Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Números de produtos, números de peças e descrições de cabos

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece as informações necessárias para determinar as peças corretas do cabo para seu equipamento da Cisco. Para localizar o cabo correto para suas necessidades, consulte a tabela na seção Números de produtos, Números de peça e Descrições do cabo. Na coluna Hardware, localize a máquina para a qual você precisa do cabo e veja o número do produto, o número da peça e a descrição da peça correspondentes.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Para obter informações sobre convenções de documentos, consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco.

Números de produtos, números de peças e descrições de cabos

Número de produto

Número da peça

Hardware

Descrição

APP-IC1=

76-0617

AGS

Porta e cabo do console

APP-JC1=

76-0636-01

AGS

Porta e cabo do console

CAB-232FC=

72-0794-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso e placas PC AccessPro

FEM DCE RS-232 CAB 10 FT

CAB-232MT=

72-0793-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso e placas PC AccessPro

CAB MACHO DTE RS-232 DE 10 PÉS

CAB-25AS-MMOD=

CAB-25AS-MMOD=

2509-2512, 2500

CABO DE CON. A MODEM PARA RJ45 SHLD

CAB-25AS-FDTE=

CAB-25AS-FDTE=

2509-2512, 2500

CABLE CONN-FDTEv

CAB-25AS-TELCO=

CAB-25AS-TELCO=

2509-2512

CABO 25AS 68 PINOS-2TELCO 50 PINOS

CAB-3C232=

72-0670-01

3000

Cabo RS232 DTE 3000 de 3 m Cabo RS232 DTE 3000 de 3 m v

CAB-3C232C

72-0736-01

3000, 3104/3204

Cabo DCE RS232

CAB-3C449=

72-0672-01

3000

Cabo RS449 DTE 3000 de 3m

CAB-3C449C=

72-0738-01

3000, 3104/3204

Cabo RS449 DCE

CAB-3C530=

72-0732-01

3000

Cabo 10Ft RE530 DTE 3000

CAB-3CE18=

72-0676-01

3000, 2000, IGS

Cabo do Adaptador Ethernet de 18"

CAB-3CV35V2=

72-0671-02

3000

Cabo V.35 DTE 3000 de 10 pés V2

CAB-3CV35V2C=

72-0740-02

3000, 3104/3204

Cabo V.35 DCE (V2)

CAB-3CX21=

72-0683-02

3000

Cabo 10Ft X.21 DTE 3000

CAB-3CX21C=

72-0737-01

3000, 3104/3204

Cabo DCE X.21

CAB-449FC=

72-0796-01

7000, 4000, 2500

FEM DCE RS-449 CAB FT

CAB-449MT=

72-0795-01

7000, 4000, 2500

MACHO DTE RS-449 CAB 10 FT

CAB-500DCF=

29-0809-01

CS500

Conector DB-25, DCE fêmea

CAB-500DCM=

29-0808-01

CS500

Conector DB-25, DCE Macho

CAB-500DTF=

29-0810-01

CS500

Conector DB-25, DTE Fêmea

CAB-500DTM=

29-0811-01

CS500

conector DB-25, DTE macho

CAB-500RJ=

31-0590-01

2500, CS500

Cabo do Console RJ-45

CAB-530MT=

72-0797-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso e placas PC AccessPro

MACHO DTE RS-530 CAB 10 PÉS

CAB-5MODCM=

29-0881-01

CS500

Peças sobressalentes de cabos v

CAB-7K232FC=

72-0751-01

7000 (SxSIP)

Cabo DCE RS-232 fêmea de 3 m

CAB-7K232MT=

72-0747-01

7000 (SxSIP)

Cabo EOL-HD fêmea DCE RS-440 de 10 pés

CAB-7K449FC=

72-0753-01

7000 (SxSIP)

Cabo EOL-HD fêmea DCE RS-440 de 10 pés

CAB-7K449MT=

72-0749-01

7000 (SxSIP)

Cabo EOL-HD macho DTE RS-449 Cab de 10 pés.

CAB-7KCT1DB15=

72-0799-00

7500, 7000, 4000 e 3600

Cabo de passagem DSX1 para CSU DB-15

CAB-7KCT1NULO=

72-0800-00

7500, 7000, 4000 e 3600

Cabo nulo DSX1 para CSU DB-15

CAB-7KV35FC=

72-0754-01

7000 (SxSIP)

Cabo 10 pés EOL-HD fêmea DCE V.35 v

CAB-7KV35MC=

72-0762-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Fêmea DTE V.35 Cab 30,5 cm.

CAB-7KV35MC=

72-0763-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Macho DCE V.35 Cab 10 pés

CAB-7KV35MT=

72-0748-01

7000 (SxSIP)

Macho EOL-HD DTE V.35 Cabo de 3 metros.

CAB-7KX21FC=

72-0764-01

7000 (SxSIP)

Cabo EOL-HD fêmea DCE X.21 de 10 pés.

CAB-7KX21MT=

72-0750-01

7000 (SxSIP)

Cabo EOL-HD DTE X.21 de 10 pés.

CAB-8K=

72-0250

ASM (CSC-16)

Cabo de transição de 8 linhas

CAB-AC=

72-0259

Todos, exceto 7XXX

Cabo de alimentação, Cabo de alimentação de 110 V, 110 Vv

CAB-ACA=

72-0746-01

Todos, exceto 7XXX

Plug,Cabo de alimentação,Australiano,10A

CAB-ACE=

72-0460

Todos, exceto 7XXX

Cabo de alimentação - Europa

CAB-ACI=

72-0556

Todos, exceto 7XXX

PWR,Italian,Replaces CAB-ITL=

CAB-ACU=

72-0557

Todos, exceto 7XXX

Cabo de força  Reino Unido

CAB-ADPTRS-RJ45=

CAB-ADPTRS-RJ45=

2500

8 ADAPTADORES-RJ45 PARA RJ45 SHLD

CAB-AS51-8=

CAB-AS51-8=

AS5100

Cabo "Y" 8A da placa AS51 se v

CAB-ATM-DS3/E3=

CAB-ATM-DS3/E3=

7000, 4000

Cabo ATM,DS3+e3;10ft.

CAB-E1-BNC=

CAB-E1-BNC=

7500, 7000, 4000, 3600 e servidores de acesso

Cabo E1 BNC 75ohm/Unbal 5m

CAB-E1-DB15=

CAB-E1-DB15=

7500, 7000, 4000, 3600 e servidores de acesso

Cabo E1 DB15 de 120 ohm/Bal 5m

CAB-E1-DIN=

CAB-E1-DIN=

7000, 4000

Cabo E1 DIN 120ohm/Bal 5m

CAB-E1-RJ48=

CAB-E1-RJ48=

7000, 4000

Cabo E1 RJ48 de 120 ohms/Bal 5mv

CAB-E1-PRI=

CAB-E1-PRI=

7500, 7000, 4000, 3600 e servidores de acesso

CABO E1 ISDN PRI, 10 PÉ

CAB-E1-TWINAX=

CAB-E1-TWINAX=

7500, 7000, 4000, 3600 e servidores de acesso

Cabo TWINAX 120ohm/Bal 5m

CAB-FMDD=

72-0769-01

7000, 4000, AGS+

Cab do Conversor DIN para DIN Mini

CAB-HNUL=

72-0727-01

7500, 7000 e 4000

Cabasy, Null Modem, DTE, HSSI

CAB-HSI1=

72-0710-01

7500, 7000 e 4000

Cabo HSSI, conexão de macho com macho

CAB-IF=

72-0672

IGS

Transição do cabo EOL de 10 pés, IGS

CAB-IR=

72-0670

IGS

Transição do cabo EOL de 10 pés, IGS

CAB-IV=

72-0671

IGS

Transição de cabo V.35,IGS de 10 pés

CAB-IX=

72-0683-01

IGS

Transição de Cabos,10ft.X.21.IGS

CAB-MC+/ENVM

72-0718-01

AGS+

Cabos do CSC MC+to ENVM

CAB-NP232C=

72-0736-01

4000

Cabo 10Ft RS232 DCE 4000

CAB-NP232T=

72-0670-01

4000

Cabo RS232 DTE 4000 de 3 m

CAB-NP449C=

72-0738-01

4000

Cabo 10Ft RS449 DCE 4000

CAB-NP449T=

72-0672-01

4000

Cabo RS449 DTE 4000 de 3 m

CAB-NP4B

CAB-NP4B

4000

CABASY,ISDN BRI LCKING I/F,4 vv

CAB-NP530=

72-0732-01

4000

RS-530 DTE (CISCO 3000)

CAB-NP8B

CAB-NP8B

4000

CABASY, ISDN BRI LCKING I/F 8

CAB-NP8B-LT

CAB-NP8B-LT

4000

CABASY, TERMINAT DE LINHA BRI ISDN

CAB-NPV35CV2=

72-0740-02

4000

10ft V.35 DCE 4000 Cabo V2

CAB-NPV35TV2=

72-0671-02

4000

Cabo V.35 DTE 4000 de 10 pés V2

CAB-NPX21C=

72-0737-01

4000

Cabo 10Ft X.21 DCE 4000

CAB-NPX21T=

72-0683-02

4000

Cabo 10Ft X.21 DTE 4000

CAB-NV=

72-0488

AGS+

Cabo CSC-MC

CAB-OCF=

75-1017-01

ASM

DB25, Adaptador, DCE, F

CAB-OCM=

75-1018-01

ASM

DB25, Adaptador, DCE, M

CAB-OCT=

72-0684

ASM

CABASY, Octopus

CAB-OCTAL-ASYNC=

CAB-OCTAL-ASYNC=

2509-2512

CABO ASYNC 8PORT RJ45

CAB-OCTAL-FDTE=

CAB-OCTAL-FDTE=

2509-2512

CABLE OCTAL+RJ45-F

CAB-OCTAL-KIT=

CAB-OCTAL-KIT=

2509-2512

CABLE OCTAL+RJ45-MACHO DSUBS

CAB-OTF=

75-1019-01

ASM

Adaptador DB25, DTE, F

CAB-OTM=

75-1020-01

ASM

DB25, Adaptador, DTE, M

CAB-PCA-VA=

CAB-PCA-VA=

7500, 7000

CABO-V A PCA PARA CIP

CAB-PCA-VB=

CAB-PCA-VB

7500, 7000

PCA V-CABLE B FOR CIP

CAB-PCA-Y=

CAB-PCA-Y=

7500, 7000

BARRAMENTO PCA E KIT DE TAG DE CABO Y

CAB-R23=

74-0173

Para todas as plataformas de roteador

Cabo, RS232 Applique

CAB-R23NZ=

72-0757-01

AGS+

Cabo de transição DTE NRZI

CAB-R44=

74-0187

Para todas as plataformas de roteador

Aplique de Cabo RS449

CAB-RJ45=

CAB-RJ45=

2500, CS500

CAB-RJ45-RJ45 8FT

CAB-STS=

72-0382

STS-10(X)

Cabo,STS-10

CAB-V35FC=

72-0792-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso e placas PC AccessPro

FEM DCE V35 CAB 10 FT

CAB-V35FT=

72-0801-01

4000

CABO DTE FÊMEA V35 DE 3M

CAB-V35MC=

72-0802-01

4000

CAB MACHO DCE V35 DE 10 PÉS

CAB-V35MT=

72-0791-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso e placas PC AccessPro

CAB macho DTE V35 10 FT

CAB-V35MTS=

72-0816-01

1001

Cabo ASY V.35 Protetor 3 MTRS

CAB-VCF=

72-0685

AGS+

V.35,2-Mtr Cbl F-end Fmale DCE

CAB-VCM=

72-0681

AGS+

Cabo DCE macho V. de 35,2 m com extr. M

CAB-VTF=

72-0695

AGS+

V.35,2-Mtr Cbl Fmacho DTE

CAB-VTM=

72-0682

AGS+

V.35,2-Mtr Cbl M-end Macho DTE

CAB-X21FC=

72-0790-01

1001

FEM DCE X21 CAB 10 FT

CAB-X21MT=

72-0789-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso e placas PC AccessPro

MALE DTE X21 CAB 10 FT

CAB-X21MT=

72-0252

AGS

Cabo Applique Interno do MCI/SCI

CAB-X21MT=

72-0676

3000, 2000, IGS

Cabo Pigtail ETHERNET 18"

CAB-X21MT=

72-0712-01

MGS, CGS

SHLD,MCI/SCI,Cabo interno do aplicativo

CAB-X21MT=

72-0717-01

AGS

SHLD,MCI/SCI,Cabo interno do aplicativo

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico - Cisco Systems