Contents

Condição crítica de temperatura é observada

SeveridadeICS

Impacto

Descrição

MensagemSyslog

Exemplo deMensagem

Famíliade produtos

Regex

Recomendação

Comandos

Condição crítica de temperatura é observada

SeveridadeICS

1 - Alerta

Impacto

O aumento da temperatura pode causar o desligamento do dispositivo.

Descrição

Essa mensagem indica que há uma condição ambiental no dispositivo. Podem ser as leituras de temperatura em vários sensores, leituras de voltagem da fonte de alimentação ou RPMs nos vários ventiladores. Dentro do texto da mensagem, ele pode informar qual sensor ou local observou uma condição e a criticidade da leitura.

MensagemSyslog

ENVIRONMENTAL-1-ALERT

Exemplo deMensagem

Oct  8 15:27:38 <> %ENVIRONMENTAL-1-ALERT: Temp: Inlet x Location: Rx State: Critical Reading: xx Celsius

Famíliade produtos

- Roteadores de serviços integrados Cisco 4000 Series

- Roteadores de banda larga convergente Cisco cBR Series

Regex

N/A

Recomendação

Verifique as placas, os ventiladores e o status do chassi com os comandos show environment, show platform ou show module e show logging. Você precisa enviar um técnico local para verificar a temperatura ambiente, o fluxo de ar e o status do filtro no dispositivo. Entre em contato com o engenheiro de suporte se o problema persistir.

Comandos

#show version

#show logging

#show module

#show environment all

#show platform

#show clock

#show inventory