Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Números de produto

Recursos

Suporte à plataforma

Configuração

Introduction

Os Módulos de Rede Ethernet LAN/placa de interface WAN (WIC, WAN interface card) expandem os recursos dos roteadores Cisco 2600 e 3600 Series, com slots para WICs adicionais. Esses módulos de rede também incluem portas Ethernet ou Token Ring para a conectividade LAN.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Números de produto

Número de produto

Descrição

NM-1E2W

Módulo de rede com um slot Ethernet e dois slots WIC

NM-1E1R2W

Módulo de rede com um slot Ethernet, um slot Token Ring e dois slots WIC

NM-2E2W

Módulo de rede com dois slots Ethernet e dois slots WIC

Consulte Entendendo os módulos de rede da placa de interface Fast Ethernet LAN/WAN para obter mais informações.

Recursos

- Apenas Ethernet 10 Mpbs.

- A Ethernet 0 tem os conectores 10 Base-T e AUI (autodetecção).

- A Ethernet 1 no NM-2E2W é apenas RJ-45.

- Dá suporte a half duplex em todas as releases do software Cisco IOS®.

- Dá suporte a full duplex a partir do software Cisco IOS Release 12.0(4)T.

Observação: o Cisco Discovery Protocol versão 2 (CDPv2) pode relatar uma Interface Ethernet como half-duplex, mesmo que tenha sido configurado como full-duplex. Esse problema está documentado na ID de bug da Cisco CSCdp48362. Você pode resolver isso atualizando o software do sistema para a release do software Cisco IOS não afetada pelo bug.

%CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on Ethernet2/0

(not full duplex), with C3550-03 FastEthernet0/11 (full duplex).

- O Token Ring 0 tem o par trançado blindado (STP, shielded twisted-pair) e o par trançado não blindado (UTP, unshielded twisted-pair) (autodetecção).

- Não há suporte para full duplex. Use o NM-1FE1R2W.

- Dois slots WIC.

- Não é possível substituir as placas WIC sem reiniciar o dispositivo, mas se a substituição for feita sem reinicialização o hardware não será danificado.

Suporte à plataforma

Suporte ao Cisco IOS

Cisco 2600, Cisco 2600XM^1

Cisco 3620,3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691, 3725, 3745

NM-1E2W

Not Supported

todos os releases do software Cisco IOS

Not Supported

todos os releases do software Cisco IOS

Not Supported

NM-1E1R2W

Not Supported

Versões do Cisco IOS 11.1(8)AA, 11.2(4)XA, 11.2(5)P, 11.3, 11.3T, todas 12.x

Not Supported

todos os releases do software Cisco IOS

Not Supported

NM-2E2W

Not Supported

todos os releases do software Cisco IOS

Not Supported

todos os releases do software Cisco IOS

Not Supported

1 Consulte NM-2W para obter slots WIC adicionais no Cisco 2600 Series Router.

Observação: as versões do software Cisco IOS neste documento são normalmente o requisito de versão mínima para suportar a plataforma, o módulo ou o recurso em questão. Use a ferramenta de pesquisa de software para visualizar o software sugerido pela Cisco para produtos compatíveis. A ferramenta Software Research e outras ferramentas estão disponíveis na página Ferramentas e recursos da Cisco.

Configuração

Cada interface no Cisco 3600 Series é configurada como um número de slot/unidade. Consulte Overview of Cisco Network Modules para obter mais informações sobre como identificar os números de slot. No módulo de rede, as interfaces são endereçadas como na lista a seguir:

- A interface Ethernet é a interface ethernet <slot>/0.

- A interface Token Ring é a interface tokenring <slot>/0.

- Uma WIC serial, uma unidade do serviço de canal/unidade de serviço de dados (CSU/DSU, channel service unit/data service unit) T1 ou uma WIC CSU/DSU de 56/64k no slot W0 é a interface serial <slot>/0.

- Uma WIC BRI-S/T ou uma WIC BRI-U no slot W0 é a interface bri <slot>/0.

- Uma WIC serial, uma CSU/DSU TI ou uma WIC CSU/DSU de 56/64k no slot W1 será a interface serial <slot>/0 se o slot W0 não tiver uma porta serial (WIC serial ou CSU/DSU de 56/64k). Se o slot W0 tiver uma WIC serial, a WIC serial no slot W1 será a interface serial <slot>/1.

- Uma WIC BRI-S/T ou uma WIC BRI-U no slot W1 será a interface bri <slot>/0 se o slot W0 não tiver uma WIC BRI. Se o slot W0 tiver uma WIC BRI, a WIC BRI no slot W1 será a interface bri <slot>/1.