Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Números de produto

Recursos

Suporte de recurso

Suporte à plataforma

Configuração

Números de linha

Upgrade de firmware

Field Notices

Atualização em campo com módulos MICA-6MOD

Informações Relacionadas

Introduction

Os módulos de rede de modem digital melhoram significativamente a flexibilidade de acesso de discagem e a escalabilidade da série de plataformas Cisco 3600. Cada módulo de rede suporta até 30 modems digitais. Os módulos de rede de modem digital usam os módulos de rede T1/E1 simples ou duplos para oferecer suporte a até 60 usuários de modem remoto (usando dois módulos de rede NM-DM), a velocidades de até 56 Kbps.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas em módulos de rede de modem digital usando módulos de rede T1/E1 simples ou duplos.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Números de produto

Esta é uma tabela que lista os números de produto do módulo de rede:

Número de produto

Descrição

NM-6DM

Módulo de rede com seis modems digitais instalados

NM-12DM

Módulo de rede com 12 modems digitais instalados

NM-18DM

Módulo de rede com 18 modems digitais instalados

NM-24DM

Módulo de rede com 24 modems digitais instalados

NM-30DM

Módulo de rede com 30 modems digitais instalados

MICA-6MOD=

Placa de modem com seis modems

MMTL-3600-6

Licença de tecnologia avançada de gerenciamento de modem seis portas^1

MMTL-3600-12

Licença avançada de tecnologia de gerenciamento de modem 12 portas^1

MMTL-3600-18

Licença avançada de tecnologia de gerenciamento de modem 18 portas^1

MMTL-3600-24

Licença avançada de tecnologia de gerenciamento de modem 24 portas^1

MMTL-3600-30

Licença avançada de tecnologia de gerenciamento de modem 30 portas^1

1 - Requer o software Cisco IOS® mais o conjunto de recursos.

Recursos

- Inclui até 30 modems em incrementos de seis.

- Suportado no Cisco 3620 com Cisco IOS versão 11.3(4)T1 e posterior e nos Fast Ethernet mais T1 Network Modules ou Fast Ethernet Plus E1 Network Modules.

- Campo atualizado em incrementos de seis usando MICA-6MOD= (o mesmo que 6DM=).

- Usa os mesmos modems MICA que AS5300 ( não é possível usar o módulo de 12 portas). Nota:

- Aceita chamadas de dados analógicos de T1s, E1s e BRIs (Basic Rate Interfaces, Interfaces de Taxa Básica) de Integrated Services Digital Network (ISDN) (de módulos de rede BRI, não de placas de interface WAN BRI [WICs]) e as encaminha para os modems.

Para obter mais detalhes, consulte a Data Sheet.

Suporte de recurso

A tabela abaixo lista os recursos disponíveis e o software necessário para suportar os recursos.

Recurso

Software necessário

Suporte para chamadas de voz ISDN BRI

Cisco IOS versões 12.0(2)XC, 12.0(3)T e posteriores

56 k flex

Firmware MICA 2.2 e posterior

V.90

Firmware MICA 2.5.1.0 e Cisco IOS versões 11.2(16)P ou 11.3(5)T e posterior

Discagem externa, fax modem

Firmware MICA 2.5.1.0 e Cisco IOS versão 11.3(5)T e posterior

Sinalização T1 CAS (T1 canalizado)

Cisco IOS versão 11.3(3)T e posterior

Sinalização R2 (E1 canalizado)

Cisco IOS versão 12.0(1)T e posterior

V.110

Cisco IOS versão 12.1(5)T e posterior

Suporte à plataforma

A tabela abaixo lista as diferentes plataformas e as versões do software Cisco IOS que suportam os módulos de rede.

Nome do produto

Cisco 2600, 2600XM e 2691

Cisco 3620

Cisco 3631

Cisco 3640

Cisco 3660

Cisco 3725 e 3745

NM-6DM, NM-12DM, NM-18DM, NM-24DM, NM-30DM

Not Supported

Cisco IOS versões 11.3(4)T1, 12.0T, 12.0XK, 12.1, 12.1T, 12.2 e 12.2T

Not Supported

Cisco IOS versões 11.2(9)XA, 11.2(10)P, 11.3(2)T e todas 12.x

Cisco IOS versões 12.0(7)XK, 12.1T, 12.2 e 12.2T

Todas as versões do software Cisco IOS

Observação: os módulos NM-DM não são suportados no Cisco IOS versão 12.0 no Cisco 3620. Você deve usar o Cisco IOS versão 12.0T ou posterior.

Inserção e Remoção On-line (troca a quente) exige o Cisco IOS versão 12.1(1)T (suportado somente nas plataformas 3660 e 3700).

Configuração

Nos módulos de rede de modem digital, as interfaces são endereçadas como interface assíncrona (número de linha).

Números de linha

Versões mais antigas do software Cisco IOS reservaram 16 números de linha assíncrona por slot de módulo de rede. No entanto, quando os modems NM-16A, NM-32A ou digitais são instalados na série Cisco 3600, o software Cisco IOS reservará 32 números de linha por slot. Isso causará um problema se os modems NM-16A, NM-32A ou digitais estiverem instalados em um sistema que já tenha uma configuração assíncrona baseada em 16 números de linha por slot. A porta auxiliar agora será a linha 65 no Cisco 3620 e a linha 129 no Cisco 3640. Use o comando show line para verificar a numeração de linha no chassi.

line number = (<slot> * 32) + <unit> + 1

Consulte Como as Linhas Assíncronas são Numeradas nos Cisco 3600 Series Routers para obter mais informações.

Para obter um exemplo de configuração, consulte Configurando a conectividade do modem com um Cisco 3640 BRI ou Configurando e Gerenciando Modems Integrados. Essa configuração pode ser aplicada a qualquer roteador com este módulo de rede de modem digital.

Upgrade de firmware

Consulte MICA Versão de software recomendada e Atualização do firmware/software do modem em roteadores Cisco com modems digitais internos para obter a versão recomendada do portware do modem, bem como o procedimento de atualização do modem.

Field Notices

Os avisos de campo abaixo fornecem informações adicionais sobre os módulos de rede:

- Nota de campo: Atualização do módulo PRI do Cisco 3600 T1/E1

- Nota de campo: Usando modems digitais com o upgrade do módulo de rede BRI (interface de taxa básica) com o Cisco 3600

Atualização em campo com módulos MICA-6MOD

Inserindo a atualização MICA-6MOD= em um módulo de rede de modem digital

MICA-6MOD=

Informações Relacionadas

- Configurando um Cisco 3600 router com T1/E1 e módulos de rede de modem digital

- Configurando a conectividade do modem com um Cisco 3640 BRI

- Configurando e gerenciando modems integrados

- Resumo do conjunto de comandos AT e do registro para módulos de seis portas MICA

- Estados do modem MICA e razões de desconexão

- Notas da versão do software MICA

- Suporte OIR para Módulos de Rede de Modems Analógicos e Digitais

- Suporte à tecnologia de discagem e acesso

- Suporte Técnico - Cisco Systems