Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Limites de velocidade e de distância X.21

Cabo e montagem serial CAB-X21MT

Pinagens de cabo X.21 DTE (DB-60 para DB-15)

Conjunto e cabo serial CAB-X21FC

Pinagens de cabo X.21 DCE (DB-60 para DB-15)

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento aborda as especificações técnicas dos cabos seriais CAB-X21MT e CAB-X21FC.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Limites de velocidade e de distância X.21

A tabela abaixo lista as diferentes limitações de velocidade e distância do X.21.

Taxa de dados (Baud)

Distância (Pés)

Distância (Metros)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

Cabo e montagem serial CAB-X21MT

O gênero do cabo serial CAB-X21MT (número de peça 72-0789-01) é DB-60 Macho para DB-15 Macho, modo - DTE.

Observação: o próprio cabo identifica o roteador Cisco como um dispositivo DTE ou DCE para outros dispositivos na rede; por esse motivo, é importante selecionar o número correto do produto na tabela abaixo.

O cabo serial CAB-X21MT é usado na família Cisco 7000, Cisco 4000 Series, Cisco 3600 Series, Cisco 2500 Series, Cisco 1600 Series, servidores de acesso Cisco e placas de PC AccessPro. Esse cabo tem um conector DB-60 macho no final do Cisco e um conector DB-15 macho no final da rede.

Pinagens de cabo X.21 DTE (DB-60 para DB-15)

A tabela abaixo mostra as pinagens do cabo X.21 DTE (DB-60 para DB-15).

Nota: As setas indicam a direção do sinal:

- —> indica DTE para DCE

- <— indica DCE para DTE

60 Pino1

Sinal

Descrição

Direção

Pino 15

Sinal

J1-48 J1-47

GND MODE_2

Grupo de curto

—

—

—

J1-51 J1-52

GND MODE_DCE

Grupo de curto

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Único

—

J2-1

Shield GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Par trançado nº 3

—> —>

J2-2 J2-9

Transmitir+ Transmitir-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Par trançado nº 2

—> —>

J2-3 J2-10

Controle + Controle-

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Par trançado nº 6

<— <—

J2-4 J2-11

Recepção+ -

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Par trançado nº 1

<— <—

J2-5 J2-12

Indicação+ -

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

Par trançado nº 5

<— <—

J2-6 J2-13

Temporização+ cronometragem-

J1-15 blindado

Control_GND--

Par trançado nº 4

—

J2-8 blindado

Control_GND--

1 Qualquer pino não referenciado não está conectado.

Conjunto e cabo serial CAB-X21FC

O cabo deste cabo serial CAB-X21FC (número da parte 72-0790-01) é macho DB-60 para fêmea DB-15, modo - DCE.

O cabo serial CAB-X21FC é usado no Cisco 7000 Family, Cisco 4000 Series, Cisco 3600 Series, Cisco 2500 Series, Cisco 1600 Series, servidores de acesso Cisco e placas de PC AccessPro. Esse cabo tem um conector DB-60 macho na extremidade do Cisco e um conector DB-15 fêmea na extremidade de rede.

Pinagens de cabo X.21 DCE (DB-60 para DB-15)

A tabela abaixo mostra as pinagem do cabo X.21 DCE (DB-60 para DB-15).

Nota: As setas indicam a direção do sinal:

- —> indica DTE para DCE

- <— indica DCE para DTE

60 Pino1

Sinal

Descrição

Direção

Pino 15

Sinal

J1-48 J1-47

GND MODE_2

Grupo de curto

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Único

—

J2-1

Shield GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Par trançado nº 6

<— <—

J2-2 J2-9

Transmitir+ Transmitir-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Par trançado nº 1

<— <—

J2-3 J2-10

Controle + Controle-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Par trançado nº 3

—> —>

J2-4 J2-11

Recepção+ -

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Par trançado nº 2

—> —>

J2-5 J2-12

Indicação+ -

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

Par trançado nº 4

—> —>

J2-6 J2-13

Temporização+ cronometragem-

J1-15 blindado

Control_GND--

Par trançado nº 5

—

J2-8 blindado

Control_GND--

1 Qualquer pino não referenciado não está conectado.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico - Cisco Systems