Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Conventions

Fluxo de pacotes de roteadores ASR 1000 Series

Fluxo de pacote de alto nível

Etapas para Troubleshooting de Quedas de Pacotes no Cisco ASR 1000 Series Service Router

Ponto de quedas de pacotes

Obter Informações sobre a Queda de Pacote

Lista de comandos para coletar informações de contadores

Contador SPA

Contador SIP

Contador ESP

Contador RP

Casos Práticos

Quedas de pacotes no SPA

Pacote de erro

Quedas de pacotes no SIP

Alta utilização de QFP

Quedas de pacotes no ESP

Sobrescrita

Sobrecarga por fragmento de pacote

Limite de desempenho por pacotes de fragmento

Encaminhando para a Interface Null0

Switchover RP com recurso sem suporte HA

Pacotes Punt

Punt Limit by Punt Global Policer (Limite de Punt por Policer Global de Punt)

Quedas de pacotes no RP

Erros de pacote no LSMPI

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas de queda de pacotes nos Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Todos os Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers, que incluem o 1002, 1004 e 1006

- Software Cisco IOS® XE versão 2.3.x ou posterior que suporta os Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Fluxo de pacotes de roteadores ASR 1000 Series

Fluxo de pacote de alto nível

Um roteador Cisco ASR 1000 Series compreende estes elementos funcionais no sistema:

- Processador de Rotas 1 (RP1) do Cisco ASR 1000 Series

- Processador de Serviços Integrados (ESP - Embedded Services Processor) Cisco ASR 1000 Series

- Processador de Interface SPA (SIP) Cisco ASR 1000 Series

Os roteadores da série Cisco ASR 1000 apresentam o processador Cisco QuantumFlow (QFP) como sua arquitetura de hardware. Na arquitetura baseada em QFP, todos os pacotes são encaminhados por ESP, portanto, se ocorrer um problema no ESP, o encaminhamento será interrompido.

Figura 1 Sistema Cisco ASR 1006 com processadores de rota dupla, ESPs duplos e três SIPs

Consulte Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers para obter mais informações.

Etapas para Troubleshooting de Quedas de Pacotes no Cisco ASR 1000 Series Service Router

Ponto de quedas de pacotes

Os roteadores da série Cisco ASR 1000 são construídos em um RP (Route Processor), ESP (Embedded Services Processor), SIP (SPA Interface Processor) e SPA (Shared Port Adapter). Todos os pacotes são encaminhados através de ASICs em cada módulo.

Figura 2 Diagrama de caminho de dados do sistema Cisco ASR 1000 Series

Há vários pontos de descarte de pacotes mostrados na Tabela 1 nos Cisco ASR 1000 Series Routers.

Tabela 1 Pontos de quedas de pacotes

Módulo

Componente funcional

SPA

Depende do tipo de interface

SIP

ASIC de Interconexão ASIC de Agregação SPA do Processador de Controle de E/S (IOCP)

ESP

Subsistema QFP Cisco QuantumFlow Processor (QFP) Forwarding Control Processor (FECP) Interconnect ASIC QFP. O subsistema QFP consiste nestes componentes:

- Mecanismo de processador de pacotes (PPE)

- Buffer, Enfileiramento e Agendamento (BQS)

- Módulo de pacote de entrada (IPM)

- Módulo de pacotes de saída (OPM)

- Memória de pacote global (GPM)

RP

ASIC de interconexão de Interface de punt de memória compartilhada (LSMPI - Shared Memory Punt Interface) Linux

Obter Informações sobre a Queda de Pacote

Se você encontrar um descarte de pacote inesperado, certifique-se de que a saída do console, a diferença do contador de pacotes e as etapas de reprodução estejam disponíveis para solução de problemas. Para determinar a causa, a primeira etapa é coletar o maior número possível de informações sobre o problema. Essas informações são necessárias para determinar a causa do problema:

- Logs do console — Consulte Aplicando as Configurações Corretas do Emulador de Terminais para as Conexões de Console para obter mais informações.

- Informações de syslog— Se você configurou o roteador para enviar logs a um Servidor syslog, será possível obter informações sobre o que aconteceu. Consulte Como Configurar Dispositivos Cisco para Syslog para obter mais informações.

- show platform— O comando show platform exibe o status de RPs, ESPs, SPAs e as fontes de alimentação.

- show tech-support— O comando show tech-support é uma compilação de muitos comandos diferentes que incluem show version e show running-config.  Quando um roteador encontra problemas, o engenheiro do Cisco Technical Assistance Center (TAC) geralmente solicita essas informações para solucionar o problema de hardware. Você deve coletar oshow tech-supportantes de recarregar ou desligar e religar, pois essas ações podem fazer com que as informações sobre o problema sejam perdidas.

Observação: o comando show tech-support não inclui os comandos show platform ou show logging.

- Etapa de reprodução (se disponível) — As etapas para reproduzir o problema. Se não for possível reproduzir, verifique as condições no momento da queda do pacote.

- Informações do contador SPA — Consulte a seção Contador SPA.

- Informações do contador SIP — Consulte a seção Contador SIP.

- Informações do contador ESP — Consulte a seção Contador ESP.

- Informações do contador RP — Consulte a seção Contador RP.

Lista de comandos para coletar informações de contadores

Há vários comandos específicos de plataforma disponíveis para solucionar problemas de encaminhamento de pacotes. Colete esses comandos se você abrir uma Solicitação de serviço do TAC. Para identificar a diferença de um contador, colete esses comandos várias vezes. O comando de caracteres em negrito é particularmente útil para iniciar a solução de problemas. A opção exclude _0_ é eficaz para fazer com que o contador exclua 0.

SPA

show interfaces <interface-name>

show interfaces <interface-name> accounting

show interfaces <interface-name> stats

SIP

show platform hardware port <slot/card/port> plim statistics

show platform hardware subslot {slot/card} plim statistics

show platform hardware slot {slot} plim statistics

show platform hardware slot {0|1|2} plim status internal

show platform hardware slot {0|1|2} serdes statistics

ESP

show platform hardware slot {f0|f1} serdes statistics

show platform hardware slot {f0|f1} serdes statistics internal

show platform hardware qfp active bqs 0 ipm mapping

show platform hardware qfp active bqs 0 ipm statistics channel all

show platform hardware qfp active bqs 0 opm mapping

show platform hardware qfp active bqs 0 opm statistics channel all

show platform hardware qfp active statistics drop | exclude _0_

show platform hardware qfp active interface if-name <Interface-name> statistics

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type punt-drop | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type inject-drop  | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type global-drop | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output default all

show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output recycle all

!--- The if-name option requires full interface-name

RP

show platform hardware slot {r0|r1} serdes statistics

show platform software infrastructure lsmpi

Contador SPA

Use uma solução de problemas genérica de queda de pacotes para o SPA assim como para outras plataformas. O comando clear counters é útil para encontrar a diferença de um contador.

Para exibir estatísticas de todas as interfaces configuradas no roteador, use este comando:

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0

TenGigabitEthernet1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is 0022.5516.2040 (bia 0022.5516.2040)

Internet address is 192.168.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-LR

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:59, output 00:00:46, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/415441/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

510252 packets input, 763315452 bytes, 0 no buffer

Received 3 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

55055 packets output, 62118229 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Para exibir estatísticas de pacotes que estão de acordo com o protocolo, use este comando:

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0 accounting

TenGigabitEthernet1/0/0

Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out

Other         15        900      17979    6652533

IP     510237  763314552      37076   55465696

DEC MOP          0          0       1633     125741

ARP         15        900         20       1200

CDP          0          0      16326    6525592

Para exibir estatísticas de pacotes que foram comutados por processo, comutados rapidamente ou comutados distribuídos, use este comando:

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0 stats

TenGigabitEthernet1/0/0

Switching path    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out

Processor         15        900      17979    6652533

Route cache          0          0          0          0

Distributed cache     510252  763315452      55055   62118229

Total     510267  763316352      73034   68770762

Contador SIP

O Cisco ASR 1000 Series SIP não participa do encaminhamento de pacotes. Ele abriga as SPAs no sistema. O SIP fornece priorização de pacotes para pacotes de entrada dos SPAs e um buffer de absorção de intermitência de entrada grande para pacotes de entrada que aguardam transferência para o ESP para serem processados. O buffer de saída é centralizado no gerenciador de tráfego e também fornecido na forma de filas de saída no SIP. Os Cisco ASR 1000 Series Routers podem priorizar o tráfego, não apenas no nível ESP, mas também em todo o sistema, configurando a classificação de entrada e saída. A bufferização (entrada e saída), juntamente com a pressão contrária de e para o ESP, é fornecida no sistema para lidar com o excesso de assinaturas.

Figura 3 Filas de entrada do roteador Cisco ASR 1000 Series

Figura 4 Diagrama de blocos do SIP

Para exibir contadores de queda de fila por porta no ASIC de agregação SPA, use este comando:

Router#show platform hardware port 1/0/0 plim statistics

Interface 1/0/0

RX Low Priority

RX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX Low Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX High Priority

RX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX High Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

Para exibir os contadores por SPA no ASIC de agregação SPA, use este comando:

Router#show platform hardware subslot 1/0 plim statistics

1/0, SPA-1XTENGE-XFP-V2, Online

RX Pkts 510252      Bytes 763315452

TX Pkts 55078       Bytes 62126783

RX IPC Pkts 0           Bytes 0

TX IPC Pkts 0           Bytes 0

Para exibir todos os contadores SPA no ASIC de agregação SPA, use este comando:

Router#show platform hardware slot 1 plim statistics

1/0, SPA-1XTENGE-XFP-V2, Online

RX Pkts 510252      Bytes 763315452

TX Pkts 55078       Bytes 62126783

RX IPC Pkts 0           Bytes 0

TX IPC Pkts 0           Bytes 0

1/1, SPA-5X1GE-V2, Online

RX Pkts 42          Bytes 2520

TX Pkts 65352       Bytes 31454689

RX IPC Pkts 0           Bytes 0

TX IPC Pkts 0           Bytes 0

1/2, Empty

1/3, Empty

Para exibir contadores rx/tx agregados para/de ASIC de interconexão em ASIC de agregação SPA, use este comando. O contador Rx significa o pacote de entrada do SPA; o contador Tx significa o pacote de saída para o SPA.

Router#show platform hardware slot 1 plim status internal

FCM Status

XON/XOFF 0x0000000F00000000

ECC Status

Data Path Config

MaxBurst1 256, MaxBurst2 128, DataMaxT 32768

Cal Length RX 0x0002, TX 0x0002

Repetitions RX 0x0010, TX 0x0010

Data Path Status

RX in sync, TX in sync

Spi4 Channel 0, Rx Channel Status Starving, Tx Channel Status Starving

Spi4 Channel 1, Rx Channel Status Starving, Tx Channel Status Starving

RX Pkts 510294      Bytes 765359148

TX Pkts 120430      Bytes 94063192

Hypertransport Status

RX Pkts 0           Bytes 0

TX Pkts 0           Bytes 0

Para exibir contadores rx do ASIC de Interconexão ESP no ASIC de Interconexão SIP, use este comando:

Router#show platform hardware slot 1 serdes statistics

From Slot F0

Pkts  High: 0          Low: 120435     Bad: 0          Dropped: 0

Bytes High: 0          Low: 94065235   Bad: 0          Dropped: 0

Pkts  Looped: 0          Error: 0

Bytes Looped 0

Qstat count: 0          Flow ctrl count: 196099

Contador ESP

O ESP fornece o mecanismo de encaminhamento centralizado responsável pela maioria das tarefas de processamento do plano de dados. Todo o tráfego de rede através do Cisco ASR 1000 Series Router flui através do ESP.

Figura 5 Diagrama de blocos do ESP

Figura 6 Arquitetura básica do processador Cisco QuantumFlow

Consulte Cisco 1000 Series Aggregation Services Routers para obter mais informações.

Para exibir contadores rx do RP, ASIC de interconexão SIP no ASIC de interconexão ESP, use este comando:

Router#show platform hardware slot F0 serdes statistics

From Slot R0

Pkts  High: 70328      Low: 13223      Bad: 0          Dropped: 0

Bytes High: 31049950   Low: 10062155   Bad: 0          Dropped: 0

Pkts  Looped: 0          Error: 0

Bytes Looped 0

Qstat count: 0          Flow ctrl count: 311097

From Slot 2

<snip>

Para exibir os contadores de pacotes de link internos e os contadores de erro, use este comando:

Router#show platform hardware slot F0 serdes statistics internal

Network-Processor Link:

Local TX in sync, Local RX in sync

From Network-Processor    Packets:      421655  Bytes:   645807536

To Network-Processor      Packets:       83551  Bytes:    41112105

RP/ESP Link:

Local TX in sync, Local RX in sync

Remote TX in sync, Remote RX in sync

To RP/ESP                 Packets:      421650  Bytes:   645807296

Drops                   Packets:           0  Bytes:           0

From RP/ESP               Packets:       83551  Bytes:    41112105

Drops                   Packets:           0  Bytes:           0

<snip>

Para verificar o mapeamento do canal do Input Packet Module (IPM) e de outros componentes, use este comando:

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 ipm mapping

BQS IPM Channel Mapping

Chan   Name                Interface      Port     CFIFO

1     CC3 Low             SPI1           0        1

2     CC3 Hi              SPI1           1        0

3     CC2 Low             SPI1           2        1

<snip>

Para exibir informações estatísticas para cada canal no Input Packet Module (IPM), use este comando:

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 ipm statistics channel all

BQS IPM Channel Statistics

Chan   GoodPkts  GoodBytes    BadPkts   BadBytes

1 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

2 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

3 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

<snip>

Para verificar o mapeamento para o canal do Módulo de Pacotes de Saída (OPM) e outros componentes, use este comando:

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 opm mapping

BQS OPM Channel Mapping

Chan     Name                          Interface      LogicalChannel

0       CC3 Low                       SPI1            0

1       CC3 Hi                        SPI1            1

2       CC2 Low                       SPI1            2

<snip>

Para exibir informações estatísticas para cada canal no Output Packet Module (OPM), use este comando:

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 opm statistics channel all

BQS OPM Channel Statistics

Chan   GoodPkts  GoodBytes    BadPkts   BadBytes

0 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

1 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

2 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

<snip>

Para exibir estatísticas de descartes para todas as interfaces no Packet Processor Engine (PPE), use este comando.

Observação: esse comando é útil quando usado para solucionar problemas.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

AttnInvalidSpid                            0               0

BadDistFifo                                0               0

BadIpChecksum                              0               0

<snip>

Para limpar as estatísticas de descartes para todas as interfaces no Packet Processor Engine (PPE), use este comando. Esse comando é apagado depois que exibe um contador.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop clear

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

AttnInvalidSpid                            0               0

BadDistFifo                                0               0

BadIpChecksum                              0               0

<snip>

Para exibir estatísticas de quedas para cada interface no Packet Processor Engine (PPE), use este comando. Esse contador é apagado a cada 10 segundos.

Router#show platform hardware qfp active interface if-name TenGigabitEthernet1/0/0 statistics

Platform Handle 6

----------------------------------------------------------------

Receive Stats                             Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

Ipv4                                       0               0

Ipv6                                       0               0

<snip>

!--- The if-name option requires full interface-name

Para verificar a causa do pacote apontado para RP, use este comando:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause

Global Per Cause Statistics

Number of punt causes =   46

Per Punt Cause Statistics

Packets       Packets

Counter ID  Punt Cause Name                   Received      Transmitted

------------------------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0             0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0             0

02          IPV4_OPTIONS                      0             0

<snip>

Para exibir as estatísticas de descartes para pacotes punt (ESP para RP), use este comando:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type punt-drop

Punt Drop Statistics

Drop Counter ID   0     Drop Counter Name PUNT_NOT_ENABLED_BY_DATA_PLANE

Counter ID  Punt Cause Name                   Packets

----------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0

02          IPV4_OPTIONS                      0

<snip>

Para exibir as estatísticas de descartes para pacotes de injeção (RP para ESP), use este comando. Os pacotes de injeção são enviados do RP para o ESP. A maioria deles é gerada pelo IOSD. São keep alives L2, protocolos de roteamento, protocolos de gerenciamento como SNMP, etc.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type inject-drop

Inject Drop Statistics

Drop Counter ID   0     Drop Counter Name INJECT_NOT_ENABLED_BY_DATA_PLANE

Counter ID  Inject Cause Name                    Packets

-------------------------------------------------------------

00          RESERVED                             0

01          L2 control/legacy                    0

02          CPP destination lookup               0

<snip>

Para exibir as estatísticas dos pacotes de descarte global, use este comando:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type global-drop

Global Drop Statistics

Counter ID  Drop Counter Name                         Packets

------------------------------------------------------------------

00          INVALID_COUNTER_SELECTED                  0

01          INIT_PUNT_INVALID_PUNT_MODE               0

02          INIT_PUNT_INVALID_PUNT_CAUSE              0

<snip>

Para exibir estatísticas de filas/agendamentos padrão de colocação em buffer, enfileiramento e agendamento (BQS) para cada interface, use este comando:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output default all

Interface: internal0/0/rp:0, QFP if_h: 1, Num Queues/Schedules: 2

Queue specifics:

Index 0 (Queue ID:0x2f, Name: )

Software Control Info:

(cache) queue id: 0x0000002f, wred: 0x88b002d2, qlimit (bytes): 6250048

parent_sid: 0x232, debug_name:

sw_flags: 0x00000011, sw_state: 0x00000001

orig_min  : 0                   ,      min: 0

orig_max  : 0                   ,      max: 0

share     : 1

Statistics:

tail drops (bytes): 77225016            ,          (packets): 51621

total enqs (bytes): 630623840           ,          (packets): 421540

queue_depth (bytes): 0

<snip>

Para exibir estatísticas de filas de Reciclagem/agendamentos de Buffer, Enfileiramento e Agendamento (BQS) para cada interface, use este comando. As filas de reciclagem mantêm os pacotes que são processados mais de uma vez pelo QFP. Por exemplo, pacotes de fragmentos e pacotes multicast são colocados aqui.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output recycle all

Recycle Queue Object ID:0x3  Name:MulticastLeafHigh   (Parent Object ID: 0x2)

plevel: 1, bandwidth: 0                   , rate_type: 0

queue_mode: 0, queue_limit: 0, num_queues: 36

Queue specifics:

Index 0 (Queue ID:0x2, Name: MulticastLeafHigh)

Software Control Info:

(cache) queue id: 0x00000002, wred: 0x88b00000, qlimit (packets): 2048

parent_sid: 0x208, debug_name: MulticastLeafHigh

sw_flags: 0x00010001, sw_state: 0x00000001

orig_min  : 0                   ,      min: 0

orig_max  : 0                   ,      max: 0

share     : 0

Statistics:

tail drops (bytes): 0                   ,          (packets): 0

total enqs (bytes): 0                   ,          (packets): 0

queue_depth (packets): 0

<snip>

Contador RP

O RP processa estes tipos de tráfego:

- Tráfego de gerenciamento que vem através da porta de gerenciamento Gigabit Ethernet no processador de roteamento.

- Tráfego punt no sistema (através do ESP), que inclui todo o tráfego do plano de controle recebido em qualquer SPA.

- Tráfego de protocolo mais antigo, DECnet, Internet Packet Exchange (IPX), etc.

Figura 7 Diagrama de blocos do RP

Este é o caminho de punt/injeção do roteador Cisco ASR 1000 Series:

QFP<==>RP Kernel<==>LSMPI<==>Fast-Path Thread<==>Cisco IOS Thread

Figura 8 Localização da LSMPI (Linux Shared Memory Punt Interface)

Para exibir contadores rx do ESP Interconnect ASIC no RP Interconnect ASIC, use este comando:

Router#show platform hardware slot r0 serdes statistics

From Slot F0

Pkts  High: 57         Low: 421540     Bad: 0          Dropped: 0

Bytes High: 5472       Low: 645799280  Bad: 0          Dropped: 0

Pkts  Looped: 0          Error: 0

Bytes Looped 0

Qstat count: 0          Flow ctrl count: 196207

Para exibir as estatísticas da LSMPI (Linux Shared Memory Punt Interface) no roteador, use este comando. O LSMPI oferece uma maneira de fazer transferência de cópia zero de pacotes entre a rede e o IOSd para alto desempenho. Para conseguir isso, compartilhe (mapa de memória) uma região na memória virtual do kernel do Linux entre o módulo LSMPI e o IOSd.

Router#show platform software infrastructure lsmpi

LSMPI interface internal stats:

enabled=0, disabled=0, throttled=0, unthrottled=0, state is ready

Input Buffers = 8772684

Output Buffers = 206519

rxdone count = 8772684

txdone count = 206515

<snip>

ASR1000-RP Punt packet causes:

421540 IPV4_OPTIONS packets

7085686 L2 control/legacy packets

57 ARP packets

774 FOR_US packets

Packet histogram(500 bytes/bin), avg size in 172, out 471:

Pak-Size      In-Count        Out-Count

0+:       7086514            95568

500+:             1                0

1000+:             2                0

1500+:        421540             6099

Lsmpi0 is up, line protocol is up

Hardware is LSMPI

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not set

Unknown, Unknown, media type is unknown media type

<snip>

7508057 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

101667 packets output, 47950080 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Casos Práticos

Quedas de pacotes no SPA

Pacote de erro

Se um pacote tiver um erro, esses pacotes serão descartados no SPA. Esse é um comportamento comum, não apenas nos roteadores da série Cisco ASR 1000, mas em todas as plataformas.

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0

TenGigabitEthernet1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is 0022.5516.2040 (bia 0022.5516.2040)

Internet address is 192.168.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 250/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-LR

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:45:13, output 00:00:08, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:00:26

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

419050 input errors, 419050 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

1 packets output, 402 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Quedas de pacotes no SIP

Alta utilização de QFP

Em caso de alta utilização de QFP, os pacotes são descartados em cada fila de interface no SIP por pressão contrária do QFP. Nesse caso, um quadro de pausa também é enviado da interface.

Router#show platform hardware port 1/0/0 plim statistics

Interface 1/0/0

RX Low Priority

RX Drop Pkts 21344279    Bytes 1515446578

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX Low Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX High Priority

RX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX High Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

Quedas de pacotes no ESP

Sobrescrita

Se você enviar pacotes que excedem a taxa de fio da interface, os pacotes serão descartados na interface de saída.

Router#show interfaces GigabitEthernet 1/1/0

GigabitEthernet1/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-5X1GE-V2, address is 0021.55dc.3f50 (bia 0021.55dc.3f50)

Internet address is 192.168.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 35/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is SX

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 02:24:23, output 00:00:55, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:01:04

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 48783

...

Em QFP, esses descartes podem ser verificados como Taildrop.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | exclude _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

TailDrop                            72374984           483790

Sobrecarga por fragmento de pacote

Se os pacotes forem fragmentados devido ao tamanho da MTU, mesmo que a interface de entrada seja menor que a taxa de fio, a taxa de fio pode ser excedida na interface de saída. Nesse caso, o pacote é descartado na interface de saída.

Router#show interfaces gigabitEthernet 1/1/0

GigabitEthernet1/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-5X1GE-V2, address is 0022.5516.2050 (bia 0022.5516.2050)

Internet address is 192.168.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 25/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is SX

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:36:52, output 00:00:12, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:00:55

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 272828

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 99998000 bits/sec, 14290 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

4531543 packets output, 4009748196 bytes, 0 underruns

Em QFP, esses descartes podem ser verificados como Taildrop.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | exclude _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

TailDrop                           109431162          272769

Limite de desempenho por pacotes de fragmento

No QFP, a GPM (Global Packet Memory) é usada para a remontagem do pacote fragmentado. Se o GPM se esgotar na remontagem de um grande número de pacotes de fragmentação, esses contadores mostrarão o número de quedas de pacotes. Em muitos casos, esse é um limite de desempenho.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

ReassNoFragInfo                  39280654854        57344096

ReassTimeout                          124672             128

Encaminhando para a Interface Null0

Os pacotes para a interface Null0 são descartados no ESP e não lançados no RP. Nesse caso, possivelmente você não será capaz de verificar o contador pelo comando tradicional (show interfaces null0). Verifique o contador ESP para saber o número de quedas de pacotes. Se as opções "clear" e "exclude _0_" forem usadas ao mesmo tempo, você poderá verificar apenas novos pacotes de queda.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop clear | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

Ipv4Null0                              11286              99

Switchover RP com recurso sem suporte HA

No caso de comutação RP, esses pacotes são descartados até que o novo RP ativo reprograme o QFP:

- Todos os pacotes serão descartados se o novo RP ativo não tiver sido sincronizado com o RP ativo antigo antes da comutação.

- Os pacotes são processados por recursos sem suporte de alta disponibilidade (HA).

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

Ipv4NoAdj                            6993660          116561

Ipv4NoRoute                        338660188         5644337

Pacotes Punt

Nos Cisco ASR 1000 Series Routers, os pacotes que não podem ser tratados pelo ESP são apontados para o RP. Se houver muitos pacotes punt, o TailDrop das estatísticas de descarte de QFP aumentará.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

TailDrop                            26257792           17552

Verifique o contador de saída da fila BQS (Buffering, Queuing, and Scheduling) para especificar a interface descartada. O "internal0/0/rp:0" mostra a interface a ser lançada de ESP para RP.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output default all

Interface: internal0/0/rp:0, QFP if_h: 1, Num Queues/Schedules: 2

Queue specifics:

Index 0 (Queue ID:0x2f, Name: )

Software Control Info:

(cache) queue id: 0x0000002f, wred: 0x88b002d2, qlimit (bytes): 6250048

parent_sid: 0x232, debug_name:

sw_flags: 0x00000011, sw_state: 0x00000001

orig_min  : 0                   ,      min: 0

orig_max  : 0                   ,      max: 0

share     : 1

Statistics:

tail drops (bytes): 26257792            ,          (packets): 17552

total enqs (bytes): 4433777480          ,          (packets): 2963755

queue_depth (bytes): 0

Queue specifics:

...

Nesse caso, a queda da fila de entrada é contada na interface de entrada.

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0

TenGigabitEthernet1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is 0022.5516.2040 (bia 0022.5516.2040)

Internet address is 192.168.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-LR

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:15:10, output 00:00:30, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:14:28

Input queue: 0/375/2438309/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 70886000 bits/sec, 5915 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

2981307 packets input, 4460035272 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

15 packets output, 5705 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

A razão para o punt pode ser mostrada por este comando:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause

Global Per Cause Statistics

Number of punt causes =   46

Per Punt Cause Statistics

Packets       Packets

Counter ID  Punt Cause Name                   Received      Transmitted

------------------------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0             0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0             0

02          IPV4_OPTIONS                      2981307       2963755

...

Você também pode verificar o show ip traffic  comando.

Router#show ip traffic

IP statistics:

Rcvd:  2981307 total, 15 local destination

0 format errors, 0 checksum errors, 0 bad hop count

0 unknown protocol, 0 not a gateway

0 security failures, 0 bad options, 2981307 with options

Opts:  2981307 end, 0 nop, 0 basic security, 0 loose source route

0 timestamp, 0 extended security, 0 record route

0 stream ID, 2981307 strict source route, 0 alert, 0 cipso, 0 ump

0 other, 0 ignored

Frags: 0 reassembled, 0 timeouts, 0 couldn't reassemble

0 fragmented, 0 fragments, 0 couldn't fragment

Bcast: 0 received, 0 sent

Mcast: 0 received, 0 sent

Sent:  23 generated, 525450 forwarded

Drop:  0 encapsulation failed, 0 unresolved, 0 no adjacency

0 no route, 0 unicast RPF, 0 forced drop, 0 unsupported-addr

0 options denied, 0 source IP address zero

...

Punt Limit by Punt Global Policer (Limite de Punt por Policer Global de Punt)

No caso de muitos pacotes punt serem destinados ao próprio roteador, o Taildrop conta com PuntGlobalPolicerDrops pelo contador de queda QFP. O Punt Global Policer protege o RP de uma sobrecarga. Esses descartes não são vistos pelo pacote de trânsito, mas pelo pacote FOR_US.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

PuntGlobalPolicerDrops                155856             102

TailDrop                          4141792688         2768579

...

A razão para o punt pode ser conhecida por este comando:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause

Global Per Cause Statistics

Number of punt causes =   46

Per Punt Cause Statistics

Packets       Packets

Counter ID  Punt Cause Name                   Received      Transmitted

------------------------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0             0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0             0

02          IPV4_OPTIONS                      0             0

03          L2 control/legacy                 0             0

04          PPP_CONTROL                       0             0

05          CLNS_CONTROL                      0             0

06          HDLC_KEEPALIVE                    0             0

07          ARP                               3             3

08          REVERSE_ARP                       0             0

09          LMI_CONTROL                       0             0

10          incomplete adjacency punt         0             0

11          FOR_US                            5197865       2428755

Quedas de pacotes no RP

Erros de pacote no LSMPI

Nos Cisco ASR 1000 Series Routers, o pacote é enviado de ESP para RP através da Linux Shared Memory Punt Interface (LSMPI). LSMPI é a interface virtual para a transferência de pacotes entre o IOSd e o kernel do Linux no RP através da memória compartilhada do Linux. Os pacotes lançados do ESP para o RP são recebidos pelo kernel Linux do RP. O kernel do Linux envia esses pacotes para o processo IOSD através do LSMPI. Se você vir contadores de erro ativos no LSMPI, esse é um defeito de software. abra um caso TAC.

Router#show platform software infrastructure lsmpi

<snip>

Lsmpi0 is up, line protocol is up

Hardware is LSMPI

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not set

Unknown, Unknown, media type is unknown media type

output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/1500/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

15643 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

1 input errors, 0 CRC, 3 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

295 packets output, 120491 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Informações Relacionadas

- Solucionar problemas de travamento dos Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers

- Roteadores de serviços de agregação Cisco ASR 1000 Series - Suporte ao produto

- Suporte técnico e downloads da Cisco