Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Limites de velocidade e de distância V.35

Conjunto de cabo serial CAB-V35MT

Pinagens de cabo V.35 DTE (DB-60 para pino 34)

Conjunto de cabo serial CAB-V35FC

Pinagens de cabo V.35 DCE (DB-60 para pino 34)

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica o conjunto de cabos seriais V.35 e as pinagens.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Limites de velocidade e de distância V.35

A tabela aqui lista as diferentes limitações de velocidade e distância V.35:

Cuidado: as interfaces EIA,TIA-449 e V.35 suportam taxas de dados de até 2,048 Mbps. A Cisco aconselha que não ultrapasse esse máximo, pois pode resultar em perda de dados.

Taxa de dados (Baud)

Distância (Pés)

Distância (Metros)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

Conjunto de cabo serial CAB-V35MT

O gênero do cabo para este produto (número de peça 72-0791-01) é DB-60 macho para Winchester 15 Pin, modo - DTE.

O cabo serial CAB-V35MT é usado no Cisco 7000 Family, Cisco 4000 Series, Cisco 3600 Series, Cisco 2500 Series, Cisco 1600 Series, servidores de acesso Cisco e placas de PC AccessPro. Esse cabo possui um conector macho DB-60 na extremidade do Cisco e um conector macho Winchester na extremidade da rede.

Pinagens de cabo V.35 DTE (DB-60 para pino 34)

A tabela aqui mostra as pinagens do cabo DTE V.35 (DB-60 a 34 pinos).

Nota: As setas indicam a direção do sinal:

- —> indica DTE para DCE

- <— indica DCE para DTE

60 Pino1

Sinal

Descrição

Direção

34 Pin

Sinal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Grupo de curto

—

—

—

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Grupo de curto

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD GND

Grupo de curto

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Único

—

J2-A

Quadro GND

J1-45 blindado

Circuito_GND —

Par trançado nº 12

—

J2-B blindado

Circuito_GND —

J1-42 blindado

RTS/CTS--

Par trançado nº 9

-->--

J2-C blindado

RTS--

J1-35 blindado

CTS/RTS —

Par trançado nº 8

<— —

J2-D blindado

CTS--

J1-34 blindado

DSR/DTR —

Par trançado nº 7

<— —

J2-E blindado

DSR --

J1-33 blindado

DCD/LL —

Par trançado n.o 6

<— —

J2-F blindado

RLSD--

J1-43 blindado

DTR/DSR —

Par trançado nº 10

-->--

J2-H blindado

DTR--

J1-44 blindado

LL/DCD —

Par trançado nº 11

-->--

J2-K blindado

LT —

J1-18 J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Par trançado nº 1

—> —>

J2-P J2-S

SD+ SD—

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Par trançado nº 5

<— <—

J2-R J2-T

RD+ RD—

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

Par trançado nº 2

—> —>

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

Par trançado nº 4

<— <—

J2-V J2-X

SCR+—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

Par trançado nº 3

<— <—

J2-Y J2-AA

SCT+ SCT—

1 Qualquer pino não referenciado não está conectado.

Conjunto de cabo serial CAB-V35FC

O gênero do cabo para este produto (número de peça 72-0792-01) é DB-60 macho para o tipo de bloco Winchester fêmea, modo - DCE.

O cabo serial CAB-V35FC é usado na família Cisco 7000, série Cisco 4000, série Cisco 3600, série Cisco 2500, série Cisco 1600, servidores de acesso Cisco e placas de PC AccessPro. Esse cabo possui um conector macho DB-60 na extremidade Cisco e um conector Winchester fêmea na extremidade da rede.

Pinagens de cabo V.35 DCE (DB-60 para pino 34)

A tabela aqui mostra as pinagens do cabo DCE V.35 (DB-60 a 34 pinos).

Nota: As setas indicam a direção do sinal:

- —> indica DTE para DCE

- <— indica DCE para DTE

60 Pino1

Sinal

Descrição

Direção

34 Pin

Sinal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Grupo de curto

—

—

—

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Grupo de curto

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD GND

Grupo de curto

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Único

—

J2-A

Quadro GND

J1-45 blindado

Circuito_GND —

Par trançado nº 12

—

J2-B blindado

Circuito_GND —

J1-35 blindado

CTS/RTS —

Par trançado nº 8

<— —

J2-C blindado

RTS--

J1-42 blindado

RTS/CTS--

Par trançado nº 9

-->--

J2-D blindado

CTS--

J1-43 blindado

DTR/DSR —

Par trançado nº 10

-->--

J2-E blindado

DSR --

J1-44 blindado

LL/DCD —

Par trançado nº 11

-->--

J2-F blindado

RLSD--

J1-34 blindado

DSR/DTR —

Par trançado n.o 7

<— —

J2-H blindado

DTR--

J1-33 blindado

DCD/LL —

Par trançado nº 6

<— —

J2-K blindado

LT —

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Par trançado nº 5

<— <—

J2-P J2-S

SD+ SD—

J1-18 J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Par trançado nº 1

—> —>

J2-R J2-T

RD+ RD—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

Par trançado nº 4

<— <—

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE—

J1-22 J1-21

NIL/RxC+ NIL/RxC—

Par trançado nº 3

—> —>

J2-V J2-X

SCR+—

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

Par trançado nº 2

—> —>

J2-Y J2-AA

SCT+ SCT—

1 Qualquer pino não referenciado não está conectado.

Informações Relacionadas

- Páginas de Suporte aos Roteadores

- Suporte Técnico - Cisco Systems