Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Visão geral do SONET

O enlace SONET

Quadros de STS-1

Carga adicional STS-1 SONET

Concatenação OC-12

Hierarquia SONET

Interações para manutenção do SONET

Alarmes e critérios de detecção

Bytes STS-1 SOH, LOH, POH e VT POH

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma visão geral do Synchronous Optical Network (SONET), representada em imagens.

Note:  Tabelas e diagramas cortesia da JDS Uniphase Corporation

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Visão geral do SONET

Esta seção fornece uma visão geral do SONET em um formato gráfico.

O enlace SONET

A Figura 1 mostra como é um link SONET.

Figura 1: Um link SONET

Quadros de STS-1

A Figura 2 mostra a estrutura do quadro de nível 1 do Sinal de Transporte Síncrono (STS-1).

Figura 2: Estrutura do quadro STS-1

Carga adicional STS-1 SONET

A Figura 3 mostra o STS-1 Transport and Path Overhead (SONET Overhead).

Figura 3: Transporte STS-1 e overhead de caminho

Concatenação OC-12

A Figura 4 examina a concatenação OC-12.

Figura 4 - Concatenação OC-12

Hierarquia SONET

A Figura 5 exibe a hierarquia SONET.

Figura 5 - Hierarquia SONET

Interações para manutenção do SONET

A Figura 6 mostra como as interações de manutenção SONET aparecem.

Figura 6: Interações de manutenção SONET

Alarmes e critérios de detecção

A Tabela 1 lista o que os alarmes significam e seus critérios de detecção.

Tabela 1 - Significado dos alarmes e seus critérios de detecção

Bytes STS-1 SOH, LOH, POH e VT POH

A Figura 7 e a Figura 8 fornecem uma descrição de todos os bytes de STS-1 SOH, Line OverHead (LOH), Path OverHead (POH) e Virtual Tributary Path OverHead (VT POH).

Figura 7: Sobrecarga da seção SOH

Figura 8: Sobrecarga da linha LOH

Informações Relacionadas

- Páginas de Suporte do Produto Ótico

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems