuar como um nó de geração. Um nó bud é um roteador de ponto médio e de extremidade traseira ao mesmo tempo.

Um exemplo de topologia com configuração é mostrado aqui. Nessa topologia, os PWs P2MP são criados entre os três PEs e um roteador P que atua como um nó de geração. Todos os três roteadores PE atuam como Head (para tráfego de entrada) e Tail (para tráfego de saída).

Configuração de PE1

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show run

hostname PE1

!

ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0

!

interface Loopback0

ipv4 address 209.165.200.225 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/1/1/0

description connected P router

ipv4 address 209.165.201.1 255.255.255.224

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

description connected to P router

ipv4 address 209.165.201.151 255.255.255.224

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/1/1/10

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/1/1/10.1 l2transport

encapsulation dot1q 1

!

router ospf 100

router-id 209.165.200.225

area 0

mpls traffic-eng

interface Loopback0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

!

!

mpls traffic-eng router-id 209.165.200.225

!

router bgp 100

nsr

bgp router-id 209.165.200.225

bgp graceful-restart

address-family l2vpn vpls-vpws

!

neighbor 209.165.200.226

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.227

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.228

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

!

l2vpn

bridge group bg1

bridge-domain bg1_bd1

interface GigabitEthernet0/1/1/10.1

!

vfi bg1_bd1_vfi

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.1:1

signaling-protocol bgp

ve-id 100

!

!

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

!

transport rsvp-te

attribute-set p2mp-te set1

!

!

!

!

!

!

rsvp

interface GigabitEthernet0/1/1/0

bandwidth 100000

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

bandwidth 100000

!

!

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/1/1/0

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

!

auto-tunnel backup

tunnel-id min 1000 max 1500

!

attribute-set p2mp-te set1

bandwidth 10000

fast-reroute

record-route

!

!

mpls ldp

nsr

graceful-restart

router-id 209.165.200.225

interface GigabitEthernet0/1/1/0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

!

!

end

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

Configuração P

RP/0/RSP0/CPU0:P#show run

hostname P

ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0

interface Loopback0

ipv4 address 209.165.200.226 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/1/1/0

description connected to PE1 router

ipv4 address 209.165.201.2 255.255.255.224

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

description connected to PE1 router

ipv4 address 209.165.201.152 255.255.255.224

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/1/1/3

description connected to PE2 router

ipv4 address 209.165.201.61 255.255.255.224

!

interface GigabitEthernet0/1/1/4

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/1/1/4.1 l2transport

encapsulation dot1q 1

!

interface GigabitEthernet0/1/1/8

description connected to PE3 router

ipv4 address 209.165.201.101 255.255.255.224

!

router ospf 100

nsr

nsf cisco

area 0

mpls traffic-eng

interface Loopback0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

!

interface GigabitEthernet0/1/1/3

!

interface GigabitEthernet0/1/1/8

!

!

mpls traffic-eng router-id 209.165.200.226

!

router bgp 100

nsr

bgp router-id 209.165.200.226

bgp graceful-restart

address-family l2vpn vpls-vpws

!

neighbor 209.165.200.225

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.227

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.228

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

!

l2vpn

bridge group bg1

bridge-domain bg1_bd1

interface GigabitEthernet0/1/1/4.1

!

vfi bg1_bd1_vfi

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.1:1

signaling-protocol bgp

ve-id 200

!

!

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

!

transport rsvp-te

attribute-set p2mp-te set1

!

!

!

!

!

!

rsvp

interface GigabitEthernet0/1/1/0

bandwidth 100000

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

bandwidth 100000

!

interface GigabitEthernet0/1/1/3

bandwidth 100000

!

interface GigabitEthernet0/1/1/8

bandwidth 100000

!

!

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/1/1/0

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

interface GigabitEthernet0/1/1/3

!

interface GigabitEthernet0/1/1/8

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

!

auto-tunnel backup

tunnel-id min 1000 max 1500

!

attribute-set p2mp-te set1

bandwidth 10000

fast-reroute

record-route

!

!

mpls ldp

nsr

graceful-restart

router-id 209.165.200.226

interface GigabitEthernet0/1/1/0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

!

interface GigabitEthernet0/1/1/3

!

interface GigabitEthernet0/1/1/8

!

!

end

RP/0/RSP0/CPU0:P#

Configuração do PE2

RP/0/RSP0/CPU0:PE2#show run

hostname PE2

ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0

interface Loopback0

ipv4 address 209.165.200.227 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/3/0/2.1 l2transport

encapsulation dot1q 1

!

interface GigabitEthernet0/3/0/3

description connected to P router

ipv4 address 209.165.201.62 255.255.255.224

transceiver permit pid all

!

router ospf 100

nsr

router-id 209.165.200.227

nsf cisco

area 0

mpls traffic-eng

interface Loopback0

!

interface GigabitEthernet0/3/0/3

!

!

mpls traffic-eng router-id 209.165.200.227

!

router bgp 100

nsr

bgp router-id 209.165.200.227

bgp graceful-restart

address-family l2vpn vpls-vpws

!

neighbor 209.165.200.225

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.226

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.228

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

!

l2vpn

bridge group bg1

bridge-domain bg1_bd1

interface GigabitEthernet0/3/0/2.1

!

vfi bg1_bd1_vfi

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.1:1

signaling-protocol bgp

ve-id 300

!

!

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

!

transport rsvp-te

attribute-set p2mp-te set1

!

!

!

!

!

!

rsvp

interface GigabitEthernet0/3/0/3

bandwidth 100000

!

!

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/3/0/3

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

!

auto-tunnel backup

tunnel-id min 1000 max 1500

!

attribute-set p2mp-te set1

bandwidth 10000

fast-reroute

record-route

!

!

mpls ldp

nsr

graceful-restart

router-id 209.165.200.227

interface GigabitEthernet0/3/0/3

!

!

end

RP/0/RSP0/CPU0:PE2#

Configuração de PE3

RP/0/RSP0/CPU0:PE3#show run

hostname PE3

ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0

interface Loopback0

ipv4 address 209.165.200.228 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/2/1/8

description connected to P router

ipv4 address 209.165.201.102 255.255.255.224

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/2/1/11

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/2/1/11.1 l2transport

encapsulation dot1q 1

!

router ospf 100

nsr

router-id 209.165.200.228

nsf cisco

area 0

mpls traffic-eng

interface Loopback0

!

interface GigabitEthernet0/2/1/8

!

!

mpls traffic-eng router-id 209.165.200.228

!

router bgp 100

nsr

bgp router-id 209.165.200.228

bgp graceful-restart

address-family l2vpn vpls-vpws

!

neighbor 209.165.200.225

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.226

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.227

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

!

l2vpn

bridge group bg1

bridge-domain bg1_bd1

interface GigabitEthernet0/2/1/11.1

!

vfi bg1_bd1_vfi

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.1:1

signaling-protocol bgp

ve-id 400

!

!

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

!

transport rsvp-te

attribute-set p2mp-te set1

!

!

!

!

!

!

rsvp

interface GigabitEthernet0/2/1/8

bandwidth 1000000

!

!

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/2/1/8

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

!

auto-tunnel backup

tunnel-id min 1000 max 1500

!

attribute-set p2mp-te set1

bandwidth 10000

fast-reroute

record-route

!

!

mpls ldp

nsr

graceful-restart

router-id 209.165.200.228

interface GigabitEthernet0/2/1/8

!

!

end

RP/0/RSP0/CPU0:PE3#

Verificar - Comandos show

Esses comandos show são úteis para depurar e verificar o status dos túneis P2MP PW e P2MP MPLS TE.

- show l2vpn bridge-domain

- show l2vpn bridge-domain detail

- show mpls traffic-eng tunnels p2mp

- show mpls forwarding labels <label> detail

- show mpls traffic-eng tunnels p2mp tabular

Aqui estão alguns exemplos:

show l2vpn bridge-domain

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn bridge-domain

Legend: pp = Partially Programmed.

Bridge group: bg1, bridge-domain: bg1_bd1, id: 0, state: up, ShgId: 0, MSTi: 0

Aging: 300 s, MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog

Filter MAC addresses: 0

ACs: 1 (1 up), VFIs: 1, PWs: 3 (3 up), PBBs: 0 (0 up)

List of ACs:

GigabitEthernet0/1/1/10.1, state: up, Static MAC addresses: 0

List of Access PWs:

List of VFIs:

VFI bg1_bd1_vfi (up)

P2MP: RSVP-TE, BGP, 1, Tunnel Up

Neighbor 209.165.200.226 pw-id 1, state: up, Static MAC addresses: 0

Neighbor 209.165.200.227 pw-id 1, state: up, Static MAC addresses: 0

Neighbor 209.165.200.228 pw-id 1, state: up, Static MAC addresses: 0

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

show l2vpn bridge-domain detail

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn bridge-domain detail

Legend: pp = Partially Programmed.

Bridge group: bg1, bridge-domain: bg1_bd1, id: 0, state: up, ShgId: 0, MSTi: 0

Coupled state: disabled

MAC learning: enabled

MAC withdraw: enabled

MAC withdraw for Access PW: enabled

MAC withdraw sent on: bridge port up

MAC withdraw relaying (access to access): disabled

Flooding:

Broadcast & Multicast: enabled

Unknown unicast: enabled

MAC aging time: 300 s, Type: inactivity

MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog

MAC limit reached: no

MAC port down flush: enabled

MAC Secure: disabled, Logging: disabled

Split Horizon Group: none

Dynamic ARP Inspection: disabled, Logging: disabled

IP Source Guard: disabled, Logging: disabled

DHCPv4 snooping: disabled

IGMP Snooping: enabled

IGMP Snooping profile: none

MLD Snooping profile: none

Storm Control: disabled

Bridge MTU: 1500

MIB cvplsConfigIndex: 1

Filter MAC addresses:

P2MP PW: enabled

Create time: 18/02/2014 03:47:59 (00:41:54 ago)

No status change since creation

ACs: 1 (1 up), VFIs: 1, PWs: 3 (3 up), PBBs: 0 (0 up)

List of ACs:

AC: GigabitEthernet0/1/1/10.1, state is up

Type VLAN; Num Ranges: 1

VLAN ranges: [1, 1]

MTU 1504; XC ID 0x8802a7; interworking none

MAC learning: enabled

Flooding:

Broadcast & Multicast: enabled

Unknown unicast: enabled

MAC aging time: 300 s, Type: inactivity

MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog

MAC limit reached: no

MAC port down flush: enabled

MAC Secure: disabled, Logging: disabled

Split Horizon Group: none

Dynamic ARP Inspection: disabled, Logging: disabled

IP Source Guard: disabled, Logging: disabled

DHCPv4 snooping: disabled

IGMP Snooping: enabled

IGMP Snooping profile: none

MLD Snooping profile: none

Storm Control: disabled

Static MAC addresses:

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic ARP inspection drop counters:

packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:

packets: 0, bytes: 0

List of Access PWs:

List of VFIs:

VFI bg1_bd1_vfi (up)

P2MP:

Type RSVP-TE, BGP signaling, PTree ID 1

P2MP Status: Tunnel Up

P2MP-TE attribute-set: set1

Tunnel tunnel-mte100, Local Label: 289994

VPN-ID: 1, Auto Discovery: BGP, state is Provisioned (Service Connected)

Route Distinguisher:  (auto) 209.165.200.225:32768

Import Route Targets:

209.165.201.1:1

Export Route Targets:

209.165.201.1:1

Signaling protocol: BGP

Local VE-ID: 100 ,  Advertised Local VE-ID : 100

VE-Range: 10

PW: neighbor 209.165.200.226, PW ID 1, state is up ( established )

PW class not set, XC ID 0xc0000001

Encapsulation MPLS, Auto-discovered (BGP), protocol BGP

Source address 209.165.200.225

PW type VPLS, control word disabled, interworking none

Sequencing not set

MPLS         Local                          Remote

------------ ------------------------------ -------------------------

Label        289959                         16030

MTU          1500                           1500

Control word disabled                       disabled

PW type      VPLS                           VPLS

VE-ID        100                            200

------------ ------------------------------ -------------------------

MIB cpwVcIndex: 3221225473

Create time: 18/02/2014 03:58:31 (00:31:23 ago)

Last time status changed: 18/02/2014 03:58:31 (00:31:23 ago)

MAC withdraw messages: sent 0, received 0

Static MAC addresses:

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

DHCPv4 snooping: disabled

IGMP Snooping profile: none

MLD Snooping profile: none

P2MP-PW:

FEC            Local                         Remote

-------------- ----------------------------- ----------------------

Label          NULL (inclusive tree)         NULL (inclusive tree)

P2MP ID        100                           100

Flags          0x00                          0x00

PTree Type     RSVP-TE                       RSVP-TE

Tunnel ID      100                           100

Ext. Tunnel ID 209.165.200.225               209.165.200.226

Statistics:

packets: received 0

bytes: received 0

PW: neighbor 209.165.200.227, PW ID 1, state is up ( established )

PW class not set, XC ID 0xc0000002

Encapsulation MPLS, Auto-discovered (BGP), protocol BGP

Source address 209.165.200.225

PW type VPLS, control word disabled, interworking none

Sequencing not set

MPLS         Local                          Remote

------------ ------------------------------ -------------------------

Label        289944                         16030

MTU          1500                           1500

Control word disabled                       disabled

PW type      VPLS                           VPLS

VE-ID        100                            300

------------ ------------------------------ -------------------------

MIB cpwVcIndex: 3221225474

Create time: 18/02/2014 04:05:25 (00:24:29 ago)

Last time status changed: 18/02/2014 04:05:25 (00:24:29 ago)

MAC withdraw messages: sent 0, received 0

Static MAC addresses:

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

DHCPv4 snooping: disabled

IGMP Snooping profile: none

MLD Snooping profile: none

P2MP-PW:

FEC            Local                         Remote

-------------- ----------------------------- ----------------------

Label          NULL (inclusive tree)         NULL (inclusive tree)

P2MP ID        100                           100

Flags          0x00                          0x00

PTree Type     RSVP-TE                       RSVP-TE

Tunnel ID      100                           100

Ext. Tunnel ID 209.165.200.225               209.165.200.227

Statistics:

packets: received 0

bytes: received 0

PW: neighbor 209.165.200.228, PW ID 1, state is up ( established )

PW class not set, XC ID 0xc0000003

Encapsulation MPLS, Auto-discovered (BGP), protocol BGP

Source address 209.165.200.225

PW type VPLS, control word disabled, interworking none

Sequencing not set

MPLS         Local                          Remote

------------ ------------------------------ -------------------------

Label        289929                         16045

MTU          1500                           1500

Control word disabled                       disabled

PW type      VPLS                           VPLS

VE-ID        100                            400

------------ ------------------------------ -------------------------

MIB cpwVcIndex: 3221225475

Create time: 18/02/2014 04:08:11 (00:21:43 ago)

Last time status changed: 18/02/2014 04:08:11 (00:21:43 ago)

MAC withdraw messages: sent 0, received 0

Static MAC addresses:

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

DHCPv4 snooping: disabled

IGMP Snooping profile: none

MLD Snooping profile: none

P2MP-PW:

FEC            Local                         Remote

-------------- ----------------------------- ----------------------

Label          NULL (inclusive tree)         NULL (inclusive tree)

P2MP ID        100                           100

Flags          0x00                          0x00

PTree Type     RSVP-TE                       RSVP-TE

Tunnel ID      100                           100

Ext. Tunnel ID 209.165.200.225               209.165.200.228

Statistics:

packets: received 0

bytes: received 0

VFI Statistics:

drops: illegal VLAN 0, illegal length 0

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

show mpls traffic-eng tunnels p2mp

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show mpls traffic-eng tunnels p2mp

Name: tunnel-mte100 (auto-tunnel for VPLS (l2vpn))

Signalled-Name: auto_PE1_mt100

Status:

Admin: up  Oper: up (Up for 00:32:35)

Config Parameters:

Bandwidth: 0 kbps (CT0) Priority: 7 7 Affinity: 0x0/0xffff

Interface Bandwidth: 10000 kbps

Metric Type: TE (default)

Fast Reroute: Enabled, Protection Desired: Any

Record Route: Enabled

Reoptimization after affinity failure: Enabled

Attribute-set: set1 (type p2mp-te)

Destination summary: (3 up, 0 down, 0 disabled) Affinity: 0x0/0xffff

Auto-bw: disabled

Destination: 209.165.200.226

State: Up for 00:32:35

Path options:

path-option 10 dynamic     [active]

Destination: 209.165.200.227

State: Up for 00:25:41

Path options:

path-option 10 dynamic     [active]

Destination: 209.165.200.228

State: Up for 00:22:55

Path options:

path-option 10 dynamic     [active]

Current LSP:

lsp-id: 10004 p2mp-id: 100 tun-id: 100 src: 209.165.200.225 extid:

209.165.200.225

LSP up for: 00:32:35 (since Tue Feb 18 03:58:31 UTC 2014)

Reroute Pending: No

Inuse Bandwidth: 0 kbps (CT0)

Number of S2Ls: 3 connected, 0 signaling proceeding, 0 down

S2L Sub LSP: Destination 209.165.200.226 Signaling Status: connected

S2L up for: 00:32:35 (since Tue Feb 18 03:58:31 UTC 2014)

Sub Group ID: 1 Sub Group Originator ID: 209.165.200.225

Path option path-option 10 dynamic    (path weight 1)

Path info (OSPF 100 area 0)

209.165.201.2

209.165.200.226

S2L Sub LSP: Destination 209.165.200.227 Signaling Status: connected

S2L up for: 00:25:41 (since Tue Feb 18 04:05:25 UTC 2014)

Sub Group ID: 2 Sub Group Originator ID: 209.165.200.225

Path option path-option 10 dynamic    (path weight 2)

Path info (OSPF 100 area 0)

209.165.201.2

209.165.201.61

209.165.201.62

209.165.200.227

S2L Sub LSP: Destination 209.165.200.228 Signaling Status: connected

S2L up for: 00:22:55 (since Tue Feb 18 04:08:11 UTC 2014)

Sub Group ID: 4 Sub Group Originator ID: 209.165.200.225

Path option path-option 10 dynamic    (path weight 2)

Path info (OSPF 100 area 0)

209.165.201.2

209.165.201.101

209.165.201.102

209.165.200.228

Reoptimized LSP (Install Timer Remaining 0 Seconds):

None

Cleaned LSP (Cleanup Timer Remaining 0 Seconds):

None

LSP Tunnel 209.165.200.226 100 [10005] is signalled, connection is up

Tunnel Name: auto_P_mt100 Tunnel Role: Tail

InLabel: GigabitEthernet0/1/1/0, 289995

Signalling Info:

Src 209.165.200.226 Dst 209.165.200.225, Tun ID 100, Tun Inst 10005, Ext ID

209.165.200.226

Router-IDs: upstream   209.165.200.226

local      209.165.200.225

Bandwidth: 0 kbps (CT0) Priority:  7  7 DSTE-class: 0

Soft Preemption: None

Path Info:

Incoming Address: 209.165.201.1

Incoming:

Explicit Route:

Strict, 209.165.201.1

Strict, 209.165.200.225

Record Route:

IPv4 209.165.201.2, flags 0x0

Tspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

Session Attributes: Local Prot: Set, Node Prot: Not Set, BW Prot: Not Set

Soft Preemption Desired: Not Set

Resv Info: None

Record Route: Empty

Resv Info:

Record Route: Empty

Fspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

LSP Tunnel 209.165.200.227 100 [10003] is signalled, connection is up

Tunnel Name: auto_PE2_mt100 Tunnel Role: Tail

InLabel: GigabitEthernet0/1/1/0, 289998

Signalling Info:

Src 209.165.200.227 Dst 209.165.200.225, Tun ID 100, Tun Inst 10003, Ext ID

209.165.200.227

Router-IDs: upstream   209.165.200.226

local      209.165.200.225

Bandwidth: 0 kbps (CT0) Priority:  7  7 DSTE-class: 0

Soft Preemption: None

Path Info:

Incoming Address: 209.165.201.1

Incoming:

Explicit Route:

Strict, 209.165.201.1

Strict, 209.165.200.225

Record Route:

IPv4 209.165.201.2, flags 0x0

IPv4 209.165.201.62, flags 0x0

Tspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

Session Attributes: Local Prot: Set, Node Prot: Not Set, BW Prot: Not Set

Soft Preemption Desired: Not Set

Resv Info: None

Record Route: Empty

Resv Info:

Record Route: Empty

Fspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

LSP Tunnel 209.165.200.228 100 [10004] is signalled, connection is up

Tunnel Name: auto_PE3_mt100 Tunnel Role: Tail

InLabel: GigabitEthernet0/1/1/0, 289970

Signalling Info:

