Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Background

Comportamento padrão

Modo de túnel uniforme

Imposição do rótulo (IP > Rótulo)

Encaminhamento de MPLS (Rótulo > Rótulo)

Disposição do rótulo (Rótulo > IP)

Configurar

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as etapas mínimas de configuração que precisam ser concluídas no roteador Cisco 7600/6500 que tem um Supervisor Engine SUP720 Policy Feature Card 3 (PFC3). Essas etapas são necessárias para configurar e verificar o modo de tunelamento de serviços diferenciados uniformes (DiffServ) disponível para Multiprotocol Label Switching (MPLS).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- MPLS e MPLS para VPNs

- Conceitos relacionados a precedência de IP, Tipo de serviço (ToS) e DiffServ

- Marcação e classificação de pacote QoS usando CLI (Command Line Interface CLI - Interface de linha de comando) QoS modular

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas em um roteador Cisco 7600 que atua como roteador PE e um roteador Cisco 2911 que atua como um roteador CE. No entanto, este documento não está restrito a versões específicas de software e hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Background

Este documento tem como objetivo ajudar os administradores de rede a configurar o modo MPLS DiffServ uniforme no 7600/6500 SUP720 PFC3. Para o restante do documento, supõe-se que "mls qos" esteja ativado globalmente no roteador 6500/7600.

Comportamento padrão

Figure 1

Para um pacote que entra no módulo da LAN no roteador 6500/7600, o comportamento padrão é não confiar em nenhum valor de QoS. Isso significa que quando um pacote com Ponto de Código de Serviços Diferenciados (DSCP - Differentiated Services Code Point) 3 entra em PE1, PE1 não confia nesse DSCP e define o valor interno de DSCP igual a zero. Quando o pacote sai de PE1 para o lado MPLS, PE1 usa o valor interno de DSCP para derivar o valor experimental (EXP) e define esse valor EXP (nesse caso zero) em todos os rótulos de MPLS impostos.

O roteador 6500/7600 só pode fazer marcação de QoS no encapsulamento de camada 3 (L3) mais externo. Em uma situação IP para MPLS, o encapsulamento L3 mais externo é MPLS, portanto, a marcação de QoS é feita somente em rótulos MPLS e o cabeçalho IP permanece intacto. É por isso que você vê o DSCP 3 preservado no cabeçalho IP, mesmo que não haja nenhuma instrução de confiança configurada na interface.

Modo de túnel uniforme

O Modo Uniforme de Tunelamento DiffServ tem apenas uma camada de QoS que alcança de ponta a ponta.

Figure 2

Imposição do rótulo (IP > Rótulo)

- A precedência de IP do pacote IP recebido é copiada para os bits EXP MPLS de todos os rótulos enviados.

- Os três primeiros bits do bit DSCP são copiados para os bits MPLS EXP de todos os rótulos enviados.

- Essa técnica também é conhecida como Reflexão de ToS.

Encaminhamento de MPLS (Rótulo > Rótulo)

- O EXP é copiado para os novos rótulos que são trocados/enviados quando encaminhados ou impostos.

- Na imposição do rótulo, os rótulos subjacentes não são modificados com o valor do novo rótulo que é adicionado à pilha de rótulos atual.

- À disposição do rótulo, os bits EXP não são copiados para os bits EXP do rótulo recentemente exposto.

Disposição do rótulo (Rótulo > IP)

À disposição do rótulo, os bits EXP são copiados para o campo IP precedence/DSCP do pacote IP recém-exposto. Para ativar o modo uniforme para o roteador 6500/7600, esta configuração de duas etapas é necessária:

1. Ative a confiança na entrada na interface PE-CE.
Depois que a instrução trust é configurada na interface que fica voltada para o CE, em vez de definir o DSCP interno como zero, o dispositivo deriva o DSCP interno do valor de QoS presente no cabeçalho IP. Esse valor de DSCP interno agora é usado para derivar o valor EXP na saída. Quando o pacote sai do dispositivo PE1, o valor de QoS no cabeçalho IP permanece intacto, pois a alteração é concluída somente no encapsulamento L3 externo.

Figure 3

Com apenas essa configuração no PE de saída, na operação MPLS para IP, o dispositivo não copia o valor experimental do cabeçalho MPLS para o cabeçalho IP. Para fazer isso, a configuração adicional listada na próxima etapa é necessária.

2. Ative o propagate-cos na saída na interface PE-CE.
Há um comando de nível de interface oculto mpls propagate-cos que precisa ser configurado na interface PE-CE de saída para concluir a configuração do modo uniforme. Esse comando deriva o valor IP DSCP do valor EXP no cabeçalho MPLS e, em seguida, regrava esse valor no cabeçalho IP.

O PFC propaga apenas o valor EXP se todas as interfaces no VPN tiverem a propagação EXP habilitada. Isso significa que o comando oculto precisa estar presente em todas as interfaces do Virtual Routing and Forwarding (VRF) para que a propagação funcione. Além disso, para agregar rótulos de VPN, a propagação EXP em um caso de recirculação pode não ser suportada porque a adjacência de MPLS não sabe qual interface de saída o pacote final usará.

Após essa configuração, a configuração do modo uniforme é concluída e os resultados mostrados na Figura 2 são obtidos.

Configurar

Note: Use a Command Lookup Tool ( somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

1. Configure a confiança de porta na direção de entrada na interface PE-CE.
Para configurar o estado de confiança de uma porta de entrada, faça o seguinte:

Comando

Propósito

Passo 1

Router(config)# interface {{ type slot/port } | {port channel number }}

Seleciona a interface a ser configurada.

Passo 2

Router(config-if)# mls qos trust [ dscp | ip-precedence | cos ]

Configura o estado de confiança da porta.

Router(config-if)# no mls qos trust

Reverte para o estado de confiança padrão (não confiável).

Etapa 3

Router(config-if)# end

Sai do modo de configuração.

Passo 4

Router# show mls qos [ ipv6 ]

Verifica a configuração.

2. Configure o propagate-cos na direção de saída na interface PE-CE.Para configurar o roteador PE de saída na interface para o cliente, faça o seguinte:

Comando

Propósito

Passo 1

Router(config)# interface {{ type slot/port } | {port channel number }}

Seleciona a interface a ser configurada.

Passo 2

Router(config-if)# mpls propagate-cos

Permite a propagação do valor EXP no DSCP IP subjacente.

Etapa 3

Router(config-if)# end

Sai do modo de configuração.

Ao configurar a propagação EXP para IP, observe estas informações:

- mpls propagate-cos é um comando oculto e você pode precisar digitar o comando completamente.

- mpls propagate-cos precisa estar presente em todas as interfaces do VRF, caso contrário a propagação não terá efeito.

Este exemplo mostra como configurar a porta Gigabit Ethernet 1/1 de PE2 com as palavras-chave mpls propagate-cos:

PE2# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

PE2(config)# interface gigabitethernet 1/1

PE2(config-if)# mpls propagate-cos

PE2(config-if)# end

PE2#

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Projeto de VPN MPLS de próxima geração

- Guia de configuração do 7600 MPLS QOS 15S

- Guia de configuração de QOS 6500 MPLS 15SY

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems