Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Tabela de roteadores com console e portas AUX

Configurações das portas do console para conexão de terminais

Tipos de console e conectores AUX

Cabos RJ-45

Como identificar um cabo RJ-45

Cabo straight-through

Cabo crossover

Cabo enrolado

RJ-45 para DB-9 fêmea*

Tipo de cabo de conectores DB-25

Cabo straight-through RS 232

Adaptadores

Adaptador RJ-45-para-DB-9

Adaptador RJ-45 para DB-25

Configurações de cabos e adaptadores que funcionam

Porta RJ-45 e pinagens de adaptador

Console DB-25 e pinagens de porta AUX

Kit de cabos do console

Guia de componentes Cisco RJ-45

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve os requisitos de cabo e conector para console e portas auxiliares (AUX).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Cisco routers têm portas AUX e console ou com base em RJ-45 ou DB-25 DCE/DTE. Você pode conectar um terminal (DTE) ou um modem (DCE) a essas portas. Em qualquer das instâncias, é necessário um cabo RJ-45 e um conector RJ-45-to-DB-25 ou RJ-45-to-DB-9.

Tabela de roteadores com console e portas AUX

A tabela nesta seção lista algumas das séries de roteadores Cisco e as portas AUX e de console correspondentes.

Router

Porta de Console

Cabo da porta do console

Porta AUX

Cabo de porta AUX

600

RJ-45 (porta de gerenciamento)

RJ-45 enrolado / RJ-45 para DB-9 fêmea

N/A

N/A

700

RJ-45

RJ-45 enrolado

N/A

N/A

800

RJ-45

RJ-45 enrolado / RJ-45 para DB-9 fêmea

N/A

N/A

1000

RJ-45

RJ-45 enrolado

N/A

N/A

1600

RJ-45

RJ-45 enrolado / RJ-45 para DB-9 fêmea

N/A

N/A

1700

RJ-45

RJ-45 enrolado / RJ-45 para DB-9 fêmea

RJ-45

RJ-45 enrolado

2500

RJ-45

RJ-45 enrolado

RJ-45

RJ-45 enrolado

2600

RJ-45

RJ-45 enrolado

RJ-45

RJ-45 enrolado

3600

RJ-45

RJ-45 enrolado

RJ-45

RJ-45 enrolado

MC3810

RJ-45

RJ-45 enrolado

RJ-45

RJ-45 enrolado

4000

DB-25 DCE

RS 232 / RJ-45 em rolo

DB-25 DTE

RS 232 / RJ-45 em rolo

AS5200/5300

RJ45

RJ-45 enrolado

RJ-45

RJ-45 enrolado

AS5400

RJ-45

RJ-45 enrolado

RJ-45

RJ-45 enrolado

AS5800

DB-25 DCE

RS 232 / RJ-45 em rolo

DB-25 DTE

RS 232 / RJ-45 em rolo

7100/7200/7300

RJ-45

RJ-45 enrolado

RJ-45

RJ-45 enrolado

7200

DB-25 DCE

RS 232 / RJ-45 em rolo

DB-25 DTE

RS 232 / RJ-45 em rolo

7500

DB-25 DCE

RS 232 / RJ-45 em rolo

DB-25 DTE

RS 232 / RJ-45 em rolo

12000

DB-25 DCE

RS 232 / RJ-45 em rolo

DB-25 DTE

RS 232 / RJ-45 em rolo

Configurações das portas do console para conexão de terminais

Antes de conectar um terminal à porta do console, configure o terminal para corresponder à porta do console do roteador, como mostrado aqui:

- 9600 bauds

- 8 bits de dados

- sem paridade

- 2 bits de parada (9600 8N2) OU 1 bit de parada

- Depende do roteador.

Tipos de console e conectores AUX

Os roteadores Cisco têm três tipos de console e conectores AUX. A tabela nesta seção lista esses tipos:

- RJ-45

- DB-25 DCE

- DB-25 DTE

Há três estilos de conectores RJ-45 para DB-25:

1. Estilo DCE (modem)

2. Estilo DTE

3. Estilo DCE (não modem)

Cada um desses estilos tem uma função diferente. Em geral, o DTE é usado em terminais, o DCE (modem) é usado para modems e o DCE (não-modem) é obsoleto.

Note: Mova o pino 6 para o pino 8 se quiser mudar um estilo DCE (não modem) para um estilo DCE (modem).

Console e conectores AUX para roteadores Cisco

Conector

Gráfico

RJ-45

RJ-45

DB-25 DCE

DB-25 DCE

DB-25 DTE

DB-25 DTE

Cabo para console e porta AUX:

- Cabos RJ-45

- Cabo straight-through RS 232

Cabos RJ-45

Os produtos da Cisco usam estes tipos de cabos RJ-45:

- Reto

- Crossover

- Enrolado

- Fêmea RJ-45 para DB9

A Cisco não fornece esses cabos. Esses cabos estão amplamente disponíveis em outras fontes. O cabo de console geralmente é fornecido com o kit de cabo de console.

Note: A porta do console não oferece suporte ao controle de modem nem ao controle de fluxo de hardware.

Conector RJ-45

Como identificar um cabo RJ-45

Para identificar o tipo de cabo RJ-45, segure as duas extremidades do cabo próximas uma da outra para que você possa ver os fios coloridos dentro das extremidades, como mostrado aqui:

Extremidades do Cabo RJ-45

Há três tipos de cabos RJ-45 comumente usados: reto, cruzado e em rolo. Segure as duas extremidades de um cabo RJ-45 lado a lado. Há oito tiras coloridas, ou pinos, em cada extremidade. Se a ordem dos pinos coloridos for a mesma em cada extremidade, o cabo será reto. Se a ordem das cores for invertida em cada extremidade, o cabo será rolado.

Examine a sequência de fios coloridos para determinar o tipo de cabo RJ-45. Esta seção explica como você pode fazer isso.

Cabo straight-through

Em um cabo reto, os fios coloridos estão na mesma sequência nas duas extremidades do cabo.

Cabo straight-through

Cabo straight-through

Pinagens de cabo RJ-45 Straight-through (Ethernet)

Sinal

Pino RJ-45

Pino RJ-45

Sinal

Tx+

1

1

Tx+

Tx–

2

2

Tx–

Rx+

3

3

Rx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx–

6

6

Rx–

-

7

7

-

-

8

8

-

Cabo crossover

Em um cabo cruzado, o primeiro fio colorido (extrema esquerda) em uma extremidade do cabo é o terceiro fio colorido na outra extremidade do cabo.

Cabo crossover

Cabo crossover

Pinagem do Cabo (Ethernet) cruzado com RJ-45

Sinal

Pino RJ-45

Pino RJ-45

Sinal

Tx+

1

3

Rx+

Tx–

2

6

Rx–

Rx+

3

1

Tx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx–

6

2

Tx–

-

7

7

-

-

8

8

-

Cabo enrolado

Em um cabo enrolado, os fios coloridos em uma extremidade do cabo estão na seqüência inversa à dos fios coloridos na outra extremidade do cabo.

Cabo enrolado

Cabo enrolado

Pinagem de cabos em rolo

Sinal

Pino RJ-45

Pino RJ-45

Sinal

-

1

8

-

-

2

7

-

-

3

6

-

-

4

5

-

-

5

4

-

-

6

3

-

-

7

2

-

-

8

1

-

Observação: CAB-OCTAL-ASYNC, o adaptador RJ-45 de 8 portas usado com Cisco 2509, 2510, 2511 e 2512, é o mesmo que um cabo laminado.

RJ-45 para DB-9 fêmea*

RJ-45 para DB-9 fêmea*

Esse cabo também é conhecido como Cabo de gerenciamento.

- A Cisco fornece esse cabo com os 600, 800, 1600 e 1700 Series Routers.

Tipo de cabo de conectores DB-25

Cabo straight-through RS 232

Esta ilustração mostra o cabo serial CAB-R23 = (número da peça 74-0173), que é um cabo serial geral para todas as plataformas do roteador:

Ambas as pontas do cabo straight-through de RS 232 para conectores DB-25

Ambas as pontas do cabo straight-through de RS 232 para conectores DB-25

Esse cabo tem um conector fêmea DB-25 de um lado e um conector macho DB-25 do outro. Qualquer extremidade do cabo CAB-R23 pode ser a extremidade Cisco ou a extremidade da rede, com base na designação do roteador Cisco como dispositivo DCE ou dispositivo DTE. Se o roteador for designado como um dispositivo DCE, o conector fêmea DB25 será a extremidade do Cisco. Se o roteador está designado com um dispositivo DTE, o conector macho DB-25 é a extremidade do Cisco.

Pinagem para cabo direto RS 232 (DB-25)

Pinagens de DTE macho

Pinagens de DTE fêmea

25 pinos

Sinal

25 pinos

Sinal

-

-

J2-1

Shield GND

J2-1

Shield GND

J2-2 blindado

TxD–

J2-2 blindado

TxD–

J2-3 blindado

RxD–

J2-3 blindado

RxD–

J2-4 blindado

RTS–

J2-4 blindado

RTS–

J2-5 blindado

CTS–

J2-5 blindado

CTS–

J2-6 blindado

DSR –

J2-6 blindado

DSR –

J2-7 blindado

Circuito GND -

J2-7 blindado

GND do circuito

J2-8 blindado

DCD–

J2-8 blindado

DCD–

J2-15 blindado

TxC–

J2-15 blindado

TxC–

J2-17 blindado

RxC–

J2-17 blindado

RxC–

J2-18 blindado

LTST–

J2-18 blindado

LTST–

J2-20 blindado

DTR–

J2-20 blindado

DTR–

J2-24 blindado

TxCE –

J2-24 blindado

TxCE –

Adaptadores

Você precisa de dois tipos de adaptadores para conectar um PC a um roteador.

- Adaptador RJ-45-para-DB-9

- Adaptador RJ-45 para DB-25

Adaptador RJ-45-para-DB-9

Esse adaptador conecta um roteador a um PC por uma porta COM.

Adaptador RJ-45-para-DB-9

Adaptador RJ-45-para-DB-9

Adaptador RJ-45 para DB-25

Esse adaptador conecta um roteador ao PC por meio de uma porta serial.

Adaptador RJ-45 para DB-25

Adaptador-fêmea RJ-45 para DB-25

Configurações de cabos e adaptadores que funcionam

Aqui estão as maneiras mais comuns de se conectar a um roteador.

Combinação de conexão do console

Porta de Console

Cabo

Adaptador para PC

Adaptador para porta do console

RJ-45

RJ-45 enrolado

DB-9 / DB-25

Nenhum

Adaptador DB9-RJRT - enrolado sobre cabo RJ-45

DB-25 DCE

RJ-45 enrolado

DB-9 / DB-25

RJ-45 para DB-25

DB-25 DCE

DB-25

Nenhum

Nenhum

DB-25 DCE, DB-25, Nenhum, Nenhum

RJ-45

RJ-45 para DB-9

Nenhum

Nenhum

- A Cisco fornece esse cabo com os Cisco 600, 800, 1600 e 1700 Series Routers.

Você não pode misturar e associar esses componentes de forma aleatória. Aqui estão as combinações que funcionam:

Combinação de conexão do console

Porta

Cabo RJ-45

Adaptador DB-25

Para acoplar

AUX / Console

Reto

DCE não modem

TERMINAL

AUX / Console

Enrolado

DTE

TERMINAL

AUX / Console

Enrolado

Modem DCE

MODEM

AUX / Console

RJ-45-to-DB9

Nenhum

TERMINAL

Essas são as únicas configurações que funcionam. Se você não tiver os componentes necessários, use a tabela do Guia de componentes do RJ-45 para solicitá-los.

Porta RJ-45 e pinagens de adaptador

Este gráfico mostra as pinagens para o console RJ-45 e portas AUX. A porta do console não usa RTS/CTS.

Pinagens de portas RJ-45

Sinal

Porta de Console (DTE)

Cabo RJ-45

Adaptador

Adaptador

Sinal

RJ-45

Pino RJ-45

Pino do DB-9

Pino DB-25

CTS

1

8

7

4

RTS

DTR

2

7

4

20

DSR

TxD

3

6

3

2

RxD

GND

4

5

5

7

GND

GND

5

4

5

7

GND

RxD

6

3

2

3

TxD

DSR

7

2

6

8

DTR

RTS

8

1

8

5

CTS

Console DB-25 e pinagens de porta AUX

Sinais da porta de console

Pino

Sinal

Direção

Descrição

1

GND

-

Base

2

TxD

<--

Transmitir dados

3

RxD

-->

Receber dados

6

DSR

-->

Conjunto de dados pronto (sempre ativado)

7

GND

-

Base

8

DCD

-->

Detecção da portadora de dados (sempre ativo)

Note: A porta do console não oferece suporte ao controle de modem nem ao controle de fluxo de hardware.

Sinais da porta auxiliar

Pino

Sinal

Direção

Descrição

2

TxD

-->

Transmitir dados

3

RxD

<--

Receber dados

4

RTS

-->

Solicitação de envio (usada para controle de hardware)

5

CTS

<--

Apagar para enviar (usado para controle de fluxo de hardware)

6

DSR

<--

Conjunto de dados pronto

7

Sinal terra

-

Detecção de operadora (usada para controle de modem)

8

CD

<--

Terminal de Dados Pronto (usado apenas para controle do modem).

20

DTR

-->

Note: A porta auxiliar suporta controle de fluxo de hardware e controle de modem.

Kit de cabos do console

Um kit de cabos de console é fornecido com o roteador. Use este kit quando conectar o roteador a um PC ou a um terminal.

O kit de cabos de console contém os seguintes itens:

- Cabo de console RJ-45 para RJ-45 (azul)

- Adaptador RJ-45 para DB-25 (cinza)

- adaptador RJ-45 a DB9 (cinza)

Note: A série Cisco 7200 e a série Cisco 7301 não são fornecidas por padrão com um kit de cabo de console. Se for necessário um cabo de console, peça um kit de acessórios (número da peça: ACS-2500ASYN).

cabo do console RJ-45 a RJ-45

Adaptador RJ-45 para DB-25

Adaptador RJ-45-para-DB-9

Cabo de console RJ-45 para RJ-45

Adaptador RJ-45 para DB-25

Adaptador de console DB-9 para RJ-45

Guia de componentes Cisco RJ-45

Este gráfico resume os componentes RJ-45 da Cisco:

Manual de componentes de RJ-45

Estilo

Número de peça do catálogo

Descrição de Catálogo

Rótulo

Protegido?

DTE

CAB-500DTF=

CONECTOR DB-25, DTE FÊMEA

29-0810-01/29-DTF-01

não

DTE

CAB-500DTM=

CONECTOR DB-25, DTE MACHO

não

modem

CAB-25AS-MMOD=

CABO DE CON. A MODEM PARA RJ45 SHLD

sim

modem

CAB-MMOD=

ADP,RJ45/DSUB

29-0881-01/29-MMOD-01

não

DCE

CAB-500DCF=

CONECTOR DB-25, (não modem) DCE FÊMEA

29-0809-01/29-DCF-01

não

DCE

CAB-500DCM=

CONECTOR DB-25, (não modem) DCE MACHO

29-0808-01/29-DCM-0129- 0808-01/29-DCM-01

não

NA

Cabo enrolado

CABASY,RJ45 ROLLED, MODULAR

72-0876-01/CAB-500RJ

NA

NA

Cabo reto

– não está no catálogo –

31-0756-01

NA

Cabo para conexão DB-25/DB-9

NA

Depende do roteador*

Cabo RJ-45 para DB-9 fêmea e tudo em um

72-3383-01

NA

NA

CAB-R23=

Cabo straight-through RS 232

-

NA

NA

Depende do roteador*

DB-9 macho para DB-25 macho para conexão com o modem

29-4043-01

NA

As primeiras sete entradas são conectores DB-25 e as últimas duas são cabos RJ-45. Os conectores são descritos em termos de seu gênero e função. Por exemplo, um FDTE é um conector estilo DTE fêmea e o MMOD é um conector estilo modem macho e assim por diante. Novamente, você precisa de cabos blindados para funcionar a 115,2 kbps.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems