Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

NIM

Tipos

Limitações

Temporização

PVDM4

Tipos

Canais suportados

Instalação

Requisitos de licença de software

Configurar

Sintaxe de comandos

Configuração de exemplo

Verificar

Troubleshoot

Problema 1

Solução

Problema 2

Solução

Problema 3

Solução

Introduction

Este documento fornece uma introdução aos Network Interface Modules (NIM) na mais nova geração de roteadores Cisco e como configurá-los. Ele também abrange a nova configuração de circuitos PRI (Primary Rate Interface de Taxa Primária) e temporização nessa nova plataforma.

Os Cisco Integrated Services Routers (ISR) 4000 Series estão disponíveis nestes modelos:

- Cisco ISR4461

- Cisco ISR4451

- Cisco ISR4431

- Cisco ISR4351

- Cisco ISR4331

- Cisco ISR4321

As seções nesta documentação aplicam-se a todas as plataformas, a menos que explicitamente declarado o contrário. O documento fala sobre a configuração do PRI nessas plataformas e sobre problemas comuns enfrentados.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

NIM

O Cisco IOS® XE versão 3.9S e superior suporta NIM de voz e WAN T1/E1 de quarta geração da Cisco, que são necessários para configurar voz ou dados sobre T1/E1.

Tipos

A lista de NIMs Cisco T1/E1 disponíveis é a seguinte:

Número da peça

Descrição

NIM-1MFT-T1/E1

Módulo T1/E1 1 porta de tronco multiflex voz/dados de canal livre

NIM-2MFT-T1/E1

Módulo T1/E1 de 2 portas multi-flex trunk voz/dados de canal livre

NIM-4MFT-T1/E1

Módulo T1/E1 de 4 portas multi-flex trunk voz/dados de canal livre

NIM-8MFT-T1/E1

Módulo T1/E1 de dados de canal livre/voz de tronco multiflex de 8 portas

NIM-1CE1T1-PRI

Módulo T1/E1 1 porta de tronco multiflex voz/dados canalizados

NIM-2CE1T1-PRI

Módulo T1/E1 de 2 portas de tronco multiflex voz/dados canalizados

NIM-8CE1T1-PRI

Módulo T1/E1 de 8 portas multiflex trunk voz/dados canalizados

Limitações

As placas NIM são suportadas somente no Cisco ISR 4000 Series. Os módulos NIM Multiflex Trunk (MFT) usam somente os Processadores de Sinal Digital (DSPs - Digital Signal Processor Module 4) de Voz de Pacote (PVDM4 - Packet Voice Digital Signal Processor Module 4). Os PVDM2s e PVDM3s mais antigos não são suportados nessas plataformas.

Temporização

Quando o NIM é usado para aplicativos de voz, todos os T1/E1s de voz devem ser sincronizados com uma única fonte de tempo e qualquer diferença nos relógios pode ocorrer oscilações de relógio ou oscilações de interface. Quando o NIM é usado para aplicativos mistos de dados e voz, cada porta de dados pode usar um relógio independente e as portas de voz podem usar uma fonte de tempo independente das portas de dados.

A sincronização de rede é suportada para NIMs quando você insere o comando network-clock synchronization automatic no modo de configuração global. Este comando torna-se ineficaz para um NIM específico se você digitar o comando no network-clock integration slot / subslot. O comando network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port é usado para configurar a fonte de tempo primária.

Você pode inserir o comando show network clocks synchronization para verificar os relógios de rede no roteador e o comando show platform hardware subslot 0/2 module device networkclock para verificar se um módulo participa do relógio do backplane.

PVDM4

O Cisco PVDM4 é instalado em um slot na placa-mãe ou em um módulo de interface de rede de voz e WAN T1/E1 de quarta geração da Cisco.

Note: O ISR 4461 não tem nenhum slot para placa-mãe

Tipos

O PVDM4 tem diferentes sabores.

Nome

Descrição

PVDM4-32

Módulo DSP de voz de alta densidade e 32 canais

PVDM4-64

Módulo DSP de voz de alta densidade e 64 canais

PVDM4-128

Módulo DSP de voz de alta densidade e 128 canais

PVDM4-256

Módulo DSP de voz de alta densidade e 256 canais

Canais suportados

Esta é uma lista do número de canais suportados nos vários sabores do PVDM4 categorizados pela complexidade dos codecs suportados.

Complexidade

PVDM4-32

PVDM4-64

PVDM4-128

PVDM4-256

Voz de baixa complexidade

32

64

128

256

Voz de complexidade média

24

48

96

192

Voz de alta complexidade

16

32

64

128

Instalação

Ao contrário das gerações anteriores dos módulos PVDM2 e PVDM3 DSP, os módulos PVDM4 são instalados diretamente nos NIMs T1/E1. Dependendo do número de canais necessários, o módulo DSP apropriado é instalado no NIM.

Módulo DSP

Serviços de voz TDM

Serviços de mídia (transcodificação, conferência, etc.)

DSPs em NIM analógico (FXO/FXS)

Fixo no Módulo NIM

No

DSPs PVDM4 em NIM T1/E1

Yes

Yes

DSPs PVDM4 no slot de placa-mãe/SM

No

Yes

Nota: os módulos DSP PVDM2 e PVDM3 são *NÃO* suportados nas plataformas ISR 4000 Series

Requisitos de licença de software

Os aplicativos de voz exigem um mínimo do pacote de tecnologia de comunicações unificadas. O Cisco 4400 Series tem um pacote de software semelhante ao ISR G2, que é Direito de Uso (RTU), também conhecido como baseado em honra.

Após 60 dias, uma licença de avaliação é automaticamente convertida em uma licença RTU. Nesse ponto, espera-se que uma licença RTU seja adquirida para esse recurso nessa plataforma. Esse modelo é o mesmo do ISR G2.

Observação: Smart Licensing habilitado com 16.10.1a em todas as plataformas de roteamento. ( ASR, ISR, CSR, ISRv ). Migrar do licenciamento tradicional para o licenciamento inteligente

Configurar

Sintaxe de comandos

card type { t1 | e1 } slot subslot

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate slot / subslot

network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port

voice-card slot

codec complexity { flex [ reservation-fixed { high | medium }]

| high | medium | secure }

controller { t1 | e1 } slot / subslot / port

framing {sf | esf}

or

framing {crc4 | no-crc4}

linecode {ami | b8zs}

or

linecode { ami | hdb3 }

pri-group timeslots timeslot-range [ nfas_d | service ][voice-dsp]

Note: NIM-xMFT-T1/E1 - Desde o pri-group no NIM-xMFT-T1/E1 é usado somente para voz, a palavra-chave voice-dsp não é necessário.

Note: NIM-xCE1T1-PRI - A palavra-chave option voice-dsp está disponível somente para NIM-xCE1T1-PRI (x pode ser 1, 2 ou 8) no ISR 4000 Series. O padrão é sem a palavra-chave voice-dsp.

Configuração de exemplo

card type t1 0 2

card type t1 0 3

!

isdn switch-type primary-5ess

!

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate 0/2

!

voice-card 0/2

dsp services dspfarm

no watchdog

!

network-clock input-source 1 controller t1 0/2/0

!

controller T1 0/2/0

framing esf

linecode b8zs

clock source line primary

cablelength long 0db

pri-group timeslots 1-24 voice-dsp

!

interface Serial0/2/0:23

encapsulation hdlc

isdn switch-type primary-5ess

no cdp enable

!

voice-port 0/2/0:23

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Problema 1

Quando você tenta configurar o PRI de voz no ISR G4, este erro é exibido:

==================

T1 0/1/0: No DSP resources to configure voice feature

==================

Solução

Há apenas um slot PVDM na placa-mãe. As placas Time Division Multiplexing (TDM) não podem usar os PVDMs da placa-mãe. Dependendo do número de canais necessários, o módulo DSP apropriado é instalado no NIM. Para serviços IP como transcodificação e conferência, o módulo DSP PVDM4 pode ser instalado na placa-mãe da plataforma ISR 4000 Series.

Se a saída show inventário mostrar essas informações, isso significa que a placa PVDM está instalada na placa-mãe.

NAME: "PVDM subslot 0/4", DESCR: "PVDM4-32 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-32          , VID: V02, SN: FOC18334AVD

Depois que a placa PVDM é colocada no NIM, o comando show inventário indica:

NAME: "subslot 0/1 db module 0", DESCR: "PVDM4-128 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-128         , VID: V01, SN: FOC17176BLL

Problema 2

O módulo T1 não tem DSP conforme o comando show inventário, mas esta configuração funcionou:

controller T1 0/2/0

pri-group timeslots 1-24 service mgcp

!

interface Serial0/2/0:23

isdn bind-l3 ccm-manager

Solução

Este é um problema conhecido documentado na ID de bug da Cisco CSCuo86715. Em todas as versões do Cisco IOS-XE anteriores à 15.4(3)S1, os comandos anteriores são aceitos, mesmo que os DSPs não estejam disponíveis no NIM. A versão 15.4(3)S1 corrigiu esse problema e o usuário recebe o prompt "T1 0/2/0: Mensagem de erro "Nenhum recurso DSP para configurar o recurso de voz" se não houver DSPs disponíveis no NIM.

Problema 3

Como o PVDM 4 deve ser instalado em um NIM? Os PVDM4s podem ser trocados e removidos em operação?

Solução

Há dois lugares onde os DSPs PVDM4 estão instalados. Para serviços TDM, o DSP é instalado no NIM T1/E1. Como os NIMs oferecem suporte à OIR (Online Insertion and Removal, inserção e remoção on-line), eles podem ser removidos sem desligar o dispositivo ISR 4000 Series e os DSPs no NIM podem ser removidos. No entanto, o roteador deve ser desligado para inserir ou remover um PVDM4 na placa-mãe. Siga esta representação esquemática para instalar o PVDM4 no NIM.

1

Parafusos

2

PVDM4

3

Espaçadores

4

Dissipador de calor

1

Parafusos

2

Portas

3

Módulo de interface de rede

4

PVDM4