Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Análise de SDH

O enlace SDH

Quadros do STM1

STM1 SOH

Concatenação de VC4

Hierarquia SDH

Interações para manutenção do SDH

Alarmes e critérios de detecção

Bytes NSTM1 SOH, HO-POH e LO-POH

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma visão geral da Synchronous Digital Hierarchy (SDH) representada em imagens.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Análise de SDH

Estas seções fornecem uma visão geral do SDH em formato gráfico.

O enlace SDH

Este diagrama mostra a aparência de um link SDH.

Quadros do STM1

Este diagrama mostra a estrutura do quadro de nível 1 do Módulo de Transporte Síncrono (STM1).

STM1 SOH

Este diagrama mostra como é o STM1 Section Overhead (SOH).

Concatenação de VC4

Este diagrama observa a Concatenação VC4.

Hierarquia SDH

Este diagrama exibe a hierarquia SDH.

Interações para manutenção do SDH

Este diagrama mostra como são as interações de manutenção SDH.

Alarmes e critérios de detecção

Esta tabela observa o que os alarmes significam e seus critérios de detecção.

Bytes NSTM1 SOH, HO-POH e LO-POH

Esses diagramas fornecem uma descrição de todos os bytes de STM1 SOH, High Order Path Overhead (HO-POH) e Low Order Path Overhead (LO-POH).

Informações Relacionadas

- Páginas de Suporte do Produto Ótico

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems