Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Padrões de fiação de cabos Categoria 5

Pinagens de Ethernet

Portas Ethernet no Cisco ONS 15454

Encapsulamento de fios no backplane

Um exemplo de cabeamento com os códigos de cores T568B

Solucionar problemas da fiação

Summary

Casos Práticos

Informações Relacionadas

Introduction

Você pode gerenciar um nó Cisco ONS 15454 sobre portas Ethernet e Data Communication Channel (DCC). Várias opções permitem que você faça a conectividade. Este documento aborda como as várias portas Ethernet se relacionam entre si e fornece instruções de cabeamento. O documento também inclui um estudo de caso para demonstrar um exemplo de conectividade.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Padrões de fiação de cabos Categoria 5

Três padrões de cabeamento estão sendo usados atualmente para os pares de cobre trançado não blindado Categoria 5 (consulte a Tabela 1 para obter detalhes):

- EIA/TIA 568A

- EIA/TIA 568B ou AT&T 258A

- USOC (Universal Service Order Code, Código de pedido de serviço universal)

Todas as três especificações de cabeamento usam as mesmas oito cores de cabo, mas sua fiação (ou mapeamento de cabo para pino) é diferente. EIA/TIA 568B (T568B para abreviação) é o cabeamento mais comum atualmente.

RJ-45 (onde RJ significa conector registrado) é um conector comumente usado. O USOC define o RJ-45, anteriormente chamado de RJ-61X.

A Ethernet 10BaseT e 100BaseT usam apenas quatro fios.

Tabela 1 - Pinos do cabo UTP Categoria 5 para Ethernet

Pino #

EIA/TIA 568A

AT&T 258A ou EIA/TIA 568B

USOC

Ethernet 10BASE-T 100BASE-T

1

White/Green

Branco/Laranja

Marrom ou marrom/branco

X

2

Verde/Branco ou Verde

Laranja/branco ou laranja

White/Green

X

3

Branco/Laranja

White/Green

Branco/Laranja

X

4

Azul/branco ou azul

Azul/branco ou azul

Azul ou azul/branco

Não utilizado

5

Branco/Azul

Branco/Azul

Branco/Azul

Não utilizado

6

Laranja/branco ou laranja

Verde/Branco ou Verde

Laranja ou laranja/branco

X

7

Branco/marrom

Branco/marrom

Verde ou verde/branco

Não utilizado

8

Marrom/branco ou marrom

Marrom/branco ou marrom

Branco/marrom

Não utilizado

Pinagens de Ethernet

A Ethernet usa sinal diferencial para reduzir a interferência de radiofrequência (RFI). O sinal transmitido é enviado em duas linhas separadas, uma como positiva (+) e a outra como negativa (-). O receptor faz a diferença entre os dois sinais para derivar o sinal real e, portanto, elimina o ruído causado pelo RFI. Para garantir que ambos os sinais tenham o mesmo nível de ruído, você deve torcer os sinais opostos juntos.

O tipo de sinal para cada pino depende do tipo de dispositivo para o qual ele está conectado. Há dois tipos de dispositivos Ethernet:

- Data Terminal Equipment (DTE)—que é um dispositivo de usuário, por exemplo, um roteador ou um PC.

- Data Communication Equipment (DCE)—que é um dispositivo de rede, por exemplo, um hub, repetidor ou switch.

A Tabela 2 lista pinagens de sinal.

Você precisa de um cabo cruzado para conectar dois dispositivos semelhantes (DCE para DCE ou DTE para DTE). Você precisa de um cabo direto para conectar dispositivos diferentes (DTE para DCE ou vice-versa). Você deve combinar pinos de transmissão para receber pinos. Além disso, você também deve corresponder a polaridade, ou seja, positiva a positiva e negativa a negativa, porque alguns dispositivos não funcionam corretamente se houver uma incompatibilidade de polaridade. Se o LED não estiver aceso, a implicação é que o cabeamento não foi bem-sucedido.

Tabela 2 - Pinagens de Ethernet

Pino #

DTE

DCE

1

Transmitir+

Receber+

2

Transmitir-

Receber-

3

Receber+

Transmitir+

4

Receber-

Transmitir-

Nota: A Tabela 2 inclui somente pinos utilizáveis.

Portas Ethernet no Cisco ONS 15454

Um chassi ONS 15454 contém três portas Ethernet:

- Uma porta Ethernet no TCC ativo. A TCC aqui representa várias gerações da placa, a saber, TCC, TCC+ e TCC2.

- Uma porta Ethernet no TCC de standby.

- Oito pinos de quebra-fio no backplane. Apenas os quatro pinos principais são usados para conectividade LAN.

Todas as portas são fixas a 10 Mbps com half duplex.

Todas as portas Ethernet no Cisco ONS 15454 são cabeadas como DCE. Então, se o dispositivo externo for um DCE, você precisará de um cabo cruzado. Se o dispositivo externo for um DTE, você precisará de um cabo direto.

As três portas Ethernet (uma em cada TCC e uma no backplane) são conectadas internamente a dois repetidores (consulte a Figura 1). Em cada TCC, um repetidor conecta todas as portas Ethernet. Além disso, os dois repetidores são conectados diretamente através dos pinos no backplane.

Figura 1 - Fiação da porta Ethernet no ONS 15454

Se duas portas ou todas as três portas estiverem conectadas ao mesmo hub ou repetidor (externo), um loop de repetidor é formado. Um loop de repetidor deve sempre ser evitado.

Aviso: um loop de repetidor pode resultar em tempestades de tráfego. Todas as portas nos hubs ou repetidores no loop podem perder conectividade.

A Figura 2 representa um cenário em que duas portas TCC estão conectadas ao mesmo hub. Um loop de repetidor é formado entre as duas portas Ethernet TCC e o hub. O tráfego circula até que todas as portas fiquem saturadas. O mesmo problema ocorre quando você conecta a porta Ethernet do backplane e qualquer porta TCC ao mesmo hub.

Figura 2: Um exemplo de um loop de repetidor

Você pode conectar várias portas a um switch sem uma formação de loop, pois o STP (Spanning Tree Protocol) permite que apenas uma porta esteja no estado de encaminhamento. No entanto, você enfrenta uma perda temporária de conectividade (por aproximadamente 30 segundos) durante cada convergência de STP.

Encapsulamento de fios no backplane

O backplane dos sistemas Cisco ONS 15454 ANSI contém oito pinos de LAN, marcados como A1 a A4 e B1 a B4. Você pode usar apenas A1, A2, B1 e B2 (que se conectam a LAN1), mas não pode usar os outros 4 pinos (que se conectam a LAN2).

A Tabela 3 e a Tabela 4 listam a associação de pinos RJ-45 para os sistemas ANSI e SDH.

Tabela 3 - Atribuições de pinos de LAN para ONS 15454 ANSI no backplane

Campo de pino

Pino do backplane

Pino RJ-45

LAN 1 que se conecta ao DCE

B2

1

A2

2

B1

3

A1

6

LAN 1 que se conecta ao DTE

B1

1

A1

2

B2

3

A2

6

Tabela 4 - Atribuições de pinos de LAN para 15454 SDH em MIC-C/T/P

Campo de pino

Pino RJ-45

Pino RJ-45

Função

LAN 1 que se conecta ao DCE

1

3

PNMSRX+, branco/verde

2

6

PNMSRX-, verde

3

1

PNMSTX+ branco/laranja

6

2

PNMSTX - laranja

LAN 1 que se conecta ao DTE

1

1

PNMSRX+, branco/verde

2

2

PNMSRX-, verde

3

3

PNMSTX+ branco/laranja

6

6

PNMSTX - laranja

Um exemplo de cabeamento com os códigos de cores T568B

A Tabela 5 fornece um exemplo de códigos de cores de cabeamento comuns para o padrão T568B.

Tabela 5 - Um exemplo dos códigos de cores T568B

Pino #

Sinal DCE

AT&T 258A ou EIA/TIA 568B

1

Receber+

Branco/Laranja

2

Receber1

Laranja

3

Transmitir+

White/Green

6

Transmitir-

Verde

Observação: este exemplo inclui somente pinos utilizáveis.

A configuração mais comum é conectar os pinos Ethernet do backplane a um dispositivo DCE, como um switch LAN ou um hub. Nesse caso, os códigos de cor listados no quadro 6 são aplicáveis:

Tabela 6 - Um exemplo de cabeamento para DCE em 15454 ANSI

Nº do pino da LAN do backplane

R

B

1

Verde

White/Green

2

Laranja

Branco/Laranja

Solucionar problemas da fiação

O cabeamento será bem-sucedido se o LED da porta no switch/hub ou roteador/PC da LAN estiver aceso e não houver nenhuma condição específica relatada no ONS. Se a fiação estiver invertida entre o pino 1 e o pino 2, o LED não acende. Se a fiação for trocada entre A e B, o LED pode acender, mas uma condição também pode ser relatada no CTC e no painel LED no ONS, com base no tipo de placa controladora. Essa condição é chamada de "Polaridade da conexão LAN inversa detectada (COND-LAN-POL-REV)". A Tabela 7 lista o suporte para esse recurso em três tipos de placas controladoras para as versões de software 4.x.

Tabela 7 - Detecção de polaridade de LAN para diferentes placas controladoras

Placa controladora

Detectar a polaridade da LAN

A Ethernet ainda funciona mesmo se a polaridade for revertida

TCC+ ou TCC

Yes

Yes

TCC2

No

No

Summary

Um nó Cisco ONS 15454 tem três portas Ethernet; um na TCC ativa, um na TCC de standby e outro no painel traseiro. Essas portas são conectadas internamente com repetidores. Quando você conecta duas ou três portas a um hub ou repetidor, um repetidor se forma e pode resultar em perda de conectividade.

Se um hub ou repetidor for o dispositivo de uplink, você deverá conectar apenas uma das três portas a ele. Essencialmente, não há diferença quanto a qual das três portas usar, com as versões de software 2.0.1 e posteriores. No entanto, quando você usa a porta do backplane, uma vantagem é que você não precisa alterar o cabo quando substitui um TCC.

Se desejar duas ou mais conexões simultâneas, use um switch que suporte STP. O STP coloca apenas uma porta no estado de encaminhamento e o restante da(s) porta(s) no estado de bloqueio. A Cisco recomenda que você teste o switch no laboratório antes de implantá-lo em produção. Ao trabalhar com o STP, esteja ciente da interrupção de convergência. Consulte a seção Estudo de caso para obter mais detalhes sobre esta opção.

Cada uma das três portas Ethernet é cabeada como um DCE. Portanto, você deve garantir que o cabeamento seja baseado no dispositivo ao qual deseja se conectar. A Cisco recomenda um cabo UTP Categoria 5. Além das portas Ethernet, você pode gerenciar os nós ONS 15454 através das portas SONET DCC, com configurações adequadas (o que não é discutido aqui, porque isso está além do escopo deste documento).

Casos Práticos

Este estudo de caso mostra como conectar 15454 nós a um switch de camada 2 que suporta o protocolo de árvore de abrangência (STP - Spanning Tree Protocol). Conforme indicado anteriormente neste documento, duas portas TCC e a porta do painel traseiro formam segmentos Ethernet repetidos. Quando você conecta duas das três portas a um hub, todos os segmentos podem estar saturados devido a tempestades de broadcast e colisões. Portanto, você deve sempre evitar tal conexão. Se você precisar de duas conexões simultâneas, use um switch que suporte STP. Este estudo de caso demonstra a configuração.

A Figura 3 representa um nó Cisco ONS 15454 (GNE1) conectado a um switch Catalyst 6509 através de duas portas Ethernet:

- Uma porta Ethernet é conectada através da porta do backplane.

- A outra porta Ethernet é conectada através da porta Ethernet frontal no TCC de standby ou ativo.

Um roteador também está conectado ao switch. Todas as três portas Ethernet no switch Catalyst estão na mesma VLAN.

Figura 3 - Duas portas Ethernet conectadas a um switch

Quando ambas as portas para GNE1 estão conectadas, cada porta passa pelos vários estágios do STP. Uma das portas passa pelos estágios Não conectado, Escuta, Aprendizado e Encaminhamento, enquanto a outra porta passa pelos estágios, Escuta e Bloqueio. Na verdade, apenas uma porta está no estado Encaminhamento. Isso elimina o problema de saturação que ocorre em um ambiente de hub. Se você desconectar a porta de encaminhamento, a outra porta passará pelos estágios de bloqueio, escuta, aprendizado e encaminhamento.

Durante cada convergência de STP, há aproximadamente 30 segundos sem movimento de tráfego. Em outras palavras, não há conectividade com o nó durante esses períodos.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems