Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Números de produto

Recursos

Suporte à plataforma

Configuração

Números de linha

Nota de campo

Informações Relacionadas

Introduction

Os módulos de rede assíncronos (async) de 16 portas (NN-16A) e de 32 portas (NM-32A) fornecem 16 ou 32 interfaces seriais do equipamento de terminal de dados (DTE) EIA/TIA-232 (antiga RS-232) conforme a velocidade aumenta para 134,4 kbps. Esses módulos usam os cabos OCTAL de 68 pinos, como CAB-OCTAL-ASYNC= e CAB-OCTAL-MODEM=. Os módulos NM-16A e NM-32A são frequentemente usados para fornecer conectividade fora de banda às portas de console de outros dispositivos em uma configuração de servidor de comunicação/terminal.

Prerequisites

Requirements

Consulte a seção Suporte à plataforma.

Componentes Utilizados

Consulte a seção Suporte à plataforma.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Números de produto

NM-16A - Módulo de rede assíncrono de 16 portas

NM-32A - Módulo de rede assíncrono de 32 portas

Recursos

- 16 ou 32 portas assíncronas.

- Usa conectores de 68 pinos: CAB-OCTAL-ASYNC= ou CAB-OCTAL-MODEM=

- Suporta assíncrono de 134 kbps em todas as portas simultaneamente.

- Suporta um máximo de três módulos por Cisco 3640, um por Cisco 3620 e um por Cisco 2600.

Suporte à plataforma

Platform

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620

Cisco 3631

Cisco 3640

Cisco 3660

Cisco 2691, 3725, 3745

NM-16A

11.3(3)T, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1)

12.1(14), 12.2(12), 12.2(8)T1, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

11.2(7)P, 11.3(1), 11.3(1)T, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1)

12.2(8)T1, 12.3(1), 12.3(2)T

11.2(7)P, 11.3(1), 11.3(1)T, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1), 12.3 2.T

12.0(5)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

12.2(13)T, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

NM-32A

11.3(3)T, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1)

12.1(14), 12.2(12), 12.2(8)T1, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

11.2(7)P, 11.3(1), 11.3(1)T, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1)

12.2(8)T1, 12.3(1), 12.3(2)T

11.2(7)P, 11.3(1), 11.3(1)T, 12.0(1), 12.0(1)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.3(1), 12.3 2.T

12.0(5)T, 12.1(1), 12.1(1)T, 12.2(1), 12.2(2)T, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

12.2(13)T, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

Observação: as versões do software Cisco IOS® fornecidas normalmente são a versão mínima necessária para suportar a plataforma, o módulo ou o recurso em questão. Use o conselheiro de software (somente para clientes registrados) para escolher o software apropriado para o seu dispositivo de rede: verificar compatibilidade de recursos de software com os Cisco IOS e CatOS Releases, comparar IOS Releases ou descobrir quais versões de software suportam o seu hardware.

Configuração

Os módulos NM-16A e NM-32A são frequentemente usados para fornecer conectividade fora de banda às portas de console de outros dispositivos. Para configurar o roteador como um servidor comm, consulte estes documentos:

- Configurando um servidor de terminal/comunicação para acesso de console de roteador

- Configurando um servidor comm/terminal para acesso de console Sun

Para obter informações sobre a configuração geral do modem, consulte Configuração de Discagem com o Módulo de Modem Analógico NM-8AM ou NM-16AM. Este documento não menciona os módulos NM-16A e NM-32A, no entanto, os conceitos de configuração são aplicáveis.

Para obter mais informações, consulte a página de suporte à tecnologia de discagem de acesso.

Nos módulos de rede assíncrona de 16 e 32 portas, as interfaces são endereçadas como interface assíncrona <line number>.

Números de linha

Versões anteriores do software Cisco IOS reservaram 16 números de linha assíncronos por slot de módulo de rede. Isso causa problemas para um módulo de rede assíncrono de 32 portas. Assim, quando o módulo NM-16A ou NM-32A é instalado no Cisco 3600, o software Cisco IOS reservará 32 números de linha por slot. Isso causará um problema se o módulo NM-16A ou NM-32A estiver instalado em um sistema que já tenha uma configuração assíncrona com base em 16 números de linha por slot. A porta auxiliar agora será a linha 65 no Cisco 2600 e Cisco 3620 e a linha 129 no Cisco 3640. Você pode usar o comando show line para verificar a numeração de linha no chassi.

line number = (<slot> * 32) + <unit> + 1

Para obter mais informações, consulte Como as linhas assíncronas são numeradas nos Cisco 3600 Series Routers.

Nota de campo

- Nota de campo: Caráter de ruptura de servidor de terminal em servidores de acesso Cisco

Informações Relacionadas

- Acesse a página de suporte do produto e da tecnologia de discagem

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems