Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Números de produto

Recursos

Suporte à plataforma

LEDs

Configuração

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações sobre as placas de interface de Rede de Longa Distância (WAN, Wide Area Network) de modem analógico (WIC-1AM ou WIC-2AM), seus números de produto, suas características, seu suporte de plataforma, seus LEDs e sua configuração.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informações de Apoio

As placas de interface WAN -1AM e -2AM (WIC-1AM e WIC-2AM) fornecem um ou dois modens analógicos internos V.90. Essas WICs podem ser usadas para chamadas de modem analógico de entrada ou de saída. A WIC-2AM tem conectores RJ-11 duplos, enquanto a WIC-1AM usa uma porta para conexão a uma linha telefônica padrão e a outra para conectar a um telefone analógico básico para uso quando o modem estiver ocioso.

Números de produto

A tabela abaixo relaciona o número de produto e contém uma breve descrição da peça.

Número de produto

Descrição

WIC-1AM

Modem analógico V.90 de uma porta com um ID de placa de 800-08823-01

WIC-2AM

Modens analógicos V.90 de duas portas com um ID de placa de 800-08283-01

Recursos

As características dos módulos WIC-1AM e WIC-2AM incluem:

- A WIC-1AM e a WIC-2AM fornecem interfaces de modem analógico para aplicativos de baixa densidade, como gerenciamento de roteador, backup de discagem e acesso.

- A WIC-1AM inclui um conector para aparelho telefônico que compartilha acesso a uma linha da rede de telefonia pública comutada (PSTN, public switched telephone network).

- Atualmente o V.92 não é suportado.

- É possível atingir 56 Kbps (V.90) quando o peer é um modem digital (por exemplo, um AS5xxx com circuito digital, como uma linha T1 ou E1)

- Não é possível atingir 56 Kbps (V.90) com conexão a um modem analógico. Essa é uma limitação da tecnologia V.90, e não um problema de hardware. Consulte Visão Geral da Qualidade da Linha NAS e do Modem para obter mais informações.

- O firmware de modem não é atualizável.

Suporte à plataforma

A tabela abaixo relaciona as diferentes plataformas suportadas.

Suporte ao Software Cisco IOS

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620, 3640, 3660

Cisco 3631

Cisco 2691, 3725, 3745

WIC-1AM

Not Supported

Cisco IOS versão 12.2(4)YB

Cisco IOS versões 12.2(2)XB, 12.2(8)T

Cisco IOS versão 12.2(8)T

Cisco IOS versões 12.2(2)XB, 12.2(8)T

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

WIC-2AM

Not Supported

Cisco IOS versão 12.2(4)YB

Cisco IOS versões 12.2(2)XB, 12.2(8)T

Cisco IOS versão 12.2(8)T

Cisco IOS versões 12.2(2)XB, 12.2(8)T

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

A WIC-1AM e a WIC-2AM são suportadas em todos os conjuntos de características, incluindo o conjunto de características de base (apenas IP).

LEDs

A tabela abaixo relaciona os diferentes LEDs e contém uma breve descrição de cada um.

LED

Descrição

SP

Indicação de velocidade ativada = Alta velocidade (V.56/V.90) desligada = Baixa velocidade (V.32/V.32b/V.34)

CN

Conectado (detecção da portadora)

OH

Status fora do gancho

Configuração

A configuração da WIC do modem é similar à configuração do módulo NM-8AM ou NM-16AM. Para um exemplo de configuração, consulte Configuração de Discagem com o Módulo de Modem Analógico NM-8AM ou NM-16AM.

Consulte também WICs V.90 de 1 ou 2 portas para Cisco 3600 Series e 2600 Series Multiservice Platforms para obter informações sobre a configuração da WIC-1/2AM.

Informações Relacionadas

- Suporte à tecnologia de discagem e acesso