Contents

Introduction

Informações de Apoio

Problema: Solta a queda na interface

Introduction

Este documento descreve como solucionar problemas de descargas na interface quando a saída do comando show interfaces é realizada no roteador.

Informações de Apoio

Os liberações são usados para contar o SPD (Selective Packet Discard, descarte seletivo de pacotes). É um mecanismo que rapidamente descarta pacotes de baixa prioridade quando a CPU está sobrecarregada para economizar alguma capacidade de processamento para pacotes de alta prioridade. O contador de liberações na saída do comando show interface é aumentado como parte do descarte seletivo de pacotes (SPD) que implementa uma política de descarte de pacotes seletiva na fila do processo IP do roteador. Portanto, aplica-se ao único tráfego comutado do processo.

A finalidade do SPD é assegurar que os pacotes de controle importantes, tais como atualizações de roteamento e keepalives, não sejam descartados quando a fila de entrada IP estiver completa. Quando o tamanho da fila de entrada IP estiver entre os limites mínimo e máximo, os pacotes IP normais serão descartados com base em uma probabilidade específica de descarte. Essas quedas aleatórias são chamadas de descargas de SPD.

Problema: Solta a queda na interface

As quedas de descarga podem causar problemas de inalcançabilidade, lentidão e degradação de qualidade no link. Você pode verificar o contador de descargas com este comando no roteador.

Router# Show interface GigabitEthernet 0/0

GigabitEthernet0/0/0 is administratively down, line protocol is down

Hardware is BUILT-IN-2T+6X1GE, address is 0035.1a53.7302 (bia 0035.1a53.7302)

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is T

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/14323 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Essas descargas podem ser vistas até mesmo quando não há congestionamento no link. O aumento na fila de espera também pode não resolver o problema nesses casos. As liberações às vezes são boas, pois elas deixam cair o tráfego de baixa prioridade sobre o tráfego prioritário. Se você vir os liberamentos na interface que são intermitentes, esse script poderá ser usado para obter as informações sobre o tráfego que está preso nos buffers da interface. O script EEM aqui é criado com GigabitEthernet0/0 mantido como a interface afetada. As modificações podem ser feitas de acordo com a interface na qual você deseja solucionar o problema e com o tamanho máximo da fila definido. Além disso, o valor 74 é o valor máximo padrão para iniciar a queda total quando o tamanho da fila é especificado como 75. Você pode definir manualmente o limite mínimo e máximo com o comando mencionado no final do documento, juntamente com os detalhes dessas quedas.

event manager applet input_queue_watch

event timer watchdog time 5

action 1.0 cli command "enable"

action 2.0 cli command "show interface GigabitEthernet0/0 | inc Input queue"

action 3.0 regexp "Input queue: ([0-9]+)/75/" $_cli_result match qsize

action 4.0 if $_regexp_result eq 1

action 4.1  if $qsize ge 74

action 4.2   cli command "term exec prompt time"

action 4.3   cli command "show ip traffic | append flash:queue_log.log"

action 4.4   cli command "show ip cef not | append flash:queue_log.log"

action 4.5   cli command "show ip cef switching state | append flash:queue_log.log"

action 4.6   cli command "show buffer input-interface GigabitEthernet0/0 packet |append flash:queue_log.log"

action 4.7   cli command "show buffer input-interface GigabitEthernet0/0 header |append flash:queue_log.log"

action 4.8  end

A saída do pacote Show buffer input-interface GigabitEthernet0/0 e Show buffer input-interface GigabitEthernet0/0 fornece as informações de tráfego que estão na fila.

Router# Show buffer input-interface fa0/0

Header DataArea  Pool Rcnt  Size Link  Enc    Flags          Input      Output

64C22054  DA00084 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C238B8  DA00944 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C24A24  DA00F84 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C2511C  DA01204 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C25814  DA01484 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C26288  DA01844 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C26CFC  DA01C04 Small    1    91    7    1      280          Fa0/0        None

64C27078  DA01D44 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C273F4  DA01E84 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

65251C34  DD1F024 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

653A54B8  DD1FF24 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

653A5834  DD20064 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

653A69A0  DD206A4 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

6542C338  DD1FB64 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

Router# Show buffer input-interface GigabitEthernet0/0 packet

Buffer information for Small buffer at 0x64C25498

data_area 0xDA01344, refcount 1, next 0x0, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:45:44.284 (elapsed 00:00:02.956)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDA0138A, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDA0138A, addr_start 0xDA0138A, info_start 0x0

network_start 0xDA01398, transport_start 0xDA013AC, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.162.125, destination: 172.18.13.175, id: 0x47C6, ttl: 1,

TOS: 0 prot: 6, source port 1433, destination port 1390:                                          ....

4: 62800030 85142082 08004500 003037AA  b..0.. ...E..07*

20: 40000106 409FAC12 A56DAC12 03ED044F  @...@.,.%m,..m.O

36: 008B9D84 24630000 00007002 80003ADE  ....$c....p...:^

52: 00000204 05B40101 040200             .....4.....

Buffer information for Small buffer at 0x64C24DA0

data_area 0xDA010C4, refcount 1, next 0x65246DC0, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:45:41.944 (elapsed 00:00:00.056)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDA0110A, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDA0110A, addr_start 0xDA0110A, info_start 0x0

network_start 0xDA01118, transport_start 0xDA0112C, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.162.115, destination: 172.18.71.102, id: 0xC58F, ttl: 1,

TOS: 0 prot: 6, source port 4952, destination port 139

0:  00078509 62800030          ....b..0

8:  85142082 08004500 0030C58F 40000106  .. ...E..0E.@...

24: 723AAC12 A273AC12 47661358 008B013D  r:,."s,.Gf.X...=

40: 71660000 00007002 80003A9A 00000204  qf....p...:.....

56: 05B40101 040200

Buffer information for Small buffer at 0x64C22054

data_area 0xDA00084, refcount 1, next 0x653A62A8, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:45:34.756 (elapsed 00:00:05.348)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDA000CA, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDA000CA, addr_start 0xDA000CA, info_start 0x0

network_start 0xDA000D8, transport_start 0xDA000EC, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.100.7, destination: 172.18.101.147, id: 0x684A, ttl: 255, prot: 1

0: 00078509 62800030 85142082 08004500  ....b..0.. ...E.

16: 0030C32E 40000106 2589AC12 A273AC12  .0C.@...%.,."s,.

32: 967811E6 01BD1253 53C40000 00007002  .x.f.=.SSD....p.

48: 8000F853 00000204 05B40101 040200    ..xS.....4.....

Buffer information for Small buffer at 0x64B7C588

data_area 0xDDA5484, refcount 1, next 0x65DC5D8C, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:45:21.408 (elapsed 00:00:00.300)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDDA54CA, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDDA54CA, addr_start 0xDDA54CA, info_start 0x0

network_start 0xDDA54D8, transport_start 0xDDA54EC, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.101.147, destination: 172.18.246.99, id: 0x3BE6, ttl: 1,

TOS: 0 prot: 6, source port 3096, destination port 139

0: 00078509 62800030          ....b..0

8: 85142082 08004500 00303BE6 40000106  .. ...E..0;f@...

24: 89C6AC12 6593AC12 F6630C18 008BBEB1  .F,.e.,.vc....>1

40: 4A500000 00007002 8000395E 00000204  JP....p...9^....

56: 05B40101 040200                      .4.....

Buffer information for Small buffer at 0x64C24DA0

data_area 0xDA010C4, refcount 1, next 0x653A6D1C, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:45:17.192 (elapsed 00:00:00.028)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDA0110A, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDA0110A, addr_start 0xDA0110A, info_start 0x0

network_start 0xDA01118, transport_start 0xDA0112C, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.165.109, destination: 172.18.149.166, id: 0x28BC, ttl: 1,

TOS: 0 prot: 6, source port 4086, destination port 445

0: 00078509              ....

4: 62800030 85142082 08004500 003028BC  b..0.. ...E..0(<

20: 40000106 BDD3AC12 A56DAC12 95A60FF6  @...=S,.%m,..&.v

36: 01BD9A3D 72370000 00007002 800051BE  .=.=r7....p...Q>

52: 00000204 05B40101 040200             .....4.....

Buffer information for Small buffer at 0x653A6624

data_area 0xDD20564, refcount 1, next 0x65343F50, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:46:12.888 (elapsed 00:00:00.012)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDD205AA, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDD205AA, addr_start 0xDD205AA, info_start 0x0

network_start 0xDD205B8, transport_start 0xDD205CC, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.165.109, destination: 172.18.159.108, id: 0x4902, ttl: 1,

TOS: 0 prot: 6, source port 2391, destination port 445

0: 00078509 62800030 85142082 08004500  ....b..0.. ...E.

16: 00304902 40000106 93C7AC12 A56DAC12  .0I.@....G,.%m,.

32: 9F6C0957 01BDA1C0 C57C0000 00007002  .l.W.=!@E|....p.

48: 8000F3CE 00000204 05B40101 040200    ..sN.....4.....

Depois de descobrir o tráfego que está sendo enfileirado, você pode tomar as ações necessárias nele. Pode ser limitando a taxa desse tráfego ou, se o tráfego não for legítimo, você pode aplicar uma ACL para bloquear o tráfego.

Se o contador estiver aumentando durante a solução de problemas, você também poderá executar os comandos manualmente. Observe que os comandos Show buffer input-interface GigabitEthernet0/0 e Show buffer input-interface GigabitEthernet0/0 às vezes não fornecem a saída de uma só vez, então você pode precisar executar o comando algumas vezes.

A fila de processo no RP é dividida em duas partes: uma fila de pacotes geral e uma fila de prioridade. Os pacotes colocados na fila geral de pacotes estão sujeitos à verificação de estado SPD e os que estão na fila prioritária não estão. Os pacotes qualificados para a fila de pacotes de prioridade são pacotes de alta prioridade, como os de IP precedence 6 ou pacotes IGP, e nunca devem ser descartados. Os não-qualificados, porém, podem ser cancelados aqui, dependendo do tamanho da fila geral de pacotes que, por sua vez, depende do estado de SPD. A fila geral de pacotes pode estar em três estados e, como tal, os pacotes de baixa prioridade podem ser atendidos de forma diferente:

- NORMAL: tamanho da fila <= min

- QUEDA ALEATÓRIA: min <= tamanho da fila <= max

- FULL DROP: max <= tamanho da fila

No estado NORMAL, pacotes bem formados e malformados nunca são descartados. No estado DROP ALEATÓRIO, os pacotes bem formados são descartados aleatoriamente. Se o modo agressivo estiver configurado, todos os pacotes malformados serão descartados, caso contrário, os trataremos como pacotes bem formados. No estado FULL DROP, todos os pacotes bem formados e malformados são descartados. Esses valores mín (padrão 73) e máx (padrão 74) derivam da menor fila de espera no chassi, mas podem ser substituídos pelos comandos globais ip spd queue min-threshold e ip spd queue max-threshold.