Src 209.165.200.228 Dst 209.165.200.225, Tun ID 100, Tun Inst 10004, Ext ID

209.165.200.228

Router-IDs: upstream   209.165.200.226

local      209.165.200.225

Bandwidth: 0 kbps (CT0) Priority:  7  7 DSTE-class: 0

Soft Preemption: None

Path Info:

Incoming Address: 209.165.201.1

Incoming:

Explicit Route:

Strict, 209.165.201.1

Strict, 209.165.200.225

Record Route:

IPv4 209.165.201.2, flags 0x0

IPv4 209.165.201.102, flags 0x0

Tspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

Session Attributes: Local Prot: Set, Node Prot: Not Set, BW Prot: Not Set

Soft Preemption Desired: Not Set

Resv Info: None

Record Route: Empty

Resv Info:

Record Route: Empty

Fspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

Displayed 1 (of 2) heads, 0 (of 0) midpoints, 3 (of 4) tails

Displayed 1 up, 0 down, 0 recovering, 0 recovered heads

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

show mpls forwarding labels  detail

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show mpls forwarding labels 289994 detail

Local  Outgoing    Prefix             Outgoing     Next Hop        Bytes

Label  Label       or ID              Interface                    Switched

------ ----------- ------------------ ------------ --------------- ------------

289994             P2MP TE: 100

Updated Feb 18 03:58:32.360

TE Tunnel Head, tunnel ID: 100, tunnel ifh: 0x8000e20

IPv4 Tableid: 0xe0000000, IPv6 Tableid: 0xe0800000

Flags:IP Lookup:not-set, Expnullv4:not-set, Expnullv6:set

Payload Type v4:set, Payload Type v6:not-set, l2vpn:set

Head:set, Tail:not-set, Bud:not-set, Peek:not-set, inclusive:set

Ingress Drop:not-set, Egress Drop:not-set

Platform Data&colon;{0x2000000, 0x2000000, 0x0, 0x0}, RPF-ID:0x80003

VPLS Disposition: Bridge ID: 0, SHG ID: 0, PW Xconnect ID: 0x0

mpls paths: 1, local mpls paths: 0, protected mpls paths: 1

16005       P2MP TE: 100       Gi0/1/1/0    209.165.201.2   0

Updated Feb 18 03:58:32.360

My Nodeid:65, Interface Nodeid:2065, Backup Interface Nodeid:2065

Packets Switched: 0

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

show mpls traffic-eng tunnels p2mp tabular

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show mpls traffic-eng tunnels p2mp tabular

Tunnel   LSP     Destination          Source           FRR  LSP  Path

Name    ID         Address         Address  State  State Role  Prot

----------------- ----- --------------- --------------- ------ ------ ---- -----

^tunnel-mte100 10004 209.165.200.226 209.165.200.225     up  Ready Head

^tunnel-mte100 10004 209.165.200.227 209.165.200.225     up  Ready Head

^tunnel-mte100 10004 209.165.200.228 209.165.200.225     up  Ready Head

auto_P_mt100 10005 209.165.200.225 209.165.200.226     up  Inact Tail

auto_PE2_mt100 10003 209.165.200.225 209.165.200.227     up  Inact Tail

auto_PE3_mt100 10004 209.165.200.225 209.165.200.228     up  Inact Tail

* = automatically created backup tunnel

^ = automatically created P2MP tunnel

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

Identificar e Solucionar Problemas do LSM do VPLS

Problemas comuns de configuração

As causas mais comuns de problemas P2MP no L2VPN são mostradas aqui.

- A configuração de BGP para LSM é exatamente a mesma que para BGP-AD. Certifique-se de exportar/importar rotas da família de endereços l2vpn vpls-vpws configurando address-family l2vpn vpls-vpws para vizinhos BGP.

- Há erros de configuração de MPLS e multicast.

A Engenharia de tráfego MPLS deve ser habilitada nas interfaces em que os PWs P2MP passam.

mpls traffic-eng

interface gigabit <>

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

Enable multicast-routing for interfaces.

multicast-routing

address-family ipv4

interface all enable

- A configuração L2VPN para LSM no Cisco IOS XR Release 5.1.0 requer que você:

- Configurar a ID de VPN para o VFI

- Configure o P2MP multicast para o VFI. Configure o protocolo de transporte e o protocolo de sinalização, como neste exemplo de configuração:

l2vpn

bridge group bg

bridge-domain bd1

vfi vf1

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.7:1

signaling-protocol bgp

ve-id 1

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

transport rsvp-te

- A LSM Head/Tail deve ser ajustada corretamente. No Cisco IOS XR Release 5.1.0, cada extremidade de LSM também é um Cabeçalho de LSM e vice-versa. Como não há intercâmbio de capacidade LSM explícito entre os roteadores, todos os roteadores em um domínio de bridge habilitado para LSM devem participar do LSM.

Comandos Show e Troubleshooting de L2VPN e L2FIB

- O processo do gerenciador L2VPN (l2vpn_mgr) comunica-se com o processo de controle de Engenharia de Tráfego (TE) de MPLS (te_control) e solicita a criação do túnel. Certifique-se de que os processos te_control e l2vpn_mgr estejam no estado de execução com estes comandos:

- show process l2vpn_mgr

- show process te_control

- verifique se o processo l2vpn_mgr solicitou a criação do túnel. Uma entrada para o túnel deve estar neste comando show:

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn atom-db preferred-path

Tunnel               BW Tot/Avail/Resv    Peer ID            VC ID

----------------------------------------------------------------------

tunnel-mte1 0/0/0                         209.165.200.226    1

209.165.200.227    1

209.165.200.228    1

- O L2VPN precisa receber as informações de túnel do processo te_control. Verifique se este comando show tem detalhes diferentes de zero, como tunnel-id, Ext.tunnel-id, tunnel-ifh e p2mp-id:

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn atom-db preferred-path private

Tunnel tunnel-mte1 0/0/0:

Peer ID: 209.165.200.226, VC-ID 1

Peer ID: 209.165.200.227, VC-ID 1

Peer ID: 209.165.200.228, VC-ID 1

MTE details:

tunnel-ifh: 0x08000e20

local-label: 289994

p2mp-id: 100

tunnel-id: 100

Ext.tunnel-id: 209.165.200.225

- O L2VPN deve anunciar a PMSI (Provider Multicast Service Instance) a todos os outros roteadores PE. Verifique se l2vpn_mgr enviou o PMSI para o VFI configurado. O evento LSM Head: send PMSI deve estar presente no histórico de eventos do VFI.

RP/0/0/CPU0:one#show l2vpn bridge-domain p2mp private

[...]

Object: VFI

Base info: version=0x0, flags=0x0, type=0, reserved=0

VFI event trace history  [Num events: 5]

----------------------------------------------------------------------------

Time                Event                         Flags      Flags

====                =====                         =====      =====

Dec  3 08:52:37.504 LSM Head: P2MP Provision      00000001, 00000000 -  -

Dec  3 08:52:37.504 BD VPN Add                    00000000, 00000000 M  -

Dec  3 08:55:56.672 LSM Head: MTE updated         00000001, 00000000 -  -

Dec  3 08:55:56.672 LSM Head: send PMSI           00000480, 00002710 -  -

----------------------------------------------------------------------------

[...]

- O L2VPN nos outros roteadores deve receber o PMSI que acabou de ser enviado. Certifique-se de que LSM Tail: PMSI received seja mostrado no histórico de eventos no lado receptor:

RP/0/0/CPU0:two#show l2vpn bridge-domain p2mp private

[...]

VFI event trace history  [Num events: 7]

----------------------------------------------------------------------------

Time                Event                         Flags      Flags

====                =====                         =====      =====

Dec  3 08:42:49.216 LSM Head: P2MP Provision      00000001, 00000000 -  -

Dec  3 08:42:50.240 LSM Head: MTE updated         00000001, 00000070 -  -

Dec  3 08:42:50.240 LSM Head: send PMSI           00000480, 00002710 -  -

Dec  3 08:43:51.680 BD VPN Add                    00000000, 00000000 -  -

Dec  3 08:44:59.776 LSM Tail: PMSI received       0100a8c0, 00002710 -  -

Dec  3 08:45:00.288 LSM Head: MTE updated         00000001, 00000000 -  -

----------------------------------------------------------------------------

[...]

- Cada roteador é um LSM Head e Tail e deve enviar o PMSI e receber PMSIs de cada um dos outros roteadores. O primeiro roteador verificado deve receber PMSIs de cada um dos outros nós.

- A Base de Informações de Encaminhamento da Camada Dois (L2FIB) deve receber as informações HEAD do L2VPN e deve baixá-las para a placa de linha.

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn forwarding bridge-domain detail location 0/1/CPU0

Bridge-domain name: bg1:bg1_bd1, id: 0, state: up

MAC learning: enabled

MAC port down flush: enabled

Flooding:

Broadcast & Multicast: enabled

Unknown unicast: enabled

MAC aging time: 300 s, Type: inactivity

MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog

MAC limit reached: no

MAC Secure: disabled, Logging: disabled

DHCPv4 snooping: profile not known on this node

Dynamic ARP Inspection: disabled, Logging: disabled

IP Source Guard: disabled, Logging: disabled

IGMP snooping: disabled, flooding: enabled

MLD snooping: disabled, flooding: disabled

Storm control: disabled

P2MP PW: enabled

Ptree type: RSVP-TE, TE i/f: tunnel-mte100,

nhop valid: TRUE, Status: Bound, Label: 289994

Bridge MTU: 1500 bytes

Number of bridge ports: 4

Number of MAC addresses: 0

Multi-spanning tree instance: 0

- O L2FIB deve receber as informações TAIL do L2VPN para cada PW e deve baixá-las para a plataforma.

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn forwarding bridge-domain  hardware ingress detail

location 0/1/CPU0

Bridge-domain name: bg1:bg1_bd1, id: 0, state: up

MAC learning: enabled

MAC port down flush: enabled

Flooding:

Broadcast & Multicast: enabled

Unknown unicast: enabled

MAC aging time: 300 s, Type: inactivity

MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog

MAC limit reached: no

MAC Secure: disabled, Logging: disabled

DHCPv4 snooping: profile not known on this node

Dynamic ARP Inspection: disabled, Logging: disabled

IP Source Guard: disabled, Logging: disabled

IGMP snooping: disabled, flooding: enabled

MLD snooping: disabled, flooding: disabled

Storm control: disabled

P2MP PW: enabled

Ptree type: RSVP-TE, TE i/f: tunnel-mte100,

nhop valid: TRUE, Status: Bound, Label: 289994

Bridge MTU: 1500 bytes

Number of bridge ports: 4

Number of MAC addresses: 0

Multi-spanning tree instance: 0

Platform Bridge context:

Last notification sent at: 02/18/2014 21:58:55

Ingress Bridge Domain: 0, State: Created

static MACs: 0, port level static MACs: 0, MAC limit: 4000, current MAC limit:

4000,    MTU: 1500, MAC limit action: 0

Rack 0 FGIDs:shg0: 0x00000000, shg1: 0x00000002, shg2: 0x00000002

Rack 1 FGIDs:shg0: 0x00000000, shg1: 0x00000000, shg2: 0x00000000

Flags: Virtual Table ID Disable, P2MP Enable, CorePW Attach

P2MP Head-end Info: Head end bound

Tunnel ifhandle: 0x08000e20, Internal Label: 289994, Local LC NP mask: 0x0,

Head-end Local LC NP mask: 0x0, All L2 Mcast routes local LC NP mask: 0x0

Rack: 0, Physical slot: 1, shg 0 members: 1, shg 1 members: 0, shg 2 members: 0

Platform Bridge HAL context:

Number of NPs: 4, NP mask: 0x0008, mgid index: 513, learn key: 0

NP: 3, shg 0 members: 1, shg 1 members: 0, shg 2 members: 0

MAC limit counter index: 0x00ec1e60

Platform Bridge Domain Hardware Information:

Bridge Domain: 0 NP 0

Flags: Virtual Table, Learn Enable, P2MP Tree Enabled

Head-end P-Tree Int Label: 289994

Num Members: 0, Learn Key: 0x00, Half Age: 5

fgid shg0: 0x0000, fgid shg1: 0x0002, fgid shg2: 0x0002, mgid index: 513

BD learn cntr: 0x00ec1e60

Bridge Domain: 0 NP 1

Flags: Virtual Table, Learn Enable, P2MP Tree Enabled

Head-end P-Tree Int Label: 289994

Num Members: 0, Learn Key: 0x00, Half Age: 5

fgid shg0: 0x0000, fgid shg1: 0x0002, fgid shg2: 0x0002, mgid index: 513

BD learn cntr: 0x00ec1e60

Bridge Domain: 0 NP 2

Flags: Virtual Table, Learn Enable, P2MP Tree Enabled

Head-end P-Tree Int Label: 289994

Num Members: 0, Learn Key: 0x00, Half Age: 5

fgid shg0: 0x0000, fgid shg1: 0x0002, fgid shg2: 0x0002, mgid index: 513

BD learn cntr: 0x00ec1e60

Bridge Domain: 0 NP 3

Flags: Virtual Table, Learn Enable, P2MP Tree Enabled

Head-end P-Tree Int Label: 289994

Num Members: 1, Learn Key: 0x00, Half Age: 5

fgid shg0: 0x0000, fgid shg1: 0x0002, fgid shg2: 0x0002, mgid index: 513

BD learn cntr: 0x00ec1e60

Bridge Member 0, copy 0

Flags: Active, XID: 0x06c002a7

Bridge Member 0, copy 1

Flags: Active, XID: 0x06c002a7

GigabitEthernet0/1/1/10.1, state: oper up

Number of MAC: 0

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic arp inspection drop counters:

packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:

packets: 0, bytes: 0

Platform Bridge Port context:

Last notification sent at: 02/18/2014 21:58:56

Ingress State: Bound

Flags: None

Platform AC context:

Ingress AC: VPLS, State: Bound

Flags: Port Level MAC Limit

XID: 0x06c002a7, SHG: None

uIDB: 0x001a, NP: 3, Port Learn Key: 0

Slot flood mask rack 0: 0x200000 rack 1: 0x0 NP flood mask: 0x0008

NP3

Ingress uIDB:

Flags: L2, Status, Racetrack Eligible, VPLS

Stats Ptr: 0x5302c9, uIDB index: 0x001a, Wire Exp Tag: 1

BVI Bridge Domain: 0, BVI Source XID: 0x00000000

VLAN1: 0, VLAN1 etype: 0x0000, VLAN2: 0, VLAN2 etype: 0x0000

L2 ACL Format: 0, L2 ACL ID: 0, IPV4 ACL ID: 0, IPV6 ACL ID: 0

QOS ID: 0, QOS Format ID: 0

Local Switch dest XID: 0x06c002a7

UIDB IF Handle: 0x02001042, Source Port: 0, Num VLANs: 0

Xconnect ID: 0x06c002a7, NP: 3

Type: AC

Flags: Learn enable, VPLS

uIDB Index: 0x001a

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e62

Split Horizon Group: None

Bridge Port     :  Bridge 0 Port 0

Flags: Active Member

XID: 0x06c002a7

Bridge Port Virt:  Bridge 0 Port 0

Flags: Active Member

XID: 0x06c002a7

Storm Control not enabled

Nbor 209.165.200.226 pw-id 1

Number of MAC: 0

Statistics:

packets: received 0, sent 2

bytes: received 0, sent 192

Storm control drop counters:

packets: broadcast 2, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 192, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic arp inspection drop counters:

packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:

packets: 0, bytes: 0

Statistics P2MP:

packets: received 0

bytes: received 0

Platform Bridge Port context:

Last notification sent at: 02/18/2014 21:58:55

Ingress State: Bound

Flags: None

P2MP PW enabled, P2MP Role: tail

Platform PW context:

Ingress PW: VPLS, State: Bound

XID: 0xc0008000, bridge: 0, MAC limit: 4000, l2vpn ldi index: 0x0001, vc label:

16030,  nr_ldi_hash: 0xab, r_ldi_hash: 0xbd, lag_hash: 0x17, SHG: VFI Enabled

Flags: MAC Limit Port Level

Port Learn Key: 0

Trident Layer Flags: None

Slot flood mask rack 0: 0x0 rack 1: 0x0 NP flood mask: 0x0000

Primary L3 path: ifhandle: 0x02000100, sfp_or_lagid: 0x00d2

Backup L3 path: Not set

NP0

Xconnect ID: 0xc0008000, NP: 0

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0001, stats ptr: 0x00530258

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e62

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP1

Xconnect ID: 0xc0008000, NP: 1

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0001, stats ptr: 0x00530258

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e62

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP2

Xconnect ID: 0xc0008000, NP: 2

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0001, stats ptr: 0x00530300

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e62

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP3

Xconnect ID: 0xc0008000, NP: 3

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0001, stats ptr: 0x00530488

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e64

Split Horizon Group: VFI Enabled

Nbor 209.165.200.227 pw-id 1

Number of MAC: 0

Statistics:

packets: received 0, sent 1

bytes: received 0, sent 96

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic arp inspection drop counters:

packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:

packets: 0, bytes: 0

Statistics P2MP:

packets: received 0

bytes: received 0

Platform Bridge Port context:

Last notification sent at: 02/18/2014 21:58:55

Ingress State: Bound

Flags: None

P2MP PW enabled, P2MP Role: tail

Platform PW context:

Ingress PW: VPLS, State: Bound

XID: 0xc0008001, bridge: 0, MAC limit: 4000, l2vpn ldi index: 0x0002, vc label:

16030,  nr_ldi_hash: 0xab, r_ldi_hash: 0xbd, lag_hash: 0x17, SHG: VFI Enabled

Flags: MAC Limit Port Level

Port Learn Key: 0

Trident Layer Flags: None

Slot flood mask rack 0: 0x0 rack 1: 0x0 NP flood mask: 0x0000

Primary L3 path: ifhandle: 0x02000100, sfp_or_lagid: 0x00d2

Backup L3 path: Not set

NP0

Xconnect ID: 0xc0008001, NP: 0

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0002, stats ptr: 0x0053025e

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e64

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP1

Xconnect ID: 0xc0008001, NP: 1

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0002, stats ptr: 0x0053025e

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e64

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP2

Xconnect ID: 0xc0008001, NP: 2

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0002, stats ptr: 0x00530306

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e64

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP3

Xconnect ID: 0xc0008001, NP: 3

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0002, stats ptr: 0x0053048e

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e66

Split Horizon Group: VFI Enabled

Nbor 209.165.200.228 pw-id 1

Number of MAC: 0

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic arp inspection drop counters:

packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:

packets: 0, bytes: 0

Statistics P2MP:

packets: received 0

bytes: received 0

Platform Bridge Port context:

Last notification sent at: 02/18/2014 21:58:55

Ingress State: Bound

Flags: None

P2MP PW enabled, P2MP Role: tail

Platform PW context:

Ingress PW: VPLS, State: Bound

XID: 0xc0008002, bridge: 0, MAC limit: 4000, l2vpn ldi index: 0x0003, vc label:

16045,  nr_ldi_hash: 0x7b, r_ldi_hash: 0xb3, lag_hash: 0xa8, SHG: VFI Enabled

Flags: MAC Limit Port Level

Port Learn Key: 0

Trident Layer Flags: None

Slot flood mask rack 0: 0x0 rack 1: 0x0 NP flood mask: 0x0000

Primary L3 path: ifhandle: 0x02000100, sfp_or_lagid: 0x00d2

Backup L3 path: Not set

NP0

Xconnect ID: 0xc0008002, NP: 0

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0x7b, R-LDI Hash: 0xd6, LAG Hash: 0xa8,

VC output label: 0x03ead (16045), LDI: 0x0003, stats ptr: 0x00530264

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e66

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP1

Xconnect ID: 0xc0008002, NP: 1

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0x7b, R-LDI Hash: 0xd6, LAG Hash: 0xa8,

VC output label: 0x03ead (16045), LDI: 0x0003, stats ptr: 0x00530264

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e66

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP2

Xconnect ID: 0xc0008002, NP: 2

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0x7b, R-LDI Hash: 0xd6, LAG Hash: 0xa8,

VC output label: 0x03ead (16045), LDI: 0x0003, stats ptr: 0x0053030c

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e66

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP3

Xconnect ID: 0xc0008002, NP: 3

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0x7b, R-LDI Hash: 0xd6, LAG Hash: 0xa8,

VC output label: 0x03ead (16045), LDI: 0x0003, stats ptr: 0x00530494

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e68

Split Horizon Group: VFI Enabled

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#