Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Procedimento

Additional Information

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como extrair os vários valores relacionados aos detalhes de Qualidade de Serviço (QoS - Class Based Quality of Service) (CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB) aplicados ao Plano de Controle com o Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol).

Prerequisites

Requirements

- Net-SNMP ou qualquer utilitário semelhante baseado em linha de comando executado em um sistema operacional baseado em UNIX que pesquisa MIBs (Management Information Bases) SNMP de um dispositivo Cisco. Net-SNMP é um utilitário de código aberto de terceiros disponível para download aqui .

- Verifique se a Política de plano de controle (CoPP) está configurada.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco IOS® Software versão 12.0(3)T ou posterior

- Switch Cisco Catalyst 6500 Series

- Cisco SNMP Object Navigator

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Procedimento

1. Obtenha o ifindex (1.3.6.1.2.1.2.2.1.1) para o plano de controle como mostra este exemplo de saída:
show snmp mib ifmib ifindex | include Cont

Control Plane: Ifindex = 268

Você também pode conseguir isso com o SNMP como mostrado neste exemplo:

UNIX #snmpwalk -v2c -c

| grep -i control plane

IF-MIB::ifDescr.268 = STRING: Control Plane

Observe nesta saída que ifIndex é 268.

2. Obtenha o cbQosIfindex (1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.1.1.4 para o IfIndex correspondente no roteador:
UNIX # snmpwalk -v 2c -c

1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.1.1.1.4 | grep -i 268

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.1.1.1.4.225 = INTEGER: 268

O cbQosPolicyIndex (1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.1.1.1.1) é 225.

3. cbQosCMName (1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.7.1.1.1) é o objeto MIB que recupera os nomes dos mapas de classe configurados no roteador. Isso resulta na saída dos vários mapas de classe configurados com seus índices. Por exemplo, cbQosConfigIndex (1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.5.1.1.2).
UNIX #snmpwalk -v2c -c

1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.7.1.1.1

Exemplo

UNIX # snmpwalk -v2c -c

1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.7.1.1.1 | egrep -i "copp|class"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.7.1.1.1.1593 = STRING: "class-default"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.7.1.1.1.274033342 = STRING: "CoPP-IMPORTANT"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.7.1.1.1.280880137 = STRING: "CoPP-Match-all"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.7.1.1.1.321645237 = STRING: "CoPP-NORMAL"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.7.1.1.1.347132543 = STRING: "CoPP-CRITICAL2"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.7.1.1.1.373457077 = STRING: "CoPP-BAD"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.7.1.1.1.383240351 = STRING: "CoPP-CRITICAL"

Observe o valor destacado de 27403342, que é cbQosConfigIndex.

4. Use cbQosConfigIndex para buscar o cbQosPolicyIndex (1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.1.1.1.1) e o cbQosObjectsIndex (1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.5.1.1) para o mapa de classes específico. O exemplo nesta etapa mostra como monitorar o mapa de classe CoPP-IMPORTANT:
UNIX #snmpwalk -v2c -c

1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.5.1.1.2

Obtenha a saída OID (Object Identifier) pesquisando 274033342 (valor destacado da Etapa 3) nesta saída:

UNIX #snmpwalk -v2c -c

1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.5.1.1.2

Exemplo

UNIX# snmpwalk -v2c -c

1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.5.1.1.2 | grep -i 'Gauge32: 274033342'

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.5.1.1.2.225.131072 = Gauge32: 274033342 <<<< Match these value

cbQosConfigIndex é 27403342, cbQosPolicyIndex é 225 e cbQosObjectsIndex é 131072.

Agora temos várias opções para pesquisar os dados específicos do mapa de políticas:

+— -R— Counter cbQosCMPrePolicyPktOverflow(1)

+— -R— Counter cbQosCMPrePolicyPkt(2)

+— -R— Counter64 cbQosCMPrePolicyPkt64(3)

+— -R— Counter cbQosCMPrePolicyByteOverflow(4)

+— -R— Counter cbQosCMPrePolicyByte(5)

+— -R— Counter64 cbQosCMPrePolicyByte64(6)

+— -R— Medidor cbQosCMPrePolicyBitRate(7)

+— -R— Counter cbQosCMPostPolicyByteOverflow(8)

+— -R— Counter cbQosCMPostPolicyByte(9)

+— -R— Counter64 cbQosCMPostPolicyByte64(10)

+— -R— Medidor cbQosCMPostPolicyBitRate(11)

+— -R— Counter cbQosCMDropPktOverflow(12)

+— -R— Contador cbQosCMDropPkt(13)

+— -R— Counter64 cbQosCMDropPkt64(14)

+— -R— Counter cbQosCMDropByteOverflow(15)

+— -R— Counter cbQosCMDropByte(16)

+— -R— Counter64 cbQosCMDropByte64(17)

+— -R— Medidor cbQosCMDropBitRate(18)

+— -R— Counter cbQosCMNoBufDropPktOverflow(19)

— -R— Counter cbQosCMNoBufDropPkt(20)

— -R— Counter64 cbQosCMNoBufDropPkt64(21)

Por exemplo, cbQosCMPostPolicyBitRate (1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.15.1.1.11) é um objeto que pesquisa "A taxa de bits do tráfego após executar políticas de QoS".

UNIX #snmpwalk -v2c -c

1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.15.1.1.11.225.131072

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.15.1.1.11.225.131072 = Gauge32: 12000

!--- Match this from the output taken from the router for verification.

Esta saída do comando show policy-map control-plane input class CoPP-IMPORTANT mostra trechos do roteador para corresponder valores de snmpwalk e contadores de roteador:

Router # show policy-map control-plane input class CoPP-IMPORTANT

Control Plane

Service-policy input: CoPP

Hardware Counters:

class-map: CoPP-IMPORTANT (match-all)

Match: access-group 121

police :

10000000 bps 312000 limit 312000 extended limit

Earl in slot 1 :

2881610867 bytes

5 minute offered rate 13072 bps

aggregate-forwarded 2881610867 bytes action: transmit

exceeded 0 bytes action: drop

aggregate-forward 13248 bps exceed 0 bps

Earl in slot 2 :

0 bytes

5 minute offered rate 0 bps

aggregate-forwarded 0 bytes action: transmit

exceeded 0 bytes action: drop

aggregate-forward 0 bps exceed 0 bps

Earl in slot 3 :

0 bytes

5 minute offered rate 0 bps

aggregate-forwarded 0 bytes action: transmit

exceeded 0 bytes action: drop

aggregate-forward 0 bps exceed 0 bps

Earl in slot 5 :

0 bytes

5 minute offered rate 0 bps

aggregate-forwarded 0 bytes action: transmit

exceeded 0 bytes action: drop

aggregate-forward 0 bps exceed 0 bps

Software Counters:

Class-map: CoPP-IMPORTANT (match-all)

16197981 packets, 3101873552 bytes

5 minute offered rate 12000 bps, drop rate 0000 bps

Match: access-group 121

police:

cir 10000000 bps, bc 312500 bytes, be 312500 bytes

conformed 16198013 packets, 3101878887 bytes; actions:

transmit

exceeded 0 packets, 0 bytes; actions:

drop

violated 0 packets, 0 bytes; actions:

drop

conformed 12000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps

Use também este procedimento para descobrir/confirmar o OID necessário para pesquisa.

Additional Information

Você pode usar o SNMP para recuperar esses contadores em relação às plataformas:

- 6500 - contadores de hardware de CoPP

- 7600 - Contadores de software CoPP

Se você tentar fazer com que os contadores circulem (contadores de hardware em vez de contadores de software e vice-versa) via SNMP para as respectivas plataformas, como mencionado, isso não é possível. Isso ocorre porque os respectivos códigos foram projetados dessa forma e compreendem que talvez seja necessário usar CLI apenas para obter os contadores e não há alternativa.

Informações Relacionadas

- Práticas recomendadas de implementação de políticas de plano de controle

- Guia de especificações MIB do roteador Cisco 7600 Series

- Configurando a proteção contra negação de serviço

- Monitorar CoPP

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems