Contents

Introduction

Pré-requisitos de instalação do ISR-WAAS

Diferença entre NIM-SSD e ISR-SSD

NIM-SSD

ISR-SSD

Instalação do ISR-WAAS

Solucionar problemas do ISR-WAAS

Cenário de falha de instalação do WAAS

Cenário de falha de ativação de ISR-WAAS

Cenário de falha de SSD

Introduction

Este documento descreve o guia de instalação do Cisco ISR-WAAS no Cisco Integrated Services Router (ISR). É a implementação do Wide Area Application Services (vWAAS) virtual em um Cisco ISR.

O ISR-WAAS é implantado dentro de um contêiner IOS-XE. Um contêiner nesse contexto se refere ao hipervisor que executa aplicativos virtualizados em um roteador Cisco ISR 4000 Series.

Pré-requisitos de instalação do ISR-WAAS

Cada versão do software WAAS pode ter diferentes requisitos de recursos (Memória, CPU e Unidades de Estado Sólido (SSD) ), caso você não atenda aos requisitos, isso pode levar a problemas de desempenho ou até mesmo erros durante a instalação.

Leia o guia de configuração neste link:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/virtual-wide-area-application-services-vwaas/products-installation-and-configuration-guides-list.html

Esta tabela resume os requisitos de recursos e as plataformas ISR suportadas para cada modelo ISR.

Diferença entre NIM-SSD e ISR-SSD

NIM-SSD

NIM-SSD é o que está localizado fora do ISR e pode ser trocado a quente.

Este é um módulo que é instalado em um dos módulos de interface de rede (NIM) disponíveis dos roteadores ISR.

Estes são PIDs (Product Identifiers — Identificadores de Produto) para NIM-SSD e SSD que podem ser usados para aumentar a RMA:

NIM-SSD(=)NIM Carrier Card for SSD drives

SSD-SATA-200G(=)200 GB, SATA Solid State Disk for NIM-SSD

Para remover o NIM-SSD ou NIM-HDD do Roteador, siga estas etapas:

Etapa 1. Use uma chave de fenda Phillips para afrouxar os parafusos prisioneiros de ambos os lados, como mostrado nesta imagem:

Etapa 2. Remova o NIM-SSD ou NIM-HDD da rota, como mostrado nesta imagem:

ISR-SSD

O ISR-SSD, por outro lado, está instalado dentro do chassi do roteador, você precisa desligar o roteador, abrir sua tampa para localizar o ISR-SSD.

O ISR-SSD não pode ser trocado a quente.

Este é o PID do ISR-SSD na série ISR 4300 que pode ser usado para aumentar a RMA:

SSD-MSATA-200G(=)200 GB, mSATA Solid State Disk

Esta imagem mostra a placa de memória flash e os locais dos dispositivos de armazenamento SSD mSATA :

Instalação do ISR-WAAS

Depois de atender a todos os requisitos para a instalação do ISR-WAAS, a próxima etapa é baixar um arquivo OVA (Open Virtualization Appliance) da versão ISR-WAAS que você pretende implantar. Você pode fazer o download do software neste link:

https://software.cisco.com/download/home/280484571/type/280836712

Depois de fazer o download do software, você precisa transferir o arquivo para o flash de inicialização do roteador :

Na CLI do roteador, siga estas etapas para implantar o ISR-WAAS usando o programa EZConfig:

1. Execute o comando Service WAAS enable.

2. Selecione a imagem .ova transferida anteriormente para a versão do WAAS que você deseja implantar.

3. Selecione o perfil WAAS que deseja implantar.

4. Configure o endereço IP do ISR-WAAS.

5. Configure o endereço IP do gerenciador central do WAAS.

6. Selecione a interface da rede de longa distância (WAN) no roteador onde você gostaria de ativar a interceptação do WAAS.

7. Salve a configuração depois de terminar. Esta é a imagem de uma instalação bem-sucedida.

Solucionar problemas do ISR-WAAS

Cenário de falha de instalação do WAAS

A instalação do ISR-WAAS falhará se não houver SSD, então primeiro verifique se o SSD está presente.

Cenário de falha de ativação de ISR-WAAS

Em alguns cenários, o ISR-WAAS falhará ao ser ativado depois que você tiver substituído o roteador e instalado o SSD no novo chassi.

Esses erros podem ser vistos no roteador ISR :

09/16 11:44:08.946 [vman]: [31298]: (note): VM (AUTOWAAS) State Transition: next_state: LIFECYCLE_DEACTIVATE

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Loading of machine definition (/vol/harddisk/virtual-instance/AUTOWAAS/ISR4331X.xml) failed

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to load machine definition

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (note): Setting failure response (1)

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Virtual Service failure log[AUTOWAAS]::Validation::Package validation::Failed to process package-def file::File '/vol/harddisk/virtual-instance/AUTOWAAS/ISR4331X.xml'

09/16 11:44:17.613 [errmsg]: [31298]: (ERR): %VMAN-3-PROCESS_PKG_DEF: Virtual Service[AUTOWAAS]::Validation::Package validation::Failed to process package-def file::File '/vol/harddisk/virtual-instance/AUTOWAAS/ISR4331X.xml'

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (note): VM (AUTOWAAS) State Transition: next_state: LIFECYCLE_WAIT_ACTIVATE

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (note): IF MTU message received:

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Invalid bridge ID or the bridge(31) has not been created yet

09/16 11:44:17.614 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to set DP IF mtu for DP bridge 31

09/16 11:44:17.614 [vman]: [31298]: (note): vman IF MTU message processed

09/16 11:44:24.725 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0

09/16 11:44:27.758 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0

09/16 11:44:27.759 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0

09/16 11:44:27.772 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0

09/16 11:44:27.779 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0

09/16 11:44:27.779 [vman]: [31298]: (note): Successfully removed VM init ctx for VM [AUTOWAAS]

09/16 11:44:27.780 [vman]: [31298]: (note): Per-VM message marshalled successfully into persistent DB

09/16 11:44:27.780 [vman]: [31298]: (note): Successfully reset per-VM mac address binding into TDL msg

09/16 11:44:28.063 [vman]: [31298]: (ERR): vman_libvirt_err: code=1

09/16 11:44:28.063 [vman]: [31298]: (ERR): internal error '/usr/sbin/lvremove -f /dev/lvm_raid/vdc.AUTOWAAS' exited with non-zero status 5 and signal 0:   /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474770944: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474828288: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429119488: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429176832: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072897024: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072954368: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

/dev/dm-3: read failed after 0 of 4096 at 1630

09/16 11:44:28.063 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to delete volume vdc.AUTOWAAS in pool virt_strg_pool_vg

09/16 11:44:28.241 [vman]: [31298]: (ERR): vman_libvirt_err: code=1

09/16 11:44:28.241 [vman]: [31298]: (ERR): internal error '/usr/sbin/lvremove -f /dev/lvm_raid/vdb.AUTOWAAS' exited with non-zero status 5 and signal 0:   /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-3: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474770944: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474828288: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429119488: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429176832: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072897024: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072954368: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 4096: I

09/16 11:44:28.241 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to delete volume vdb.AUTOWAAS in pool virt_strg_pool_vg

09/16 11:44:28.418 [vman]: [31298]: (ERR): vman_libvirt_err: code=1

09/16 11:44:28.418 [vman]: [31298]: (ERR): internal error '/usr/sbin/lvremove -f /dev/lvm_raid/vda.AUTOWAAS' exited with non-zero status 5 and signal 0:   /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-3: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474770944: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474828288: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429119488: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429176832: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072897024: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072954368: Input/output error

/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 4096: I

09/16 11:44:28.418 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to delete volume vda.AUTOWAAS in pool virt_strg_pool_vg

09/16 11:44:28.420 [vman]: [31298]: (note): Found orphaned volume(vda.AUTOWAAS) in pool(virt_strg_pool_vg). Deleting...

É possível que o disco rígido esteja corrompido e essas ações possam ser tomadas:

# show platform hardware subslot <ssd subslot> module device filesystem

# request platform hardware filesystem harddisk: destroy

# hw-module subslot 0/5 reload

Cenário de falha de SSD

Em alguns casos, se o SSD estiver com defeito, enquanto você executa comandos relacionados ao disco rígido e ao sistema de arquivos, você vê esses erros.

“request platform hardware filesystem harddisk: destroy”

%This operation can take some time, please be patient

%Harddisk not present. Destroy filesystem aborted.

Para resolvê-lo, você pode tentar as seguintes etapas:

Etapa 1. Tente recolocar a SSD.

Etapa 2. Reinicialize o roteador.

Etapa 3. Se essas etapas falharem, apenas RMA o SSD.