Contents

Introduction

Identificar e Solucionar Problemas de Interfaces Seriais em SPA STM-1/OC-3 Canalizada

Introduction

Este documento descreve a compreensão básica e a solução de problemas de interfaces seriais canalizadas em SPA-1XCHSTM1/OC3.

Identificar e Solucionar Problemas de Interfaces Seriais em SPA STM-1/OC-3 Canalizada

1. Emita o comando "show ip interface brief" no roteador para verificar o status da interface serial em questão. Se o status da interface for "down/down", significa que os problemas estão na camada 1, mas se o status da interface for "up/down", então o problema está na camada 2. Se o problema estiver na camada 2, a primeira etapa é garantir que ambos os lados estejam configurados com o mesmo encapsulamento.

2. Descubra a Unidade Administrativa (AU) e o Grupo de Unidade Tributária (TUG) correspondentes no respectivo Controlador SONET (Synchronous Optical NETwork) para a interface em questão.

Exemplo:

Suponha que a interface Serial3/0/0.1/1/1:1 esteja inativa/inativa. Esta notação pode ser explicada como "interface serial [slot/subslot/port].[au-4/tug-3/tug-2/e1]:[channel-group]". Assim, para a interface Serial3/0/0.1/1/1:1, os parâmetros se tornam:

Slot = 3

Assinatura = 0

Porta = 0

Au-4 =1

Tug-3 = 1

Tug-2 =1

E1= 1

Channel-group = 1

Note: Este exemplo seria usado como referência para o restante do documento.

1. Verifique o status do controlador SONET [slot/subslot/port] com estes comandos:
Router#show running-config | sec controller SONET 3/0/0

controller SONET 3/0/0

framing sdh

clock source line

aug mapping au-4

!

au-4 1 tug-3 1

mode c-12

tug-2 1 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-8

tug-2 1 e1 1 channel-group 1 timeslots 13-14

tug-2 1 e1 1 channel-group 2 timeslots 9-12

Router#show controllers sonet 3/0/0 | begin AU-4 1, TUG-3 1, TUG-2 1, E1 1

AU-4 1, TUG-3 1, TUG-2 1, E1 1 (C-12 1/1/1/1) is down

VT Receiver has LP-T_MIS.

timeslots: 1-30

Transmitter is sending LOF Indication.

Receiver is getting AIS.

Framing is crc4, Clock Source is Internal, National bits are 0x1F.

Data in current interval (693 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs

262 Unavail Secs, 0 Stuffed Secs

2. A próxima etapa é descobrir se o problema é local para o roteador ou no lado remoto. Ative um loop virtual em AU-4 1, TUG-3 1, TUG-2 1, E1 1 com o uso destes comandos:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#controller SONET 3/0/0

Router(config-controller)# au-4 1 tug-3 1

Router(config-ctrlr-tug3)#  tug-2 1 e1 1 loopback local

Note: Você pode ativar o loopback em E1 completo e não apenas em canais específicos. Se o loopback for aplicado em E1 completo, todos os grupos de canais correspondentes desse E1 serão desativados.

Se a interface aparecer nas camadas 1 e 2, o problema não é local para o roteador. Neste momento, você precisa solucionar problemas no lado remoto. Se, no entanto, a interface não aparecer, vá para a Etapa 5.

Lembre-se de remover o loopback em ambos os casos com o uso destes comandos:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#controller SONET 3/0/0

Router(config-controller)# au-4 1 tug-3 1

Router(config-ctrlr-tug3)#  no tug-2 1 e1 1 loopback local

3. Se a interface não aparecer, tente fazer um shut-no-shut no TUG como mostrado:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#controller SONET 3/0/0

Router(config-controller)# au-4 1 tug-3 1

Router(config-ctrlr-tug3)#  tug-2 1 e1 1 shutdown

Router(config-ctrlr-tug3)#  no tug-2 1 e1 1 shutdown

4. Se a interface ainda não aparecer, tente reconfigurar o TUGS como mostrado:

Router#show running-config | sec controller SONET 3/0/0

controller SONET 3/0/0

framing sdh

clock source line

aug mapping au-4

!

au-4 1 tug-3 1

mode c-12

tug-2 1 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-8

tug-2 1 e1 1 channel-group 1 timeslots 13-14

tug-2 1 e1 1 channel-group 2 timeslots 9-12

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#controller SONET 3/0/0

Router(config-controller)# au-4 1 tug-3 1

Router(config-ctrlr-tug3)#  no tug-2 1 e1 1

Router(config-ctrlr-tug3)#  tug-2 1 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-8

Router(config-ctrlr-tug3)#  tug-2 1 e1 1 channel-group 1 timeslots 13-14

Router(config-ctrlr-tug3)#  tug-2 1 e1 1 channel-group 2 timeslots 9-12

Note: Certifique-se de configurar todos os grupos de canais para o TUG reconfigurado.

5. Se todas as interfaces estiverem inoperantes sob o controlador, verifique e forneça o soft loop ao controlador SONET completo.

Router#show ip interface brief

Interface              IP-Address          OK? Method Status                Protocol

Serial3/0/0.1/1/1/1:0  192.168.1.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/1:1  192.168.2.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/1:2  192.168.3.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/1:3  192.168.4.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/1:4  192.168.5.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/1:5  192.168.6.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/2:0  192.168.7.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/2:1  192.168.8.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/2:2  192.168.9.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/2:3  192.168.10.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/3:0  192.168.11.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/3:1  192.168.12.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/3:2  192.168.13.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/2/1:0  192.168.14.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/2/2:0  192.168.15.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/2/3:0  192.168.16.1        YES NVRAM  down                  down

Router(config)#controller sonet 3/0/0

Router(config-controller)#loopback local

Se a controladora for ativada (como mostrado), o problema não está na placa local e você precisa solucionar o problema na extremidade remota.

Router#show ip interface brief

Interface              IP-Address          OK? Method Status                Protocol

Serial3/0/0.1/1/1/1:0  192.168.1.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/1:1  192.168.2.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/1:2  192.168.3.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/1:3  192.168.4.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/1:4  192.168.5.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/1:5  192.168.6.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/2:0  192.168.7.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/2:1  192.168.8.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/2:2  192.168.9.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/2:3  192.168.10.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/3:0  192.168.11.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/3:1  192.168.12.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/3:2  192.168.13.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/2/1:0  192.168.14.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/2/2:0  192.168.15.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/2/3:0  192.168.16.1        YES NVRAM  up                    up

Lembre-se de remover a configuração de loopback antes de prosseguir:

Router(config)#controller sonet 3/0/0

Router(config-controller)#no loopback local

6. Se as interfaces e o controlador não forem ativados, o problema pode estar no SPA (Shared Port Adapter, adaptador de porta compartilhada) local ou no SIP (SPA Interface Processor, processador de interface SPA). A reinicialização parcial no SPA ou SIP pode ajudar a resolver o problema.

Se o problema for com um SPA específico em um SIP e todos os outros SPAs funcionarem bem (as interfaces são UP e tráfego de passagem), então, se você trocar os SPAs no SIP, poderá ser útil determinar se o problema está no SIP ou no SPA. Se apenas um SPA estiver presente no SIP, a recarga do SIP também poderá ser feita.

Note: Quando você relança um SIP ou SPA, isso pode causar inatividade da rede, pois todos os links associados ao SIP ou SPA seriam desativados.

Comando para recarregar o SPA

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#service internal

Router(config)#end

Router#hw-module subslot

reload

Comando para recarregar o SIP

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#service internal

Router(config)#end

Router#hw-module module

reset

Para obter mais assistência, abra uma solicitação de serviço no Cisco Technical Assistance Center (TAC). Forneça detalhes de todos os testes realizados, bem como a saída "show tech-support" do roteador.